Copyright: Assistant E Office, Siemens AG, ICN WN BS SE


A HiPath 3000 Manager E Súgójának tartalomjegyzéke

Üdvözöljük Önt a HiPath 3000 Manager E súgórendszerében. Alább található  a rendelkezésre álló Súgó témák áttekintése:

A HiPath 3000 Manager E felhasználói felülete

(Az egyes szimbólumokra/hivatkozásokra kattintva eljuthatunk a megfelelő Súgó oldalakra)

Ikonos eszköztár

Menüsor

Fájl menü

Új

Ügyfél adatbázis megnyitása

Ügyfél adatbázis mentése

Ügyfél adatbázis mentése másként

Ügyfél adatbázis bezárása

Ügyfél adatbázis nyomtatása

Ügyfél adatbázis összehasonlítása

Ügyfél adatbázis konvertálása

APS – nyelv töltése (a Hicom 150 E Office 2.2 verziójától kezdve)

Nyomtatás

Nyomtatási kép

Nyomtató beállítások

Rendező-terv nyomtatása

Hicom-infó fájlok előállítása

Lekérdezés-töltés

Kilépés

Venus-név menü

Venus hálózati adatok

Venus menü

Venus szerver átvitel

Új szerver

Új csomópont

Beállítások menü

Mellékek beállítása

Vonalak / hálózat

Automatikus útválasztás

Bejövő hívások

Jogosultságok

Rendszerparaméterek

Kapcsolt egységek

Hálózat (A Hicom 150 E Office 2.2-es verziójától (SNMP) kezdve)

Rendszerállapot menü

Rendszer jellemzők

Kapcsolási díjak

Lehetőségek menü

Programbeállítások

Jelszó szint

Jelszó módosítása

Hívószámok törlése

Súgó menü

Súgó tartalom

A súgó használata

Névjegy

Eszközsor

Állapotsor


Új ügyfél adatbázis

A menüsorban jobbra a menüpont mellett egy nyíl található. Ha rákattintunk erre, akkor kinyílik egy kiválasztódoboz, amelyen keresztül célzottan kiválaszthatjuk az odatartozó adatokat.

Az Új ügyfél adatbázis menüpont kiválasztása elindít egy varázslót, amellyel automatikusan előállítható egy ügyfél adatbázis. Az elsőként megjelenő ÜFA (Ügyfél adatok) párbeszédpanelben az ügyfélre jellemző adatokat lehet bevinni. A Tovább gomb működtetése megnyitja a Rendszerbeállítások párbeszédpanelt, amelyben a rendszerre jellemző adatokat rögzíthetünk.

Először a rendszerverziót kell megadni. Ezután a rendszertípust határozzuk meg kiépítése szerint, harmadik adatként pedig kiválasztjuk a megfelelő országot. Az így létrehozott ügyfél adatbázis nem tartalmazza a bedugott kártyákat, vagyis a Rendszerjellemzők/Kártyák párbeszédben még létre kell hozni a kártyakiépítést. Csak ezt követően jelennek meg a mellékállomás- és vonalportok a megfelelő párbeszédablakokban.

Ha a verziónál a Hicom 150 E Office 2.0-s verziója kerül kiválasztásra, a kiépítésnél választhatjuk például az OfficeCom 1.0 verziót is. Ez azt jelenti, hogy egy Hicom 150 E Office 1.0-s hardverrel ellátott távközlési berendezést javítunk fel a Hicom 150 E Office 2.0 verziójú szoftverrel.

A ”2.2 (SNMP) verzió” a 2.2 SMR_H verziótól kezdve kerül alkalmazásra. A ”2.2 SNMP verziótól” kezdve ahhoz még néhány kibővített szolgáltatásjellemző és a hálózati beállítások jöttek hozzá (a részleteket lásd a Kibocsátási közleményekben). A Hicom 150 E Office One-hoz a ”2.2 verzió” változatot kell használni. A verzió szabványos beállításaként a 2.2 verzióban (a Hicom 150 E Office One kivételével) a ”2.2 (SNMP) verziót” kell használni.

Lásd még:

Hálózat (a 2.2 (SNMP) verziótól kezdve)

Ahhoz, hogy az adatbázist fel lehessen tölteni a PC-ről a Hicom/HiPath 3000-re, a (Rendszerállapot>Rendszer jellemzők) szoftver-beállításokban megadott kártyakonfigurációnak egyeznie kell a rendszerbe ténylegesen behelyezett hardverrel. Ha meg akarjuk tudni a hardver, a városi vonalak vagy a mellékek tényleges állapotát, akkor ehhez az adatbázist le kell tölteni a Hicom/HiPath 3000 -ről a PC-re.

FIGYELEM:	Ha betöltünk a távközlési berendezésbe egy automatikusan előállított ügyfél adatbázist, ezt követően a berendezésben egy visszaállítást (reset) kell végrehajtani.


Ügyfél adatbázis megnyitása

Az Ügyfél adatbázis megnyitása párbeszédpanel lehetővé teszi egy a PC-nk merevlemezén vagy egy hajlékonylemezen tárolt fájl megnyitását. Amikor elmentettük a fájlt, meg kellett adni a meghajtót, a mappát és a fájltípust. Ezek megjelenítésre kerülnek az aktuális maszkon, ahonnan kiválaszthatjuk a kívánt fájlt.

A 'Minden fájltípus' kiválasztása valamennyi megnyitható fájltípust megjeleníti az 'Ügyfél adatbázis megnyitása' párbeszédpanelben.

E párbeszédpanelt vagy úgy hívhatjuk elő, hogy rákattintunk az ikonos eszköztár Ügyfél adatbázis megnyitása gombjára, vagy pedig úgy, hogy kiválasztjuk a Ügyfél adatbázis megnyitása menüpontot a 'Fájl' menüből. A kívánt fájlt vagy úgy választhatjuk ki, hogy kijelöljük azt az egérrel, majd rákattintunk az 'OK' gombra, vagy pedig úgy, hogy kétszer rákattintunk a fájl nevére.

Ügyfél adatbázis megnyitása

Miután megnyitottunk egy ügyfél adatbázist, az adott adatbázis neve kijelzésre kerül a program fő ablakának címsorában. Ettől kezdve ez az adatbázis lesz az ”aktív" vagy ”érvényes" adatbázis, ami azt jelenti, hogy a HiPath 3000 Manager E eszközeivel végrehajtott minden változtatás ebben az adatbázisban tárolódik.

Tipp: Jóllehet a 'Fájl' menüben létezik egy Ügyfél adatbázis bezárása menüpont is, egy új adatbázis megnyitásakor nem kell feltétlenül a már megnyitott fájlt külön bezárni.

Adatmezők az ügyfél adatbázis megnyitásánál

Az alábbiakban a KDS és FST fájlokra vonatkozó adatmezőket ismertetjük.

Fájlnév

Az adatbázis neve legfeljebb nyolc karaktert tartalmazhat. A Hicom 150 E Office/HiPath 3000-ről a PC-nkre letöltött adatbázisok mindig a LASTLOAD.KDS nevet kapják.

Fájltípus

A rendszerben a következő fájltípusok léteznek:

*.kds	ügyfél adatbázis
*.fst	távközlési berendezés programrendszere (APS)
A Hicom 150 E Office 2.2 verziójától kezdve:

*.lng	betölthető szövegek (nyelvek)

Az egyéb fájlvégződéssel ellátott fájlokat a HiPath 3000 Manager E nem ismeri fel mint adatbankot.

Mappa

A HiPath 3000 Manager E szoftvert egy ASS_150E vagy HiPath 3000 Manager E nevű mappa tartalmazza. E mappát meg lehet ugyan változtatni, a legtöbb esetben azonban ezt semmi sem indokolja.

Meghajtó

Adott esetben előfordulhat, hogy egy másik meghajtót kell megadnunk, például ha adatbázisainkat egy hálózaton kívánjuk tárolni. Emellett az adatbázist hajlékonylemezre is kimenthetjük, ha mondjuk a PC-ről egy laptop-ra kívánjuk azt áttenni.

Megjegyzések mező

Ebben a mezőben megjegyzéseket tehetünk, amelyek aztán a tárolandó ügyfél adatbázissal együtt kerülnek elmentésre.

Infó mező

Ebben a mezőben a kiválasztott ügyfél adatbázis utolsó mentésének ügyfél neve, rendszer típusa, APS-névjegye és az utolsó mentés kelte kerül megjelenítésre.

Lásd még:

Hicom 150 E Office 1.0 verzió-eSHB Ügyfél adatok mentése!

Hicom 150 E Office 2.0-3.0 verziók-eSHB Ügyfél adatok mentése!

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB Ügyfél adatok mentése


Ügyfél adatbázis mentése

Ha kiválasztjuk az Ügyfél adatbázis mentése menüpontot a 'Fájl' menüből, vagy rákattintunk az 'Ügyfél adatbázis mentése' ikonra, akkor az éppen aktív ügyfél adatbázist elmenthetjük egy fájlba. A fájlnév kiterjesztése alapvetően KDS lesz. Semmiféle párbeszédpanel, jóváhagyást kérő ablak vagy üzenet nem jelenik meg.

Tipp: Amikor az adatbázisunkat első alkalommal mentjük el egy fájlba, akkor megjelenik az Ügyfél adatbázis mentése másként párbeszédpanel, ahol megadhatjuk a fájl tárolási helyére vonatkozó adatokat.

FIGYELEM:	Miután kézzel elmentettük az adatbázist, vagy a rendszer az automatikus mentés funkción keresztül (lásd Általános) elmentette azt, nem használhatjuk többé a Delta módot az adatbázisnak a PC-ről a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-re történő feltöltéséhez. Ha mégis a Delta módot használnánk, akkor a mentés előtt eszközölt változtatások nem kerülnek átvételre.

Lásd még:

Ügyfél adatbázis mentése másként


Ügyfél adatbázis mentése másként

Az Ügyfél adatbázis mentése másként párbeszédpanelt annak megadására használhatjuk, hogy hová és milyen név alatt kívánjuk az aktuális ügyfél adatbázist elmenteni. Az ezen a maszkon megjelenített mezők azonosak az 'Ügyfél adatbázis megnyitása' párbeszédpanel mezőivel. Az egyes mezők meghatározását és magyarázatát lásd a Ügyfél adatbázis megnyitása című részben.

FIGYELEM:	Miután kézzel elmentettük az ügyfél adatbázist, vagy a rendszer az automatikus mentés funkción keresztül (lásd Általános) elmentette az adatbázist, nem használhatjuk többé a Delta módot az adatbázisnak a PC-ről Hicom 150 E Office/HiPath 3000-re történő feltöltéséhez. Ha mégis a Delta módot használnánk, akkor a mentés előtt eszközölt változtatások nem kerülnek átvételre.

Lásd még:

Ügyfél adatbázis mentése

Megjegyzések mező

Ebben a mezőben megjegyzéseket tehetünk, amelyek a tárolandó ügyfél adatbázishoz kapcsolódva, azzal együtt kerülnek elmentésre.

Infó mező

Ebben a mezőben a kiválasztott ügyfél adatbázis utolsó mentésének ügyfél neve, rendszer típusa, APS-névjegye és az utolsó mentés dátuma kerül kiírásra.


Ügyfél adatbázis bezárása

Ennek a menüpontnak a segítségével bezárhatjuk az éppen aktív ügyfél adatbázist. Az adatbázist egyébként nem feltétlenül szükséges bezárnunk ahhoz, hogy megnyissunk egy új adatbázist, vagy kilépjünk a programból. Amikor megnyitunk egy új adatbázist, az aktuális adatbázist a rendszer automatikusan bezárja. Ha kilépünk a programból, a rendszer ugyancsak automatikusan bezárja az aktuális adatbázist. Ha bármilyen változtatást hajtottunk végre az adatbázison, akkor mindkét esetben megjelenik egy párbeszédpanel, ami lehetővé teszi számunkra az eszközölt változtatások elmentését.


Ügyfél adatbázis nyomtatása

Ennek az utasításnak a kiválasztásakor a rendszer megnyit a PC-n egy megfelelő szövegszerkesztő programot, és megjeleníti abban az aktuális ügyfél adatbázist. A szövegszerkesztő programmal ezután megszerkeszthetjük annak szövegét (a változtatásoknak semmilyen hatása sem lesz magára az ügyfél adatbázisra). Az adatbázis kinyomtatására a mindenkori szövegszerkesztő program Nyomtatás parancsát használhatjuk.

Tipp: Az ügyfél adatbázis az EC 2 rendszerkezelő műveleten keresztül, a berendezés V.24-es illesztőegységén keresztül is kivihető egy nyomtatóra vagy PC-re.

Megjegyzések mező

Ebben a mezőben megjegyzéseket tehetünk, amelyek aztán a tárolandó ügyfél adatbázissal együtt kerülnek elmentésre.

Infó mező

Ebben a mezőben a kiválasztott ügyfél adatbázis utolsó mentésének ügyfél neve, rendszer típusa, APS-névjegye és az utolsó mentés kelte kerül kiírásra.


Ügyfél adatbázis összehasonlítása

Ennek az utasításnak a kiválasztásakor a rendszer megnyit egy szövegszerkesztőt, amelynek segítségével előhívható két (azonos rendszertípushoz tartozó) adatbázis, és a két adatbázis közötti különbségek megjelenítők egy fájlban. E fájl azután a szerkesztőprogram megfelelő funkciói segítségével megszerkeszthető és kinyomtatható.

Ha például változtatásokat hajtottunk végre valamely ügyfél adatbázis fájlon, és a módosított fájlt egy más fájlnév alatt mentettük el, akkor összehasonlíthatjuk egymással a fájl két változatát. Ebben az esetben egy ”delta-fájlt" kapunk, vagyis egy olyan fájlt, amely csak az adatbázison végrehajtott változtatásokat tartalmazza.

A fájl a fejlécében tartalmaz egy bekezdést, amelyben az összehasonlított ügyfél adatbázisok neve és előállítási dátuma van feltüntetve.

Megjegyzések mező

Ebben a mezőben megjegyzéseket tehetünk, amelyek aztán a tárolandó ügyfél adatbázissal együtt kerülnek elmentésre.

Infó mező

Ebben a mezőben a kiválasztott ügyfél adatbázis utolsó mentésének ügyfél neve, rendszer típusa, APS-névjegye és az utolsó mentés kelte kerül kiírásra.

Lásd még:

Ügyfél adatbázis mentése másként


Ügyfél adatbázis konvertálása

A konvertálásnak két fajtája létezik. Egy adott konvertálás végrehajtásakor a kétféle eljárás közül mindig csak az egyik kerül alkalmazásra. Ha mindkét eljárásra szükségünk van, akkor a konvertálást kétszer kell kezdeményezni.

1. Új hardver kiépítésre való áttérés azonos szoftver verzió esetén.

A rendszer a következő átállásokat támogatja:

Hicom 150 E Office Point-ról	Hicom 150 E Office Com-ra

Hicom 150 E Office Com-ról 	Hicom 150 E Office Pro-ra

HiPath 3350/HiPath 3300-ról	HiPath 3550/HiPath 3500-ra

Ehhez a tárolt korábbi ügyfél adatbázis fájlt a rendszer egy offline generált új ügyfél adatbázissá konvertálja.

A konvertálás során csak a tömegadatok kerülnek átvételre:

Mellékek:	közvetlen betárcsázási hívószáma

belső hívószáma

neve

mellékállomás-jelzői

Vonalak:	kódja

az irány, amelyhez tartoznak

vonaljellemzői

Irányok:	kódjai

irányok nevei

az odatartozó vonalak

irányok adatai

Automatikus útválasztás (LCR):	kódok és jelzők

jogosultságok

tárcsázási terv

úttáblázatok

LCR időterv

tárcsázási szabályok táblázata

Jogosultságok:	mellékek adatai

jogosultságok nappal/éjjel

enged./tiltott számok

elérési mátrix

mátrix hozzárendelés

Rendszerparaméterek:	teljes egészében

Díjak :	kimeneti formátum

együtthatók

projektkódok

Valamennyi nem konvertált adat a mindenkori rendszer alapértelmezés szerinti értékeit veszi fel. A hívószámterv egy az egyben átvételre kerül, alapértelmezés szerinti hívószámok nem állnak rendelkezésre.

2. Új szoftver verzióra való áttérés kompatibilis hardver kiépítés esetén.

Ilyen típusú feljavítás esetén rendszerint egyetlen adat sem veszik el.

Kivétel:

-	Az 1.0 verzióról a 2.0 verzióra való áttérésnél a ”Hangok és hívásfajták" és az ”Időparaméterek" rendszerparaméterek átveszik a mindenkori új alapértelmezés szerinti értékeket. Ezt az indokolja, hogy az új alapértelmezési értékek különböznek a régiektől.

-	Az OfficeStart HiPath 3150-re vagy az OfficeOne HiPath 3250-re való áttérésnél az STLS2 a 4-es kártyahelyről áttolódik az 1-es kártyahelyre. A telepített mellékek és/vagy vonalak ennek következtében elvesznek, és azokat újra be kell állítani.

-	Az esetleges online-mellék (mindig az utolsó mellék) elveszik. Ez a felhasználás alkalmával automatikusan kerül létrehozásra.

-	Ha már optiPoint 500 Advance készülékek is csatlakoztatva vannak a HiPath 3000 V3.0-ig terjedő rendszerekre, akkor a HiPath 3000 V3.0 SMR 3-ra és a további verziókra való feljavítás esetén problémák léphetnek fel a billentyűkiosztással kapcsolatban.  Az ügyfél adatbázis beolvasása (Rendszer · PC) után ezeket a billentyűkiosztásokat manuálisan utána kell igazítani.

Megjegyzések :

-	Azok az adatok, amelyeknek csak az új szoftver verzióban van értelmük, előzetesen megfelelően inicializálásra kerülnek.

-	Az OfficePro-ról a HiPath 37xx-re történő felfejlesztésnél a slave portok megőrzik eredeti helyzetüket (a 251-es pozíciótól kezdve).  A konvertált ügyfél adatbázist egyébként ehhez felkapcsolt Hardver jelzővel kell átvinni.

A kompatibilis hardver kiépítés azt jelenti, hogy:

-	OfficeStart-ról OfficeStart/HiPath 3150-re

-	OfficeOne-ról OfficeOne/HiPath 3250-re

-	OfficePoint-ról OfficePoint-ra (*)

-	OfficeCom-ról OfficeCom/HiPath 3550/HiPath 3500-re

-	OfficePro-ról OfficePro/HiPath 3750/HiPath 3700-ra (függetlenül a dobozok számától)

-	OfficeExtended-ről OfficeExtended/HiPath 3750/HiPath 3700-ra (függetlenül a dobozok számától) (a 3.0 verziótól kezdve)

(*) : Az OfficePoint-ról HiPath 3350/HiPath 3300-asra történő feljavítást két lépésben kell végrehajtani.  Először egy hardver-átállást kell végrehajtani az OfficeCom-ra ugyanazzal a szoftver-verzióval, majd utána a szoftver-feljavítást a HiPath 3350/HiPath 3300-asra.

Megjegyzés: A fenti konvertálások a Hicom 150 H V1.2-ről a HiPath 3000 V1.2-re is lehetségesek.

Hang-ügyféladatok (voiceclient-adatok) importálása egy vagy több HG 1500 ügyfél adatbázisból

A rendszer ügyfél adatbázis sikeres konvertálása után fennáll annak a lehetősége, hogy hang-ügyféladatokat vegyünk át a HG 1500-as ügyfél adatbázisokból. Ehhez a rendszer felkínál a felhasználónak egy párbeszédablakot, amelyben az ki tud választani egy vagy több HG 1500-as ügyfél adatbázist. Ezt követően az ügyfelek adatai automatikusan átvitelre kerülnek a kiválasztott ügyfél adatbázisokból a konvertált rendszer ügyfél adatbázisokba.

Itt a következő keretfeltételek érvényesek:

-	Az importálás csak a HiPath 3000 V3.0 verzióba történő konvertálás esetén történik meg.

-	Importálásra csak a HG 1500 2.4 verziójának ügyfél adatbázisaiból kerülhet sor.
Szükség esetén az ügyfél adatbázist az Assistant I segítségével át kell konvertálni a kívánt verzióba.

-	Csak azok az ügyféladatok kerülnek importálásra, amelyek a betárcsázási számon és az ügyféltípuson keresztül egyértelműen hozzárendelhetők.


Nyomtató beállítások

A Nyomtató beállítások menüponton keresztül különféle nyomtató opciók állíthatók be a szabványos Windows párbeszédablakban.


Nyomtatás/Nyomtatási kép

A Nyomtatás és Nyomtatási kép menüpontok akkor aktiválhatók, ha meg van nyitva a Mellékek párbeszédablak.

Ez a menüpont lehetőséget nyújt a mellékekre vonatkozó adatok (pl.: jellemzők, hozzárendelt jogosultsági csoportok és hívásirányító-beállítások) tömör és áttekinthető formában történő kinyomtatására.

Ezen túlmenően a felhasználó választhat, hogy a kivitel egy (Excel formátumú *.csv) fájlba, vagy papírra történjen-e.

A kinyomtatásra kerülő adatok rendezése a segédablakban kiválasztott algoritmus (növekvő, csökkenő, logikai) szerint történik.

Lásd még:

Jobb oldali egérgomb


Rendező-terv nyomtatása

Ez a funkció a gyakorlatra szabott alap elosztási tervek (Main Distribution Frame, MDF) kinyomtatására szolgál a betöltött ügyfél adatbázishoz. E menüpont kiválasztásakor egy külön alprogram nyílik meg, amely saját menüvel rendelkezik. A rendező-terv kinyomtatásához nyissuk meg a megfelelő maszkhoz tartozó Fájl menüt, és válasszuk ki a 'Rendező-kiosztás kinyomtatása' menüpontot.

Ezen túlmenően beállíthatjuk a kívánt menüsor-konfigurációt.

Általános

Ez a mező a megfelelő ügyféladatok bevitelére szolgál.

Rendező

Itt az elosztótípust választhatjuk ki.


Hicom-infó fájlok előállítása

A Hicom-infó fájlok előállítása menüpont két fájlt hoz létre, amelyek a HiPath 3000 Manager E gyökérkönyvtárában kerülnek elmentésre.

A két fájl, a HCMSRC.TXT  és HCMPP.TXT a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 kiegészítő termékekhez szolgálnak vezérlőfájlokként.

Ezekben a fájlokban a nem aktív végkészülékek ill. adapterek is rögzítésre kerülnek, továbbá minden olyan port, amelyhez hívószám van hozzárendelve.


Lekérdezés-töltés

A Lekérdezés-töltés párbeszédpanelt a HiPath 3000 Manager E és a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 közötti hozzáférési paraméterek beállítására használhatjuk.

A következő fülek választhatók:

Kommunikáció

Visszahívási kapcsolat

Nyelv kiválasztása


Kilépés

Befejezi a programülést.

Lásd még:

Ügyfél adatbázis mentése

Ügyfél adatbázis mentése másként


Venus szerver átvitel

Biztonság mező

Ezzel a kiválasztási ponttal a következő két biztonsági kapcsoló kerül megjelenítésre.

Jelszó módosítása

Ennek kiválasztásával megnyílik a "Rendszerjelszó módosítás" párbeszédablak, amelyben módosítható az összes csomópontban, valamint a szerveren aktuálisan használt jelszó. A módosítás az összes csomópontban és a szerveren is azonnal végrehajtásra kerül.

Felhasználók

Ennél a választásnál megnyílik egy "Felhasználók" párbeszédpanel, ahol a felhasználó-adminisztrátor új felhasználókat definiálhat és rendelhet hozzá egy felhasználói körhöz, valamint törölheti a bejegyzett felhasználókat. A módosítás az összes csomópontban és a szerveren is végrehajtásra kerül.

Venus szerver mező

Ügyfél adatbázis olvasása/írása

A Szerver->Manager paranccsal átvihető az ügyfél adatbázis a szerverről a HiPath 3000 Manager E-be, az Manager->Szerver utasítással pedig a HiPath 3000 Manager E-ből vihetők át az aktív ügyfél adatbázisok a szerverre, ahonnan azután automatikusan letöltésre kerülnek a megfelelő csomópontokba. A HiPath 3000 Manager E PC-je és a szerver lehet ugyanaz a számítógép is. Ez az adatátviteli művelet a távközlési berendezéstől függően kettő és hat perc közötti időt vehet igénybe.

Ügyelni kell arra, hogy először mindig az olvasást hajtsuk végre, hogy az esetleg fellépő átviteli zavarok esetén is legyen még egy hibátlan ügyfél adatbázisunk.

FIGYELEM: Az adatbázis a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-ről történő letöltésekor alapvetően a HiPathServerDB.net fájlnevet, a csomóponti ügyfél adatbázis pedig a HiPathServerDBx.kds fájlnevet kapja (ahol az x megfelel a mindenkori csomópont számának).

Delta mód

A Különbség kapcsológomb csak akkor működtethető, ha a HiPath 3000 Manager E-be egy kiolvasott ügyfél adatbázis van betöltve.

Aktív különbség mód esetén a rendszerbe csak az utolsó lekérdezés óta végrehajtott változtatások kerülnek beírásra. Ha pl. csak egy mellék neve változott meg, akkor ezáltal drasztikusan csökken az adatátviteli idő.

Hardware

A Hardware kapcsoló kiválasztásával a rendszer egy bizonyos (ROM = Read Only Memory, csak olvasható memória) memóriatartományának adatai felülíródnak az ügyfél adatbázis tartalmával. Ezeknél az adatoknál a legmesszebbmenőkig olyan hardver-beállításokról van szó, amelyeket a HiPath 3000 Manager E-n keresztül nem lehet megváltoztatni.

E mező kiválasztásának az alaplap cseréjét vagy a hardver-konfiguráció megváltoztatását követően van értelme. Az ügyfél adatbázis betöltése után a távközlési berendezés egy hardver-visszaállítást hajt végre, amely a távközlési berendezésben tárolt port-hozzárendelést összhangba hozza a bejátszott ügyfél adatbázissal.

A következő adatok kerülnek fölülírásra:

- a V24-es illesztőegységek bitsebessége,

- a városi vonalra történő hívásátirányítások,

- az Optiset E/optiPoint 500 hangerőbeállítások (hangszóró és kagyló),

- az Optiset E/optiPoint 500 kijelző-beállítások,

- az Optiset E/optiPoint 500 csengetési hangerő,

- elküldött, ill. vett infó szövegek,

- az egyes portokhoz csatlakozó végkészülék típusok,

- az egyes kártyahelyek kártyatípusai,

- a mobiltelefonok regisztrálási állapota,

- a mobiltelefonok sorozatszáma,

- ACD porthozzárendelés az ID-ismertetőjelhez.

Tarifa

A Tarifa kapcsoló kiválasztásával a rendszer egy bizonyos (ún. RDI = ReaD or Init, olvas vagy inicializál) memóriatartományának tartalma felülíródik az ügyfél adatbázis tartalmával. Ezeknél az adatoknál olyan értékekről van szó, amelyeket a HiPath 3000 Manager E-n keresztül csak kiolvasni vagy inicializálni lehet.

E mező kiválasztásának akkor van értelme, ha az alaplap cseréje esetén biztosítani kívánjuk az összes adat hiánytalan átvételét, vagy ha a HiPath 3000 Manager E-ben visszaállítottuk az alábbi adatok valamelyikét:

- kapcsolási díjak,

- a rendszerben aktivált szolgáltatásjellemzők számlálója,

- mellékek kódzárai.

Ezenkívül még a következő adatok is fölülírásra kerülnek:

- külső hívásátirányítások célállomásai,

- a mellékenként aktivált hívásátirányítások,

- küldött üzenetek (üzenetvárakoztatás),

- hívásátirányítási célállomások,

- a CMI EG bejelentkezés engedélyezésére szolgáló kódszó,

- a CMI bázisállomás adatai.

Szerver mező

Ebben a mezőben megadható egy számítógép, amelynek kiszolgálóként kell működnie. Ha ez a számítógép nem áll rendelkezésre, akkor a ”PC nem található !!” hibaüzenetet kapjuk. Ha a számítógépre nem került betöltésre a szerver szoftver, akkor a ”Venus szerver ezen a PC-n nincs telepítve” hibaüzenet érkezik.

Szerver frissítése a rendszerekből mező

A Rendszer->Szerver gomb aktiválásával az ügyfél adatbázisok az egyes csomópontokból feltöltésre kerülnek a szerverbe. Az adatok ez után kerülnek áttöltésre a szerverről a HiPath 3000 Manager E-be, ami a Szerver->Manager funkciómódnak felel meg.


Új szerver

Általános

Amint bejegyzésre került egy név, létrehozható egy üres szerver-ügyféladatbázis. Megjelenik egy új fastruktúra, amelyen keresztül betölthető, vagy újonnan létrehozható egy ügyfél adatbázis. A Venus főmenüben most megjelenik egy további ”Új csomópont” bejegyzés.

Miután bejegyeztünk egy nevet és aktiváltuk az ”Új csomópont hozzáadása” gombot, a ”Tovább” gomb megnyomása révén megjelenik egy új párbeszédpanel, amely az Új csomóponttal azonos.

Új ugrás: 5.3.2 Venus szerver telepítése

Adatok mező

Név

Itt egy név kerül beadásra, amely ezt követően a hálózat nevét képviseli.

Verzió

Ezen a helyen a szoftververziót lehet kiválasztani.

Országverzió

Ebben a mezőben az országverziót lehet kiválasztani.


Új csomópont

Ennek a menüpontnak a kiválasztása esetén megnyílik ”A forrás beadása” párbeszédablak. Itt lehet az új csomópont részére megadni az ügyfél adatbázis forrását.

Ha az ”Ügyfél adatfájl” pontot választjuk ki, akkor megnyílik az Ügyfél adatfájl megnyitása párbeszédablak. Ha a ”betöltés közvetlenül a rendszerből” pontot választjuk ki, akkor megnyílik a Lekérdezés-töltés párbeszédablak.

Ha az ”Offline létrehozás” pontot választjuk, akkor egy offline ügyfél adatbázis létrehozására kerül sor. A ”Tovább” gomb megnyomása révén ezután megjelenítésre kerül ”A csomóponti adatok beadása” párbeszédpanel. Ebben a párbeszédpanelben konfigurálhatók az ügyfél- és rendszerspecifikus adatok.


Venus hálózati adatok

E párbeszédpanel maszkján keresztül bizonyos paraméterek rögzíthetők egy Venus hálózaton belül az összes mellékre. Az egyes Hicom/HiPath 3000 rendszerek itt módosítható adatainak a hálózaton belül konzisztensnek kell lenniük.

A Venus hálózati adatok párbeszédablak a következő fülekből áll:

Venus mellékek

Médiacsatoló eszközök


Venus mellékek

A Venus mellékek fül egy táblázatból áll, amely az alább ismertetésre kerülő oszlopokra bomlik.

A táblázat ezen túlmenően lehetőséget nyújt az oszlopok felcserélésére, és a jobb oldali egérgomb használatával rendezhető is.

Az egyes mezők kiválasztásával módosíthatók a hívószámok, a KöBet számok és a nevek értékei.

ID oszlop

Ebben az oszlopban az egyes csomópontok mellékei és csoportjai be vannak számozva.

Csomópont-hívószám (a HiPath 3000 V3.0 SMR 3-tól)

Nyílt számozásnál itt a csomópont-hívószám kerül megjelenítésre.  A mellékeket kívülről e csomópont-hívószám és az ezt követő hívószám vagy betárcsázási szám tárcsázásával lehet elérni.

A felhasználó által kitölthető mezők

A felhasználó az első három mező tartalmát határozhatja meg. Jóllehet az első két mezőhöz a rendszer megad alapértelmezés szerinti értékeket is, ezek felülírhatók.

Hívósz. (hívószám) oszlop

A hívósz. oszlopban a mindenkori mellék belső hívószáma kerül bejegyzésre, amely legfeljebb 6 jegyű lehet.

Bevál. oszlop (beválasztási szám)

Itt a megfelelő csatlakozáshoz tartozó közvetlen betárcsázási szám kerül bejegyzésre. Ez legfeljebb tizenegy számjegyet tartalmazhat. Ez az a szám, amely a KöBet, ill. CorNet esetében figyelembe lesz véve.

Megjegyzés:

Ha ebben a táblázatban megváltoztatunk egy hívószámot, akkor ügyelni kell arra, hogy a hívásirányítóban (Call Management) (Bejövő hívások párbeszédpanel) is végrehajtásra kerüljenek a megfelelő változtatások.

A Bejövő hívások alatti táblázatok azonnal frissítésre kerülnek azt követően, hogy megváltoztatjuk és érvénybe léptetjük a Hívósz. / Bevál. szám mezőket.

Név oszlop

Itt az adott mellékhez tartozó név kerül bejegyzésre. Ez lehet egy személy vagy egy részleg neve, vagy bármely más alkalmas bejegyzés. A név legfeljebb tizenhat karaktert tartalmazhat.

A HiPath 3000 Manager E a bevitt karaktereket semmiféle ellenőrzésnek nem veti alá; ezért a felhasználó, illetve a szerviztechnikus felelőssége, hogy csak megengedett karaktereket használjon.

A bevitelnél az ISO 8859-1 következő írásjeleit lehet használni:

A 32-estől a 127-ig terjedő karakterek (a szokásos nyugateurópai írásjelek, számjegyek, betűk), továbbá a német umlautok (Ä, Ö, Ü, ä, ö, ü) és az Ĺ, Ć, Ń, Ř, Ő, ő betuk.

A meg nem engedett karaktereket a rendszer a kijelzésnél egy helyközzel helyettesíti.

A "görög", ill. "cirill" nyelvi konvertálás beállítása esetén a görög, ill. cirill ábécé betűit lehet beadni nagybetűs írásmóddal.

A rendszer által meghatározott mezők

Az utolsó mezők által tartalmazott távközlési berendezésre jellemző adatokat csak úgy lehet megváltoztatni, ha fizikailag újrakonfiguráljuk a rendszert.

Típus oszlop

Itt lehet megadni, hogy a hívószám mögött mellék, vagy csoport rejtőzik-e.

Inaktív oszlop

Az inaktív oszlop a mindenkori port állapotát jeleníti meg. Ha ebben az oszlopban egy * jelet látunk, akkor a port (a mellék) nem aktív. Ha a mező üres, akkor ez azt jelenti, hogy az adott port aktív.

Tipp: Ez az oszlop a port állapotát az ügyfél adatbázis letöltésének az időpontjára vonatkoztatva adja vissza.

Típus oszlop

A rendszer automatikusan tájékoztatást nyújt a mellékállomás-portra csatlakoztatott végkészülék típusáról. Ha semmilyen végkészülék sincs csatlakoztatva, akkor az oszlopban a ”nincs port" olvasható. Ha analóg végkészülék van csatlakoztatva, akkor az oszlopban az ”analóg" olvasható.

- nincs port, vagyis nincs csatlakoztatva végkészülék

- analóg, vagyis analóg végkészülék van csatlakoztatva

- Optiset E/optiPoint 500 végkészülék van csatlakoztatva

- S0 mellék

Kártya oszlop

Itt az adott mellékhez tartozó rendszerkártya neve, száma és kártya aljzata kerül kijelzésre. Az is meg van adva, hogy Master vagy Slave portról van-e szó.

Tipp: Ez a mező gyakran nem látható teljes terjedelmében. A maszkon lévő összes adat megtekintéséhez ilyenkor a vízszintes görgető sávot kell használnunk, vagy az oszlophatárok beljebb húzásával csökkentenünk kell a többi oszlop méretét.

Rendszer oszlop

Itt kerül megadásra, hogy a mellék a hálózaton belül melyik csomópontban található.


Médiacsatoló eszközök

Média PC mező

IP-cím

Ezen a helyen a média PC kiszolgáló IP-címe kerül bejegyzésre.

Bemondás

A bemondó berendezés hívószáma az AllServe környezetben.

Hangposta

A hangposta hívószáma az AllServe környezetben.

Fax

A faxkészülék hívószáma az AllServe környezetben.


Felhasználók
Felhasználók (a Hicom 150 E Office 2.0-ás és magasabb verzióinál)

A HiPath 3000 Manager E és a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 közötti hozzáférési jellemzők az Adatok lekérdezése-töltése párbeszédpanelen keresztül kerülnek rögzítésre.

Itt jegyezhető be a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 összesen 16 felhasználója (=rendszergazdák). A felhasználók azonosítása a nevük alapján történik. Az egyes felhasználók hozzáférési jogait a felhasználói kör megadásával rögzíthetjük. A feljogosítás egy jelszó megadásán keresztül történik.

A felhasználó-nyilvántartás alapbeállításai

A felhasználó-nyilvántartás alapbeállításai között előre be lett állítva két, a nyilvántartás szempontjából lényeges felhasználói név és az azokhoz kapcsolódó felhasználói kör:

•	A ‘31994’ felhasználónév a ‘Szerviz’ felhasználói körrel.
Mindaddig, amíg a többi felhasználói kör nincs létrehozva, ez a felhasználói kör rendelkezik a rendszer valamennyi hozzáférési jogosultságával minden nyilvántartható adat vonatkozásában, és rendelkezik a rendszerben végezhető valamennyi művelet végrehajtási jogával. Kivételt képeznek azok a hozzáférési jogok, amelyek a fejlesztés számára vannak fenntartva (lásd a fejlesztés felhasználói kört).

•	A ‘*95’ felhasználónév a ‘nincs’ felhasználói körrel.
Mindaddig, amíg a fentebb leírton kívül egyetlen másik felhasználói kör sincs létrehozva, ezzel a felhasználói körrel lehetséges (a Hicom 150 E Office 1.0 verziójával való kompatibilitás kedvéért) a kezelői végkészüléken keresztül az ügyfélvonatkozású adatok kezelése.
A távközlési berendezés HiPath 3000 Manager E-vel történő adminisztrációja szempontjából ennek a bejegyzésnek nincs jelentősége.

Új felhasználó telepítése, bejegyzett felhasználó törlése

Az új felhasználók telepítése úgy történik, hogy be kell jegyezni a táblázatba egy felhasználónevet, s hozzá kell rendelni ahhoz egy felhasználói kört. Ezt követően a jelszó oszlopra történő kettős kattintással hozzárendelünk az újonnan létrehozott felhasználóhoz egy jelszót, amelyet a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-be történő első bejelentkezés alkalmával meg kell változtatni.

A már bejegyzett felhasználókat azáltal lehet törölni, hogy töröljük a megfelelő felhasználónevet, a felhasználói kört pedig ‘nincs’-re állítjuk vissza.

A Végrehajtás vagy OK gomb működtetésével a felhasználó-nyilvántartásban eszközölt változtatások átvitelre kerülnek a rendszerbe.

Felhasználó neve

Ebbe az oszlopba a felhasználó legfeljebb 15 karakterből álló neve kerül beírásra. A következő karakterek használata megengedett : abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890 #*+-.,:()/

Felhasználói kör

Az egyes felhasználók jogait azáltal határozhatjuk meg, hogy a 6 lehetséges felhasználói kör valamelyikébe soroljuk őket.

E jogokat az alábbiakban ismertetjük.

‘Nincs’ felhasználói kör

A HiPath 3000 Manager E-vel történő adminisztráció szempontjából ennek a felhasználói körnek nincs jelentősége (lásd a felhasználó-nyilvántartás alapbeállításait).

‘Hozzáférési szint’ felhasználói kör

A ‘Hozzáférési szint’ felhasználói kör rendelkezik hozzáférési jogosultsággal a ”Felhasználók" párbeszédpanelhez, amelyben a felhasználókat és a hozzájuk kapcsolódó felhasználói kört lehet telepíteni.

‘Ellenőrzési szint’ felhasználói kör

Az ‘Ellenőrzési szint’ felhasználói körnek van hozzáférési jogosultsága a Biztonsági napló párbeszédpanelhez.

(lásd Biztonsági napló)

‘Szerviz’ (rendszerkarbantartás) felhasználói kör

Alapértelmezés szerint itt csak egyetlen felhasználó van a ”31994" néven. Ez a felhasználó rendelkezik a szerviz felhasználói kör jogosultságaival.

Mindaddig, amíg a többi felhasználói körbe nem kerülnek bejegyzésre felhasználók, ez a felhasználói kör rendelkezik a rendszer valamennyi hozzáférési jogosultságával minden nyilvántartható adat vonatkozásában és rendelkezik a rendszerben végezhető valamennyi művelet végrehajtási jogával. Kivételt képeznek azok a hozzáférési jogok, amelyek a fejlesztés számára vannak fenntartva.

‘Ügyfél szint’ (rendszergazda) felhasználói kör

Az ‘ügyfél szintnek’ van hozzáférése azokhoz az adatokhoz, amelyek adminisztrációja az ügyfélre tartozik. Ezeket az ügyfél-adatokat mindazonáltal még a szerviz szint is kezelheti. Kivételt képeznek ez alól az ügyfél azon bizalmas adatai, amelyek csak az ügyfél szinten kezelhetők:

•	a PIN-kód (csak az Optiset E/optiPoint 500 végkészülékről történő adminisztrálás esetén érdekes)

•	egyéni hívószámok (csak az Optiset E/optiPoint 500 végkészülékről történő adminisztrálás esetén érdekes)

•	az Optiset E/optiPoint 500-készülékek névbillentyűinek tartalmai

•	a központi gyorshívószámok

•	a tarifa adatok mellékenként és vonalanként.

‘Tarifa feld. szint’ felhasználói kör

A ‘Tarifa feld. szint’ felhasználói kör rendelkezik hozzáférési jogosultsággal a díjrögzítés, a díjrekordok és a díjszámlálók adataihoz.

Amennyiben ezt a felhasználói kört nem hoztuk létre, akkor a neki megfelelő jogosultságok az ügyfél felhasználói körre ruházódnak át. Ha az ügyfél kört sem hoztuk létre, akkor azok a szerviz felhasználói körre ruházódnak át.

‘Fejlesztési szint’ felhasználói kör

A ‘Fejlesztési szint’ felhasználói körnek a szerviz felhasználói kör jogosultságai mellett lehetősége van még további rendszeradatok kezelésére is.

Jelszó oszlop

Ha kétszer rákattintunk ennek az oszlopnak valamelyik mezőjére, akkor megnyílik a ”Jelszó beállítása" párbeszédpanel a kiválasztott felhasználóra vonatkozóan. Alapértelmezés szerinti jelszó létrehozása csak újonnan bejegyzett felhasználó számára lehetséges. A jelszó módosítására itt nincs lehetőség, hanem azt csak a felhasználó saját maga teheti meg.

Létrehozva oszlop

Ebben az oszlopban a felhasználó bejegyzésének dátuma kerül megjelenítésre.

Utolsó használat oszlop

Ebben az oszlopban az az időpont látható, amikor a kiválasztott felhasználó utoljára bejelentkezett a rendszerbe.

Figyelmeztetés:

Ha egy felhasználó elfelejti a jelszavát, akkor egy másik feljogosított felhasználónak ki kell őt törölnie, majd újra kell telepítenie.

Amennyiben az utolsó feljogosított felhasználó is elfelejti a jelszavát, akkor újra létre kell hozni az egész rendszert.


Biztonsági napló
Biztonsági napló (a Hicom 150 E Office 2.0-ás és magasabb verzióinál)

Naplózási állapot

Az első adatmező a pillanatnyi állapotot jelzi. 3 lehetőség van :

Naplózás offline módban

Ebbe a módba akkor kerülünk, ha a megelőző párbeszédpanelben az ”Offline-t" választottuk. Ebben az esetben csak a már létező archív fájlokat lehet megnyitni, megtekinteni és kinyomtatni. Az archivált adatokat nem lehet módosítani. A Hicom 150 E Office/HiPath 3000-rel nem jön létre kapcsolat, úgyhogy a távközlési berendezésben lévő archív információ nem jeleníthető meg.

Naplózás aktív

Ebbe az állapotba akkor kerülünk, ha a megelőző párbeszédpanelben az ”Online-t" választottuk, és ha a kapcsolat ezt követő felépítése után tapasztaljuk, hogy a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-ben a naplózás valóban működik (a hardver kiépítéstől függően).

Ha már történt naplózás, akkor a rendszerben lévő archív információ is kijelzésre kerül. A program lekéri a távközlési berendezésből az archív fájl nevét, majd megkísérli megnyitni ezt a fájlt, és megjeleníteni az archív fájlból származó archív információt is. A rendszerben és az archív fájlban lévő archív információk normális esetben azonosak.

Naplózás nem aktív

Ebbe az állapotba akkor kerülünk, ha a megelőző párbeszédpanelben az ”Online-t" választottuk, ám a kapcsolat ezt követő felépítése során azt tapasztaljuk, hogy a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-ben nem folyik naplózás. Ebben az esetben a ”kilépés" gomb működtetésével elhagyhatjuk a párbeszédpanelt. A mindenkori naplózási mód (hogy aktív-e vagy sem) a hardver kiépítésen múlik.

”Archiválás" gomb

E gomb működtetésére kezdetét veszi a rendelkezésre álló adatrekordok lekérése a rendszerből. A sikeres adatátvitelt követően a gombot a ”Megjelenítés" és ”Nyomtatás" gombok váltják fel, melyekkel az utoljára lekért naplózások megtekinthetők vagy kinyomtathatók. Archiválást követően az archivált naplóelemek automatikusan kitörlődnek a rendszerből.

”Csak olvasás" gomb

E gomb segítségével a naplók anélkül kérhetők le a rendszerből, hogy törlésre kerülnének a rendszerben, illetve hozzáadódnának egy archív fájlhoz.

”Megjelenítés" gomb

A kiválasztott archív fájl átmásolásra kerül egy szövegfájlba, majd ezt követően behívásra kerül egy külső szövegszerkesztő program.

A külső szövegszerkesztő az ”ass_150e.ini" fájlban konfigurálható.

A szövegfájl oszlopait egy tabulátor jel választja el egymástól.

”Nyomtatás" gomb

E gomb működtetésére megnyílik egy párbeszédpanel, ahol kijelölhető az adatrekordok kinyomtatni kívánt tartománya. A program a telepített alapértelmezés szerinti nyomtatót használja.


Kommunikáció

A 'Kommunikáció' maszkon keresztül lehet beállítani a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 és a PC közötti információátvitel különböző fajtáit.

Hozzáférés mező

A Hicom 150 E Office/HiPath 3000 három különböző módon kommunikálhat a PC-vel. Ezeket a módokat az alábbiakban ismertetjük.

Direkt

Ha a PC-nk közvetlenül össze van kapcsolva a Hicom/HiPath 3000-rel, akkor a 'Direkt' lehetőséget válasszuk. E lehetőség használatához a PC-nek egy null modem kábelen keresztül kell a távközlési berendezéssel összekötve lennie.

Programbeállítások: Kommunikáció

Lásd még:

Hicom 150 E Office Rel. 1.0-eSHB Kártyák

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Kártyák

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB Kártyák

FIGYELEM: Az illesztőegységek beállításait pontosan ugyanolyan módon kell beállítani, mint a távközlési berendezésben (Assistant T 22-13-1).

Modem

Ha a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 és a PC modemen keresztül van összekötve egymással, akkor a 'Modem' lehetőséget válasszuk. Ennek a lehetőségnek a kiválasztásakor a rendszer megjelenít egy szövegmezőt, amelyben megadhatjuk a telefonszámot.

FIGYELEM: Előfordulhat, hogy a hibátlan működés biztosításához igazítanunk kell a modemparaméterek, a modemtípus, és az inicializálási jelsorozat beállításán.

Lásd még:

Programbeállítások: Kommunikáció

ISDN

Az 'ISDN' lehetőség csak akkor választható, ha a PC ISDN-kártyával van ellátva, és telepítve van rajta a capi.dll fájl. Ebben az esetben a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-hez történő hozzáférés egy B-csatornán keresztül valósul meg. Belülről a hozzáférés a második ELIC-kártyán ('digitális' modemen) keresztül történik. A 'digitális' modem hívószáma a Visszahívási kapcsolat fülön konfigurálható.

Példa: Ha a 'Modem' vagy az 'ISDN' lehetőséget választjuk, akkor a kapcsolat létrehozásához először be kell adnunk egy hívószámot, amelyen keresztül hozzá lehet férni a távközlési berendezéshez. Ez a szám például a következő formán nézhet ki: 9,14084921234...890. Itt az összeköttetést egy automata alközponton keresztül jön létre (9,) amit egy helyi vagy távolsági hívószám követ, majd ezután a (...890) következik, mert a kapcsolatot az automatikus kezelőközponton keresztül kívánjuk létrehozni, és az IMOD standard száma nem változott meg.

RMM ügyfél (a Hicom 150 E Office 2.2 verziójától)

Ez az opció egy RMM (Remote Management Machine, távkezelőgép) szerver-alkalmazáson keresztül teszi lehetővé a rendszerhez való hozzáférést.

Ezt a hozzáférési módot a távoli központokban lehet használni a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 kezeléséhez.

Az RMM szerver-alkalmazás egy PC-szerveren fut, és önállóan igazgatja a digitális és analóg városi vonali hozzáféréseket.

A HiPath 3000 Manager E és az RMM-szerver közötti kapcsolat a LAN-on (Local Area Network, helyi hálózat) keresztül valósul meg.

IP (a Hicom 150 E Office 2.2 verziójától)

IP-cím (a Hicom 150 E Office 2.2 verziójától)

Hívószám

A Modem vagy az ISDN választása esetén a kapcsolat felépítése előtt meg kell adni egy hívószámot, amelyen keresztül hozzá lehet férni a távközlési berendezéshez.

RMM kiszolgáló (a Hicom 150 E Office 2.2 verziójától)

Itt annak a szervernek a komputer-neve van megjelenítve, amelyen az RMM szerver-alkalmazás fut.

A komputer nevét a Lehetőségek/Programbeállítások/Kommunikáció menüben lehet bejegyezni.

Lásd még:

Programbeállítások: Kommunikáció

Kapcs. Bontása

A Kapcs. bontása gomb működtetése a kapcsolat megszakítását idézi elő.

A művelet után kapcsolat bontása

Alapértelmezés szerint valamilyen művelet végrehajtása (pl. lekérdezés-töltés vagy karbantartás) után a kapcsolat bontódik. Az ISDN- és modemkapcsolat esetében azonban fennáll a lehetőség, hogy a kapcsolatot ne szakítsuk meg. Vagyis egymás után több művelet (ügyfél adatbázis olvasása ->hibanapló,...) is végrehajtható anélkül, hogy a kapcsolat bontódna.

A kapcsolatot ilyenkor a Kapcs. bontása gomb segítségével kézzel kell megszakítani, vagy pedig az – amenyiben nem kerül sor további műveletre – egy beállítható idő elteltével automatikusan fejeződik be. Ezt az időt a Programbeállítások: Kommunikáció-nál lehet beállítani.

Hibajelzés

Bekapcsolt hibajelzés esetén a beérkező hibaüzenetek elmentésre kerülnek egy hibafájlba. A hibafájl neve a ”Lehetőségek / Programbeállítások" panelben adható meg. Ugyanitt lehet beállítani egy, a hibára figyelmeztető hangjelzést is.

A Start gomb bekapcsolásakor a HiPath 3000 Manager E a hibaüzenetek fogadására kész állapotba kerül.

A kicsinyít gomb megnyomására a HiPath 3000 Manager E ablaka ikon méretűvé zsugorodik.

TIPP: Ha a rendszer egy és ugyanazon hibaüzenetet ötször egymásután nem tudta lerakni (a távoli modem vagy a távoli PC nem áll készen), akkor ez a hibaüzenet csak egy új hiba fellépésekor kerül ismét kiadásra.

A hibafájl olvasásához a fájlról másolatot kell készíteni, majd ezt követően egy szövegszerkesztővel meg kell azt nyitni.

PIN-kód mező

PIN-kód

A programozás funkció segítségével (távadminisztráció, hozzáférések) beprogramozhatunk egy egyéni, 6 jegyből álló PIN-kódot. Ha ’digitális modemet’ használunk, akkor ezt az egyéni kódot be kell adni a PIN-kód mezőben ahhoz, hogy a HiPath 3000 Manager E segítségével létre tudjuk hozni a kapcsolatot. A PIN előzetesen beállított értéke nem teszi lehetővé a hozzáférést a ’digitális modemhez’. Ez azt jelenti, hogy az ügyfélnek ezzel a PIN-kóddal kifejezetten a modemre kell engedélyeznie a hozzáférést.

Szükség esetén a PIN-kód a jelszóval védett rendszeradminisztráció funkción keresztül (csak valamelyik végkészülékről, vagyis a HiPath 3000 Manager E-ből nem) visszaállítható az alapértelmezés szerinti értékre.

Ha visszaállítjuk a mellék PIN-jét, majd az ügyfél adatbázist Delta módban töltjük vissza a távközlési berendezésbe, akkor a PIN szám nem állítódik vissza 00000-ra.

Ahhoz, hogy a PIN számban bekövetkezett változás is átvitelre kerüljön a berendezésbe, ki kell kapcsolni a Delta módot, és magasra kell állítani a Tarifa kapcsolót.

Kapcsolat felépítése mező

Ha a ”Modem” vagy ”ISDN” hozzáférést választottuk ki, akkor kétféle kapcsolatfelépítési lehetőség (”Visszahívás” vagy ”Szervizhívás kódon keresztül”) között választhatunk.

Ha egyik opciót sem választjuk ki, akkor ez közvetlen kapcsolatfelépítést jelent (visszahívás nélkül).

Visszahívás

Ebben a módban a rendszer először feltárcsázza az IMOD/ELIC közvetlen betárcsázási hívószámát, majd a LOGON-jelszó ezt követő lekérdezésénél be kell adnunk a visszahívási jelszót. A rendszer kiértékeli ezt a visszahívási jelszót, és ha egyezik, akkor ezt követően beadásra kerülhet annak a melléknek a száma, amelyre a visszahívásnak történnie kell. Az automata alközpont ezután magától megszakítja a kapcsolatot. Ezt követően a rendszer tárcsázza a visszahívási jelszóhoz tartozó szervizszámot és utántárcsázási számot.

A rendszer legfeljebb 6 különböző visszahívási jelszó és az azokhoz kapcsolódó visszahívási hívószám adminisztrálására képes.

A HiPath 3000 Manager E ezután várja a visszahívást.

Szervizhívás kódon keresztül

Ez a lehetőség abban különbözik a szokásos visszahívási eljárástól (a ”Visszahívás” opciótól), hogy a visszahívás kezdeményezése nem magán a HiPath 3000 Manager E-n keresztül történik, hanem egy kód tárcsázásán, ill. a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 Optiset E/optiPoint 500-n át használható szervizmenüjén keresztül.

Ha tehát a felhasználó pl. az ”ISDN” hozzáférést, műveletként pedig a ”Lekérdezés-töltést” választotta, s aktiválta a ”Szervizhívás kódon keresztül” opciót, majd ezután megnyomja a ”Rendszer -> PC” gombot, akkor a HiPath 3000 Manager E azonnal átmegy vételi módba, és várakozik a bejövő szervizhívásra.

A rendszerközpontban a szervizhívásra való várakozás 15 percre korlátozódik, és a szerviztechnikus ezt manuálisan bármikor megszakíthatja.

A visszahíváshoz hasonlóan itt is csak a visszahívási hívószámok-nál beállított célállomások érhetők el (a helyben történő kézi utántárcsázás lehetőségével).

A szervizhívás főleg a távközlési berendezés első üzembehelyezése után használatos, amikor pl. a távoli központban még nem ismertek a berendezés adatai.

Lásd még:

Hicom 150 E Office Rel. 1.0-eSHB Távszerviz

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Távszerviz

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB Távszerviz

Lekérdezés-töltés

A Lekérdezés-töltés kiválasztásával letölthetjük az ügyfél adatbázist a Hicom/HiPath 3000-ről a PC-re, vagy feltölthetjük az aktív ügyfél adatbázist a PC-ről a Hicom/HiPath 3000-re. A művelet a rendszertől függően 2 - 6 percet vesz igénybe.

Ügyelni kell arra, hogy először mindig az olvasást hajtsuk végre, hogy az esetleg fellépő átviteli zavarok esetén is legyen még egy hibátlan ügyfél adatbázisunk.

FIGYELEM: Ha letöltjük az adatbázist a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-ről, akkor az alapvetően a Lastload.KDS elnevezést kapja. Ez fölül fog írni minden változtatást, amit a már létező Lastload fájlon esetleg eszközöltünk. Ha tehát meg kívánjuk őrizni a létező fájlt, akkor azt előbb át kell neveznünk. (Ehhez lásd az Ügyfél adatbázis mentése másként )

Delta mód

A Különbség kapcsológomb csak akkor működtethető, ha a HiPath 3000 Manager E-be egy a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-ből kiolvasott ügyfél adatbázis van betöltve. Ha a merevlemezről betöltött ügyfél adatbázisról van szó, akkor ez a választási lehetőség szürke színnel le van árnyékolva.

Aktív különbség mód esetén a rendszerbe csak az utolsó lekérdezés óta végrehajtott változtatások kerülnek beírásra. Ha pl. csak egy mellék neve változott meg, akkor ezáltal drasztikusan csökken az adatátviteli idő.

A különbség adatok megállapításához a HiPath 3000 Manager E a betöltött ügyfél adatbázist összehasonlítja a LASTLOAD.KDS fájllal, amely automatikusan létrehozásra kerül és elmentődik a merevlemezre minden olyan alkalommal, amikor az ügyfél adatbázist kiolvassuk a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-ből.

A delta átvitel végrehajtását követően a HiPath 3000 Manager E létrehoz egy naplófájlt, amelyben feljegyzi az átvitt adatokat. Ehhez egy párbeszédablakon keresztül felszólítja a felhasználót a naplófájl nevének megadására.

Ha nem adjuk meg a naplófájl nevét, akkor a HiPath 3000 Manager E DELTA.LOG néven automatikusan hoz létre egy fájlt.

A fájl a fejlécében tartalmaz egy bekezdést, amelyben az összehasonlított ügyfél adatbázisok neve és előállítási dátuma van feltüntetve. A vonatkoztatási ügyfél adatbázis előállítási dátuma az ügyfél adatbázis merevlemezre történő elmentésének kelte. A Delta ügyfél adatbázis előállítási dátuma az a PC-időpont, amikor el lett indítva a Delta átvitel.

FIGYELEM:	Miután kézzel elmentettük az ügyfél adatbázist, vagy a rendszer az automatikus mentés funkción keresztül (lásd Általános) elmentette azt, nem használhatjuk többé a különbség módot az adatbázisnak a PC-ről a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-re történő feltöltéséhez. Ha mégis a Delta módot használnánk, akkor a mentés előtt eszközölt változtatások nem kerülnek átvitelre.

FIGYELEM:	Kizárólag a rendszerbe aktuálisan betöltött ügyfél adatbázist szabad feltölteni. Régebbi ügyfél adatbázisokat nem szabad ilyen módon átvinni a távközlési berendezésbe.

Tarifa

A Tarifa kapcsoló kiválasztásával a rendszer egy bizonyos (ún. RDI = ReaD or Init, olvas vagy inicializál) memóriatartományának tartalma felülíródik az ügyfél adatbázis tartalmával. Ezeknél az adatoknál olyan értékekről van szó, amelyeket a HiPath 3000 Manager E-n keresztül csak kiolvasni vagy inicializálni lehet.

E mező kiválasztásának akkor van értelme, ha az alaplap cseréje miatt az összes adat hiánytalan átvételére van szükség, vagy ha a HiPath 3000 Manager E-ben visszaállítottuk az alábbi adatok valamelyikét:

- kapcsolási díjak,

- a rendszerben aktivált szolgáltatásjellemzők számlálója,

- mellékek kódzárai.

Ezenkívül még a következő adatok is fölülírásra kerülnek:

- külső hívásátirányítások célállomásai,

- a mellékenként aktivált hívásátirányítások,

- küldött üzenetek (üzenetvárakoztatás),

- hívásátirányítási célállomások,

- a CMI EG bejelentkezés engedélyezésére szolgáló kódszó,

- a CMI bázisállomás adatai.

Hardware

A Hardware kapcsoló kiválasztásával a rendszer egy bizonyos (ROM = Read Only Memory, csak olvasható memória) memóriatartományának adatai felülíródnak az ügyfél adatbázis tartalmával. Ezeknél az adatoknál a legmesszebbmenőkig olyan hardver-beállításokról van szó, amelyeket a HiPath 3000 Manager E-n keresztül nem lehet megváltoztatni.

E mező kiválasztásának az alaplap cseréjét vagy a hardver-konfiguráció megváltoztatását követően van értelme. Az ügyfél adatbázis betöltése után a távközlési berendezés egy hardver-visszaállítást hajt végre, amely a távközlési berendezésben tárolt port-hozzárendelést összhangba hozza a bejátszott ügyfél adatbázissal.

A következő adatok kerülnek fölülírásra:

- a V24-es illesztőegységek bitsebessége,

- a városi vonalra történő hívásátirányítások,

- az Optiset E/optiPoint 500 hangerőbeállítások (hangszóró és kagyló),

- az Optiset E/optiPoint 500 kijelző-beállítások,

- az Optiset E/optiPoint 500 csengetési hangerő,

- elküldött, ill. vett infó szövegek,

- az egyes portokhoz csatlakozó végkészülék típusok,

- az egyes kártyahelyek kártyatípusai,

- a mobiltelefonok regisztrálási állapota,

- a mobiltelefonok sorozatszáma,

- ACD porthozzárendelés az ID-ismertetőjelhez.

Online

A távközlési berendezésbe történő gyors beavatkozáshoz áll rendelkezésre az online mód. Ehhez egy Optiset E/optiPoint 500-telefon kezelőelemei kerülnek leképezésre a képernyőn, egy Assistant T végkészüléket emulálva (vagyis egy olyan telefont, amelyről programozni lehet a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-t). Az ilyen módon eszközölt módosítások azonnal életbe lépnek. Nincs szükség az adatbázis lekérdezésére, majd ismételt feltöltésére. E szolgáltatás igénybe vételéhez ismernünk kell az Assistant T-n keresztül történő programozást.

Tipp: Ha az online módot használjuk az ”aktív" (vagyis a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-ben található) adatbázis módosítására, ez semmilyen módon nem befolyásolja a HiPath 3000 Manager E-be esetleg betöltött ügyfél adatbázist.

Lásd még: Online mód

APS-átvitel

Ez az opció lehetővé teszi a teljes rendszerszoftver átvitelét a PC-ről a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-re.

Az ’APS átvitel’ funkció segítségével egy Hicom 150 E Office/HiPath 3000 berendezés teljes programvégrehajtó rendszerét (Application Processor System, APS) kicserélhetjük egy szolgáltató központból történő távszervizzel. Az APS átvitel ugyanolyan módon megy végbe, mint az ügyfél adatbázis letöltése. Az APS átvitelt végrehajthatjuk közvetlen összeköttetésen keresztül vagy távolról, analóg vagy ISDN modemen keresztül.

Az átvitel végrehajtásához a következőképpen kell eljárni:

A HiPath 3000 Manager E-ben kattintsunk az ’Fájl megnyitása’ gombra.

Válasszuk ki az ”*.fst" kiterjesztést a ’fájltípus’ mezőben.

Válasszuk ki azt a mappát, amely a kívánt fst fájlt tartalmazza. Nyissuk meg ezt a fájlt.

A HiPath 3000 Manager E-ben kattintsunk az ikonos eszköztár Adatok lekérdezése-töltése szimbólumára.

Gépeljük be a hozzáférési számot.

Válasszuk ki az ’APS átvitel’-t.

Amikor rákattintunk az ’APS átvitel’ gombra, a jobb fölső sarokban megjelenik egy újabb ablak. Ebben az ablakban határozhatjuk meg az új APS bekapcsolásának az időpontját.

Tipp:	Ha az ’APS átvitel’ mező szürke háttéren jelenik meg, akkor az FST fájlt nem sikerült rendesen megnyitni. Ebben az esetben ismételjük meg az 1 - 3 lépéseket.

Most megkezdődhet az APS átvitele. Az átvitel a rendszertől függően különböző időtartamú lehet. B-csatorna modem felhasználása esetén általában 30 - 40 percig szokott tartani. Ha analóg modemet használunk, akkor az átvitel legalább egy órát igénybe vesz. (A V24 összeköttetés 9600 baud sebességnél körülbelül 2,5 óráig tart. Az IMOD-on keresztül történő ISDN hozzáférés esetén az időtartam kb. egy óra.)

Az APS átvitelt követően a HiPath 3000 Manager E jelenti, hogy ”APS átkapcsolva." Ezután egy rendszervisszaállítás (reset) kerül végrehajtásra, és a távközlési berendezés vagy azonnal, vagy a megadott idő elteltével újraindítja magát az új APS-szel. Az újraindítást követően a távközlési berendezés kitörli a régi APS-t. A törlési művelet körülbelül hét percig tart. Az Assistant T menü 29 1 2 menüpontjával, vagy a HiPath 3000 Manager E segítségével ellenőrizhetjük, hogy működésbe lépett-e az új APS.

Amint betöltöttük az FST fájlt, és a Kommunikáció párbeszédpanelben kiválasztottuk az ’APS átvitel’-t, láthatóvá válik egy újabb beviteli mező. Ebben a következő lehetőségek közül választhatunk: 1) az új APS-ra történő átkapcsolás az átvitel befejezését követően azonnal megtörténik, vagy pedig 2) az APS-ok közötti átkapcsolásra egy előre meghatározott időpontban kerül sor, amelyet a ’Kommunikáció’ maszkon adhatunk meg.

FIGYELEM: Ha az APS-t egy más időzónában lévő berendezésre kívánjuk átvinni, akkor tudatában kell lennünk annak, hogy a régiről az új APS-ra történő átkapcsolás a távoli rendszerbe beprogramozott időpontban fog megtörténni.

Lásd még:

Hicom 150 E Office Rel. 1.0-eSHB APS-átvitel

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB APS-átvitel

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB APS-átvitel

Karbantartás

A ’Karbantartás’ utasítás kiválasztása esetén több fülekkel ellátott maszk jelenik meg, amelyeken a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 távolból történő karbantartásához lehet beállítani különféle paramétereket.

Lásd még:

Karbantartás

Biztonság (a Hicom 150 E Office 2.0 verziójától)

Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén megjelenítésre kerül a következő három biztonsági gomb.

Jelszó módosítása (a Hicom 150 E Office 2.0 verziójától)

Ennek az utasításnak a kiválasztása előhívja a ”Rendszerjelszó módosítás" párbeszédpanelt, amelyen keresztül megváltoztatható a rendszerben aktuálisan használt jelszó. A változtatás azonnal végrehajtásra kerül.

Felhasználók (a Hicom 150 E Office 2.0 verziójától)

Ennek az utasításnak a kiválasztása előhívja a ”Felhasználók" párbeszédpanelt, ahol a felhasználókat nyilvántartó személy bejegyezheti és felhasználói körbe sorolhatja az új felhasználókat, illetve törölheti a már bejegyzett felhasználókat.

Naplózás (a Hicom 150 E Office 2.0 verziójától)

Ennek az utasításnak a kiválasztása előhívja a ”Biztonsági napló" párbeszédpanelt, ahol a belső ellenőr vezérelheti a biztonságtechnikai naplózást.

Nyelv töltése (a Hicom 150 E Office 2.2 verziójától)

Ez az utasítás csak azt követően választható ki, hogy a "Fájl megnyitása" alatt megnyitottunk egy "LNG" (language = nyelv) formátumú fájlt. Ezzel az utasítással állítható be a "Nyelv töltése" mód a nyelvek utántöltéséhez. A képernyőn megjelenítésre kerül a "Nyelv töltése" feliratú kapcsoló.

Nyelv töltése

E kapcsoló működtetése elindítja a Nyelv kiválasztása párbeszédablakban előzőleg kiválasztott nyelvek betöltését.

A rendszer először ellenőrzi, hogy a szövegnyelvek és a távközlési berendezés jelzete azonos-e. Eltérő típus esetén a szövegnyelvek átvitele elutasításra kerül. Ha minden rendben van, akkor az adatátviteli program lead egy megfelelő jelzést, amely a távközlési berendezést vételi módba kapcsolja, és kiváltja a szükséges RAM memória rendelkezésre bocsátását. Ezt követően kerülnek betöltésre az adatok. Az adatátviteli programrész ugyanúgy épül fel, mint az APS átvitel, ill. az Ügyfél adatbázis töltése. A sikeres átvitelt követően a távközlési berendezés önállóan végrehajtja az összes többi szükséges lépést.


Online

Az online mód lehetővé teszi valós idejű változtatások végrehajtását a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 ügyfél adatbázisán. Ha kiválasztjuk az ’Online’ lehetőséget a ’Kommunikáció’ párbeszédpanelben, majd rákattintunk az ’Online’ parancsgombra, akkor a képernyőn megjelenik egy Optiset E/optiPoint 500 telefon kezelőelemeinek a képe. Ez a kép egy, a rendszer adminisztrálására alkalmas végkészülék emulálására szolgál. Az Assistant T utasításokon keresztül ekkor változtatásokat hajthatunk végre az ”aktív" adatbázison (vagyis azon, amelyik pillanatnyilag be van töltve a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-be).

Online módban a felhasználói felület azonos az Assistant T-ével. A képernyőn megjelenített Optiset E/optiPoint 500 egy 8 soros kijelzőt, három vezérlőgombot és nyolc funkciógombot tartalmaz. Ezen kívül még egy hangszóró és egy szerviz gomb is rendelkezésre áll. A bevitelhez rákattinthatunk az egérrel az egyes gombokra, vagy használhatjuk a PC billentyűzetét is.

A PC F1 - F12 funkcióbillentyűire a következő kiosztás érvényes:

F1	Windows Súgó

F2	2. DSS billentyű

F3	3. DSS billentyű 3

F4	4. DSS billentyű 4

F5	5. DSS billentyű 5

F6	6. DSS billentyű 6

F7	7. DSS billentyű 7

F8	8. DSS billentyű 8

F9	1. DSS billentyű 1

F10	az ENB (elektronikus jegyzettömb) bevitel gombja

F11	Szerviz gomb

F12	Hangszóró gomb

A HiPath 3000 Manager E és a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 közötti minden online művelet egy log fájlban kerül dokumentálásra. Ez a fájl (előzetes beállítása: ONLINE.LOG) lemezre mentődik.

Ahhoz, hogy a szolgáltatások minden egyes mellék számára egyénileg állíthatók legyenek (pl. hívás másnak átirányítása egy ál-port számára), a DISA jogosultság és a Hívás/szolgáltatás másnak pontoknak az online portra vonatkozóan engedélyezett állapotban kell lenniük. Az online port funkciói a távközlési berendezés utolsó elsődleges mellékállomás portján keresztül állíthatók be:

- 40-es mellék a 70 hívószámmal a Hicom 150 E Office Point/One/Start esetében

- 376-os mellék a 687 hívószámmal a Hicom 150 E Office Com esetében

- 500-as mellék a 749 hívószámmal a Hicom 150 E Office Pro/Extended esetében

- 124-es mellék hívószám nélkül a HiPath 3150, 3250-ben

- 376-os mellék hívószám nélkül a HiPath 3300, 3350-ben

- 376-os mellék a 687 hívószámmal a HiPath 3500, 3550-ben

- 500-as mellék a 749 hívószámmal a HiPath 3700, 3750-ben

A HiPath 3000 Manager E-ben az utolsó mellékállomás port az ”ONLINE Card XX-1"-el kerül megjelölésre, ha a távközlési berendezéshez Online módban történik hozzáférés.

FIGYELEM:  Ha az utolsó mellékállomás port foglalt, akkor az Online mód nem lehetséges többé.

Lásd még:

Hicom 150 E Office Rel. 1.0-eSHB Szolgáltatáskódok

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Szolgáltatáskódok

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB Szolgáltatáskódok


Visszahívási kapcsolat

A ’Visszahívási kapcsolat’ párbeszédpanelben lehet megadni a hívószámokat a Kommunikáció panelben beállított Visszahívási funkcióhoz.

Visszahívási kapcsolat mező

Az 1 - 6 mezőkben az egyes visszahívási jelszavakhoz kapcsolt visszahívási hívószámokat adhatjuk meg. A rendszer az első visszahívási hívószámot használja az automatikus hibajelzés célállomásaként is. Legfeljebb hat számot adhatunk meg.

X.75-ön keresztül

Ha egy adott hívószám esetén be van kapcsolva az X.75-ön keresztül jelző, akkor a kapcsolat felépítése a második ELIC-n (B-csatornán) keresztül történik. Ha nincs bekapcsolva ez a jelző, akkor a kapcsolat felépítése a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 IMOD-ján keresztül megy végbe.

FIGYELEM: Az U.S.A-ban a X.75-ön keresztül jelzőt nem szabad bekapcsolni. Itt az egyetlen kipróbált és támogatott kapcsolatfelépítési mód az, amely analóg modemen (IMOD) keresztül történik.

Analóg modem (IMOD) mező

Itt az IMOD hívószámait adhatjuk meg belső híváshoz, valamint közvetlen betárcsázási híváshoz.

ISDN modem (X75) mező

Itt a második ELIC (B-csatorna) hívószámait adhatjuk meg belső hívásokhoz, valamint közvetlen betárcsázási hívásokhoz.

Hibajelzés mező

Ezzel a kapcsolóval a hibajelzést lehet bekapcsolni. A B osztályú hibák csak aktivált kapcsoló esetén kerülnek elküldésre a Hicom/HiPath 3000-ből a távoli központba. A hívószám, ahová a küldés történik, a visszahívási kapcsolat első hívószáma.


Nyelv kiválasztása

A ‘Nyelv kiválasztása’ maszk határozza meg a mindenkori rögzített, illetve választható nyelveket. A nyelvek száma a berendezés típusától függ:

• Hicom 150 E Office Pro, Com, Point:	4 rögzített és 4 választható nyelv
• Hicom 150 E Office One:	2 rögzített és 2 választható nyelv
• HiPath 3000:	4 rögzített és 4 választható nyelv
Alap mező

Ebben a mezőben a mindenkori rögzített nyelvek vannak feltüntetve. E nyelveket nem lehet megváltoztatni, és az egyes alközponti berendezéseknél a következőképpen vannak kijelölve:

• Hicom 150 E Office Pro, Com, Point:	német, amerikai angol, francia, brit angol
• Hicom 150 E Office One:	Német, angol
• HiPath 3000:	német, amerikai angol, francia, brit angol
Választható mező

Ebben a mezőben a mindenkori választható nyelveket lehet beállítani. Alapértelmezés szerint a következő választható nyelvek kerülnek betöltésre a rendszerszoftverbe:

• Hicom 150 E Office Pro, Com, Point:	olasz, spanyol, portugál, holland
• Hicom 150 E Office One:	francia, olasz
• HiPath 3000:	olasz, spanyol, portugál, holland

Ezek a szabványosan betöltött nyelvek kicserélhetők más nyelvekre (felültölthetők). A nyelvek tetszőlegesen kombinálhatók.

Ezt a cserét a HiPath 3000 Manager E segítségével a következőképpen hajthatjuk végre:

1.	A "Fájl/ügyfél adatbázis megnyitása" párbeszédpanelben a "Fájlformátum" kiválasztó dobozban állítsuk be az "LNG fájlok (*.lng)" formátumot.

2.	Válasszuk ki az "Lng" alkönyvtárat (a HiPath 3000 Manager E telepítési könyvtárán belül).

3.	Nyissuk meg az "smr*.lng" (ill. a Hicom 150 E Office ONE esetében az "smr*_one.lng") fájlt.

4.	A "Lekérdezés-töltés" párbeszédablakban nyissuk meg a "Nyelv kiválasztása" alképernyőt.

5.	A "Választható" kiválasztó dobozt töltsük ki a kívánt négy (ill. két) nyelvvel.

6.	Vegyük át a beállításokat, és váltsunk vissza a "Kommunikáció" panelre.

7.	Állítsuk be kívánt átviteli módot ("Hozzáférés").

8.	Aktiváljuk a "Nyelv töltése" rádiógombot.

9.	A "Nyelv töltése" gombbal kezdjük meg az átvitelt.

10.	Az adatátvitel befejezése után a Hicom 150 E Office/ HiPath 3000 automatikusan egy visszaállítást hajt végre; amelyet követően az új nyelvek rendelkezésre állnak.

A Hicom/HiPath 3000-ben aktuálisan rendelkezésre álló kijelzőszöveg-nyelveket a HiPath 3000 Manager E-ben a következőképpen lehet megjeleníteni:

1.	Aktualizáljuk az ügyfél adatbázist.

2.	A "Rendszerállapot" – "Rendszer jellemzők" párbeszédablakban nyissuk meg a "Választható nyelvek" panelt.

3.	A "Rendelkezésre álló nyelvek:" listadobozban megjelenítésre kerülnek a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-ben aktuálisan rendelkezésre álló nyelvek.

Ha az ügyfél adatbázisban valamelyik végkészülékhez egy olyan nyelv lett beállítva, amely a rendszerben nem áll többé rendelkezésre (pl. mert kicserélésre került az egyik utántölthető nyelv, vagy APS-átvitelre került sor), akkor e helyett a német nyelv kerül megjelenítésre.

Olyan mellékek esetében, amelyeknek a nyelve nincs betöltve a rendszerbe, a dátum és az idő formátuma a beállított nyelvnek felel meg.

Egyetlen szövegnyelvet nem lehet utántölteni, hanem mindig csak az összes választható nyelvet együtt lehet utántölteni. Ezért azokat a nyelveket, amelyeket nem kívánunk módosítani, mindig meg kell adni.


Mellékek beállítása

A menüsorban jobbra a menüpont mellett egy nyíl található. Ha rákattintunk erre, akkor kinyílik egy kiválasztódoboz, amelyen keresztül célzottan kiválaszthatjuk az odatartozó adatokat.

Az ebben a párbeszédablakban található képernyőpaneleket a rendszerben található összes mellékállomás paramétereinek egyenkénti beállítására használhatjuk. Ezáltal állíthatók be egyénileg a megfelelő ügyfélrendszerben található mellékek és készülékek (például fax-készülék). Ebben a párbeszédablakban két elsődleges és három másodlagos képernyőpanel található, melyekhez úgy férhetünk hozzá, hogy kétszer rákattintunk a ’Mellékek’ képernyő ’Paraméter’ mezőjére. Az egyes adatlapokat az alábbiakban ismertetjük.

A Mellékek beállítása párbeszédpanel két fület tartalmaz:

Mellékek

Gomb programozás


Vonalak / hálózat

A menüsorban jobbra a menüpont mellett egy nyíl található. Ha rákattintunk erre, akkor kinyílik egy kiválasztódoboz, amelyen keresztül célzottan kiválaszthatjuk az odatartozó adatokat.

A Vonalak / hálózat párbeszédpanelben az alábbi fülek választhatók.

A ’Vonalak / hálózat’ képernyőt a városi vonalakkal, irányokkal és az integrált szolgáltatású digitális hálózattal (Integrated Services Digital Network, ISDN) kapcsolatos műveletek végrehajtására használjuk.

Ha rákattintunk a ’Vonalak és hálózat’ ikonra, vagy kiválasztjuk a megfelelő menüpontot a Lehetőségek menüből, akkor a következő, több füllel ellátott maszkok válnak láthatóvá:

Vonalak

Irányok

Irányok adatai

ISDN-paraméterek

LCOSS	(csak a Hicom 150 E Office Pro/HiPath 3750,3700  és Hicom 150 E Office Com/HiPath 3300-tól 3550-ig esetében áll rendelkezésre)

Speciális

PRI (csak az USA-ban)

QSIG szolgáltatások (a 3.0 verziótól)


Bejövő hívások

A menüsorban jobbra a menüpont mellett egy nyíl található. Ha rákattintunk erre, akkor kinyílik egy kiválasztódoboz, amelyen keresztül célzottan kiválaszthatjuk az odatartozó adatokat.

Bevezetés

A hívásirányítóban (Call Management-ben, amely a Vonalak híváshozzárendelése, Belsö/külsö hívások hozzárendelése, Hívásirányítási listák, Csoportos-/gyűjtő csatlakozás fülekből áll) történik a hívószámok kezelése. Ezek a hívószámok mellékállomásokhoz vagy csoportokhoz rendelhetők hozzá. Minden mellékállomás a végkészülék típusától függetlenül kap egy hívószámot. A 60 városi vonali csatlakozást analóg vonalakhoz (HKZ) vagy ISDN-csatlakozásokhoz lehet kiosztani. Ha S0-vonalakat használunk, akkor a hívásirányítóban minden B-csatorna egy vonalnak számít, vagyis egy S0-csatlakozás a hívásirányítás szempontjából 2 vonalat jelent.

Lásd még:

Hicom 150 E Office Rel. 1.0-eSHB Hívásirányító

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Hívásirányító

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB Hívásirányító

A ’Bejövő hívások’ adatlapjai lehetővé teszik a beérkező hívások különféle speciális funkciók szerint történő kezelését. (Ezek együttesét nevezzük hívásirányítónak" vagy Call Management-nek). A hívásirányítás keretében a távközlési berendezéshez tartozó mellékek három (vagy négy) különböző típusú állomáscsoportba foglalhatók össze. Az ehhez a területhez tartozó panelek közül öt e csoportok létrehozását és szervezését szolgálja. Ezeket a képernyőpaneleket alább, a ”Csoportok" címszó alatt ismertetjük.

A további három maszk annak a meghatározását teszi lehetővé, hogy a bejövő hívások milyen módon legyenek továbbirányítva. Ezeket a képernyőmaszkokat alább, a ”Listák" címszó alatt ismertetjük.

A hívásirányítási listákra történő bejegyzéseknél mindig, minden esetben – tehát külső híváshozzárendelés esetén is – a belsőleg kiosztott hívószámok a mérvadóak.

A kiosztott nevek ugyancsak kizárólag a belső hívószámokhoz jelennek meg, és átadásra is csak belső hívásoknál kerülhetnek, CorNet-en/QSIG-on keresztül is. Amint a DSS1 protokollon keresztül jön létre egy összeköttetés, a név nem kerül itt többé megjelenítésre. Ilyenkor a hívószám kerül átadásra.

Csoportok

Valamennyi ilyen csoportot a ’Bejövő hívások’ területen keresztül hozhatjuk létre, mindegyiket a saját képernyőpaneljén. E funkció támogatásához olykor más programterületekhez tartozó egyéb paneleken is be kell programozni bizonyos adatokat. Az alábbiakban e csoportok különböző típusait és a hozzájuk tartozó öt képernyőpanelt ismertetjük.

Csoportos- / gyűjtő csatlakozás

Hívásátvétel

UCD csoportok	(a Hicom 150 E Office One/Start FLATP kivételével)

UCD paraméterek 	(a Hicom 150 E Office One/Start FLATP kivételével)

Főnök/titkár csoport

Listák

A három ”lista" panel szorosan összefügg egymással. Egymásra éppúgy számos kereszthivatkozást tartalmaznak, mint a más területekhez tartozó panelekre. Ezeket a képernyőpaneleket az alábbiakban ismertetjük. Emellett a jellegzetes kölcsönhatásokra is mutatunk példákat.

Vonalak híváshozzárendelése

Hívásirányítási listák

Belső/külső hívások hozzárendelése

Példák a hívásirányítás területéről

A Hívásirányító megértéséhez ismernünk kell, hogy milyen viszonyban állnak egymással e terület különböző paneljei, és milyen kölcsönhatásokat képeznek bizonyos esetekben a Hívásirányító területén kívül eső egyéb panelekkel. Az alábbi példák két vonaltípus esetében illusztrálják lefolyást.

PRI KöBet vonalak

Az alábbi példában, amikor hívás érkezik a távközlési berendezésbe, a rendszer végigkeresi a hívásirányítási listák hozzárendelési táblázatát, hogy megtalálja, melyik hívásirányítási lista van az adott mellékhez rendelve. A hívás ennek a hívásirányítási listának megfelelően fog kicsengeni. A következő esetben az egyik célállomás egy gyűjtő csatlakozás.

Hívásirányítási listák hozzárendelése > Hívásirányítási listák > Gyűjtő csatlakozás

Analóg városi vonalak

Az alábbi példában, amikor hívás érkezik egy analóg városi vonalon, a rendszer végigkeresi a vonalakra vonatkozó híváshozzárendelési táblázatot, hogy megállapítsa, melyik mellék hívásirányítási listája van az adott városi vonalhoz rendelve. Hogy a hívás hol fog kicsengeni, azt az a hívásirányítási lista határozza meg, amely a hívásirányítási listák hozzárendelési táblázatában ehhez a mellékhez van rendelve.

Vonalak híváshozzárendelése > Hívásirányítási listák hozzárendelése  > Hívásirányítási listák

A ledobási hely meghatározása:

A ledobási hely a Rendszerparaméterek párbeszédpanelben, a Ledobási feltételek fül ’Ledobási hely nappal / éjjel’ mezőjében kerül meghatározásra. Amennyiben töröljük ezt a bejegyzést, akkor a ledobási hely hozzárendelése a Vonalak híváshozzárendelése nappal, ill. éjjel fülön keresztül történik. Ennek alapján történik a ledobási hely hívószámának meghatározása. A ledobási hely beállításánál a Ledobási feltételek fülön megadott ledobási kritériumokat is figyelembe kell venni.


Jogosultságok

A menüsorban jobbra a menüpont mellett egy nyíl található. Ha rákattintunk erre, akkor kinyílik egy kiválasztódoboz, amelyen keresztül célzottan kiválaszthatjuk az odatartozó adatokat.

A ’Jogosultságok’ funkcióval korlátozhatjuk a városi vonali hívások lehetőségét. Ezen a párbeszédablakon keresztül határozhatjuk meg, hogy milyen típusú hívások kezdeményezhetők az egyes mellékekről. Az első három képernyőpanel e funkció beállítására szolgál. Az utolsó két képernyőpanel ugyan közvetlenül nem a jogosultságokra vonatkozik, azonban ezeknek is hasonló a funkciójuk, amennyiben lehetővé teszik annak szabályozását, hogy melyik mellékek melyik más mellékekhez és melyik városi vonalakhoz férhetnek hozzá.

Ebben a párbeszédpanelben az alábbi fülek állnak rendelkezésre.

Mellék

Nappal

Éjjel

Enged. /tiltott számok

Elérési mátrix

Mátrix hozzárendelés


Rendszerparaméterek

A menüsorban jobbra a menüpont mellett egy nyíl található. Ha rákattintunk erre, akkor kinyílik egy kiválasztódoboz, amelyen keresztül célzottan kiválaszthatjuk az odatartozó adatokat.

Az összes rendszerszélességben érvényes jellemző beállítása a Rendszerparaméterek párbeszédpanelen keresztül történik.

Itt a következő fülek állnak rendelkezésre:

Jelzők

CMI

Rendszerbeállítások

Ledobási feltételek

Kijelző

Központi hívószámok

Szolgáltatáskódok

Szövegek

Időparaméterek

Hangok és hívásfajták

Nyári időszámítás

Kiegészítők jellemzői


Rendszer jellemzők

A menüsorban jobbra a menüpont mellett egy nyíl található. Ha rákattintunk erre, akkor kinyílik egy kiválasztódoboz, amelyen keresztül célzottan kiválaszthatjuk az odatartozó adatokat.

Ezen a panelen az alábbi fülek találhatók:

A Rendszerállapot/Rendszer jellemzők párbeszédpanel több olyan képernyőmaszkot tartalmaz, amelyek ilyen vagy olyan formában a rendszer állapotára vonatkoznak. E panelek közül egyesek csak a tájékoztatást szolgálják, míg mások lehetővé teszik, hogy változtatásokat is eszközöljünk a megtekintett paramétereken. A panelek tartalma azt az állapotot adja vissza, amelyben a távközlési berendezés az ügyfél adatbázis letöltésének időpontjában volt.

Kártyák

Loadware

Rendszer

Jelzők

Továbbkapcsolás

Végkészülék

Vonalállapotok

Rendszerszövegek


Kapcsolási díjak

A menüsorban jobbra a menüpont mellett egy nyíl található. Ha rákattintunk erre, akkor kinyílik egy kiválasztódoboz, amelyen keresztül célzottan kiválaszthatjuk az odatartozó adatokat.

A Kapcsolási díjak párbeszédpanelnek az Egyesült Államokban telepített rendszerek esetében csak két funkciója alkalmazható. Az alábbiakban ezt a két funkciót foglaljuk össze.

Hívási rekordok

Az egyik funkció, amely az észak-amerikai felhasználók számára is rendelkezésre áll, feljegyzések létrehozása és összeszerkesztése a bejövő és kimenő hívásokról. A CDR (részletes hívásnapló; Call Detail Records) és SMDR (részletes mellékállomás-üzeneti napló; Station Message Detail Records) a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-be érkező és onnan kiinduló városi vonali hívásokról ad tájékoztatást. A hívási rekord formátumát a rendszer jellemzők beállításánál, a Formátum képernyőpanelen határozhatjuk meg.

Projektkódok

A tarifák különféle pojektkódokhoz való hozzárendelése jelent egy másik olyan szolgáltatást, amely Észak-Amerikában is igénybe vehető. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egyes projektekben keletkező díjakat egy megfelelő kódhoz rendeljünk hozzá. Egy ellenőrző program lehetővé teszi, hogy a rendszer a beadott számjegyek száma alapján ellenőrizze a felhasználók által beadott projektkódokat, vagy a kódokat egyeztesse egy általunk létrehozott listával.

A Mellékek, illetve Vonalak fülön az egyes mellékekre vagy vonalakra addig ráterhelődött tarifaegységek kerülnek megjelenítésre.

A Másolás gombon keresztül, amely mindkét fülön rendelkezésre áll, a díjadatok külön is kimenthetők egy fájlba. A fájl olyan formátumban kerül tárolásra, amely például MS Excel-lel nehézség nélkül feldolgozható és kiértékelhető.

Ha a bal oldali egérgombbal kijelöljük a táblázat valamelyik bejegyzését, akkor az arra eső tarifaegységek a Törlés gomb működtetésével lenullázhatók.

A ’Kapcsolási díjak’ párbeszédpanelben rendelkezésre álló füleket az alábbiakban soroljuk fel.

Mellékek	(Észak-Amerikában nem használható.)

Vonalak	(Észak-Amerikában nem használható.)

Formátum

Együtthatók	(Észak-Amerikában nem használható.)

Projektkódok

Telefoncella 	(Észak-Amerikában nem használható.)

A díjrögzítéssel kapcsolatos beállításokat a Formátum fülön hajthatjuk végre.


Programbeállítások

A menüsorban jobbra a menüpont mellett egy nyíl található. Ha rákattintunk erre, akkor kinyílik egy kiválasztódoboz, amelyen keresztül célzottan kiválaszthatjuk az odatartozó adatokat.

A Programbeállítások párbeszédpanelben a következő fülek állnak rendelkezésre:

Általános

Kommunikáció

ISDN


Jelszó szint

Bevezetés

Itt történik azoknak a felhasználói adatoknak a bevitele, amelyek a felhasználók azonosításához és feljogosításához kellenek a HiPath 3000 Manager E elindításakor.

Az azonosítási és feljogosítási eljárás a Hicom 150 E Office 2-es verziójától kezdve lényegesen módosult.

A HiPath 3000 Manager E elindításához szükséges kód - amelyet (a Hicom 150 E Office 1.0 verziójáig bezárólag) ebben a párbeszédpanelben adhatunk meg -, azonnal ellenőrzésre kerül, mihelyt elhagyjuk e párbeszédpanelt (vagyis a rendszer összehasonlítja e kódot a HiPath 3000 Manager E-hez eltárolt jelszavakkal). Ezt követően a rendszer  felruházza a felhasználót a megfelelő jogokkal. A felhasználó nevét a rendszer nem használja.

A Hicom 150 E Office 2.0-ás és magasabb verzióinál a felhasználó neve és a jelszó egyaránt a rendszerben, ill. valamelyik adatbázisban tárolt adatokkal kerül egybevetésre. (Ez azt jelenti, hogy a felhasználó nevét és a jelszót itt csak be kell adni, ellenőrzésre azonban csak a kapcsolat felépítésekor vagy a megfelelő adatbázis megnyitásakor kerül sor.)

A felhasználó nevének beadásával dönthetjük el, hogy melyik szoftver verzió: a >= vagy < ” Hicom 150 E Office 2.0 verzió" szerint kívánunk-e eljárni.

Felhasználó neve

Adatbeviteli mező a felhasználó nevének beadásához (2.0-ás és magasabb verzióknál), a felhasználó azonosításához.

Jelszó

Adatbeviteli mező a jelszó beadásához, amely a felhasználó feljogosítására szolgál.


Jelszó módosítása

A Jelszó módosítása párbeszédpanelben az aktuális jelszó beadása mellett egy újat lehet beállítani.

Itt csak a HiPath 3000 Manager E-jelszó módosítható. (A Hicom 150 E Office 2.0 verziójától kezdve ez többé nem releváns).

Ezt a párbeszédpanelt használhatjuk a rendszerben szabványszerűen beállított jelszó megváltoztatására. Először be kell adnunk a régi jelszót, majd be kell gépelnünk az új jelszót, és az új jelszót még egyszer meg kell erősítenünk. A biztonság érdekében a begépelt karakterek nem jelennek meg a képernyőn. Helyettük csak csillag jeleket látunk.

FIGYELEM:	Ha megváltoztatjuk a jelszót, akkor rajtunk kívül senki sem fogja tudni, hogy mi az új jelszó. Az elfelejtett jelszó visszaállítása nem lehetséges.

Jelszó szint

A HiPath 3000 Manager E-be történő bejelentkezéshez egy jelszóra van szükség. Amikor átvettük a rendszert, megkaptunk egy alapértelmezés szerinti jelszót. A bejelentkezési művelet befejezéséhez adjuk be a jelszót, majd kattintsunk az ’OK’ parancsgombra.


Mellékek

Bevezetés

A Mellékek fül egy táblázatból áll, amely az alábbiakban ismertetésre kerülő oszlopokra bomlik.

A táblázat ezen túlmenően lehetőséget nyújt az Oszlopok felcserélésére, és a jobb oldali egérgomb használatával rendezhető is.

Az egyes mezők kiválasztásával módosíthatók a hívószámok, a közvetlen betárcsázási számok és a nevek értékei.

A felhasználó által kitölthető mezők

Ezeknek a mezőknek a tartalmát a felhasználó határozhatja meg. Az első két mezőhöz a rendszer megad alapértelmezés szerinti értékeket is, ezek azonban felülírhatók.

Hívósz. (Hívószám) oszlop

A Hívósz. oszlopban az adott mellékhez tartozó belső hívószám kerül bejegyzésre, amely legfeljebb hat számjegyet tartalmazhat.

Bev. (hívószám) oszlop

Itt az adott csatlakozáshoz tartozó közvetlen beválasztási (Direct Inward Dialing, KöBet) szám kerül bejegyzésre. Legfeljebb tizenegy számjegyet tartalmazhat. Ez az a szám, amelyet a rendszer a közvetlen betárcsázás vagy CorNet esetében figyelembe vesz.

Megjegyzés:

Ha ebben a táblázatban megváltoztatunk egy hívószámot, akkor ügyelni kell arra, hogy a hívásirányítóban (Call Management) (Bejövő hívások párbeszédpanel) is végrehajtásra kerüljenek a megfelelő változtatások.

A Bejövő hívások alatti táblázatok azonnal frissítésre kerülnek azt követően, hogy megváltoztatjuk és érvénybe léptetjük a Hívósz. / Bevál. szám mezőket.

LIN oszlop (Location Identification Nummer, helyzet azonosító szám)

Csak az USA-ban és a HiPath 3000 V1.2-től kezdve áll rendelkezésre.

Itt az E911 segélykérő hívás beállítása esetén kell minden egyes készülékhez egy érvényes közvetlen betárcsázási számot bejegyezni.  Ez a szám azonosítja annak a melléknek a helyzetét, ahol a segélykérő hívás keletkezett.  A számkiosztás következetességét a rendszer a bevitel során nem ellenőrzi.

Név oszlop

Itt az adott mellékhez tartozó név kerül bejegyzésre. Ez lehet egy személy vagy egy részleg neve, vagy bármely más alkalmas bejegyzés. A név legfeljebb tizenhat karaktert tartalmazhat.

A HiPath 3000 Manager E a bevitt karaktereket semmiféle ellenőrzésnek nem veti alá; ezért a felhasználó, illetve a szerviztechnikus felelőssége, hogy csak megengedett karaktereket használjon.

A bevitelnél az ISO 8859-1 következő írásjeleit lehet használni:

A 32-estől a 127-ig terjedő karakterek (a szokásos nyugateurópai írásjelek, számjegyek, betűk), továbbá a német umlautok (Ä, Ö, Ü, ä, ö, ü) és az Ĺ, Ć, Ń, Ř, Ő, ő betuk.

A meg nem engedett karaktereket a rendszer a kijelzésnél egy helyközzel helyettesíti.

A "görög", ill. "cirill" nyelvi konvertálás beállítása esetén a görög, ill. cirill ábécé betűit lehet beadni nagybetűs írásmóddal.

A rendszer által meghatározott mezők

Az utolsó mezők által tartalmazott távközlési berendezésre jellemző adatokat csak úgy lehet megváltoztatni, ha fizikailag újrakonfiguráljuk a rendszert.

Inaktív oszlop

Az inaktív oszlop a mindenkori mellékállomás-port állapotát jeleníti meg. Ha ebben az oszlopban egy * jelet látunk, akkor a port (a mellék) nem aktív. Ha a mező üres, akkor ez azt jelenti, hogy az adott port aktív.

Az SLUC-kártyákon lévő CMI-bázisállomásokra mindig “inaktív” állapot kerül kijelzésre, mert ezek a hívószámok nem is érhetők el.

Ha mobil egységről van szó, akkor a "*" jelölés helyett az "inaktív" oszlopban valamilyen más állapotkijelzés kerül kiválasztásra:

Port inaktív	Mobiltelefon be van-e jelentkezve	Állapotkijelzés az "inaktív" oszlopban	Jelentése
nem	igen	3	Minden rendben
igen (korábban "*")	igen	2	Be van állítva a kártyazár-kapcsoló a bejelentkezett mobil egységre
nem	nem	1	A mobilrész a PIN-nek a HiPath 3000 Manager E-ben történő módosítása révén automatikusan ismét ki lett léptetve
igen (korábban "*")	nem	0	Ezen a porton még sohasem jelentkezett be mobil egység

Tipp: Ez arra az időpontra vonatkozóan mutatja a port állapotát, amikor az ügyfél adatbázist letöltöttük.

Param (Paraméterek) oszlop

A Mellékállomás paraméterek (jellemzők, típus, BRI) képernyőpanel maszkjai a megfelelő mezőre történő kettős kattintással hívhatók elő. Ha a melléket sablonként használjuk (lásd alább az ”Adat másolás" című részt), akkor ebben az oszlopban két csillag válik láthatóvá (**).

Típus oszlop

A rendszer automatikusan tájékoztatást nyújt a mellékállomás-portra csatlakoztatott végkészülék típusáról. Ha semmilyen végkészülék sincs csatlakoztatva, akkor az oszlopban a ”nincs port" olvasható. Ha analóg végkészülék van csatlakoztatva, akkor az oszlopban az ”analóg" olvasható.

- nincs port, vagyis nincs csatlakoztatva végkészülék

- analóg, vagyis analóg végkészülék van csatlakoztatva

- Optiset E/optiPoint 500 végkészülék van csatlakoztatva

- S0 mellék

Kártya oszlop

Itt az adott mellékhez tartozó rendszerkártya neve, száma és kártya aljzata kerül kijelzésre. Az is meg van adva, hogy Master vagy Slave portról van-e szó.

Tipp: Ez a mező gyakran nem látható teljes terjedelmében. A maszkon lévő összes adat megtekintéséhez ilyenkor a vízszintes görgető sávot kell használnunk, vagy az oszlophatárok beljebb húzásával csökkentenünk kell a többi oszlop méretét.

’Adat másolás’ gomb

A ’Mellékek’ képernyőpanelnek van egy jelző másolási szolgáltatása, amely lehetővé teszi, hogy az egyik mellékre beállított mellékállomás jellemzőket átmásoljuk egy másik mellékre, amelyre vonatkozóan ugyanolyan vagy hasonló kívánalmaink vannak. Ezáltal a mellékek beprogramozása során sok időt és fáradságot takaríthatunk meg. Ez a szolgáltatás a Mellék jellemzők képernyőpanelen található Másoló sablon szolgáltatással párban működik.

’Ellenőrzés’ gomb

Hogy megbizonyosodjunk arról, nem rendeltük-e véletlenül több mellékhez is ugyanazt a mellékállomás hívószámot vagy beválasztási számot, a megfelelő parancsgomb használatával végigfuttathatunk egy ellenőrzést. Többes előfordulás esetén láthatóvá válik egy hibaüzenet és a nem egyértelműen hozzárendelt számok listája. Ezeknek az adatoknak az alapján végrehajthatjuk a megfelelő javításokat.

A rendszerbeli hívószámok kiosztásakor az S0-mellékek esetében ügyelni kell arra, hogy a hívószám az összes többi mellék minden más belső hívószámához képest a JOBB SZÉLRE RENDEZVE egyértelmű legyen.

Pl.: A 9553193 S0-hívószám konfliktust idéz elő a 193-as hívószámú mellékkel.


 Mellékállomás paraméterek

A Mellékállomás paraméterek párbeszédpanel a következő fülekből áll:

Jellemzők

Típus

BRI

Workpoint kliens


BRI

Ezt a panelt a BRI mellékek paramétereinek beállítására használhatjuk. E panelhez úgy férhetünk hozzá, hogy kétszer rákattintunk a Mellékek párbeszédpanel ’Paraméterek’ mezőjére, majd ott kiválasztjuk a ’BRI’ fület. E panel mezőit az alábbiakban ismertetjük.

Tipp: Ha a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 nem tartalmaz TMQ4 kártyát, akkor e panel valamennyi mezője el van halványítva.

Mellék

Ebben a mezőben a kiválasztott mellék sorszáma (Sz.), hívószáma (Hívósz.) és neve kerül megjelenítésre. A Mellékek táblázatban a ’Következő’ ill. ’Előző’ gombok használatával kapcsolhatunk át a következő, illetve előző mellék beállításaira. E panel egyes mezőit az alábbiakban ismertetjük.

Fővonal/Protokoll

Ez a mező lehetővé teszi a rendszerhez csatlakoztatott BRI közszolgáltatói vonal protokolljának megválasztását. A lehetséges protokollokat egy gördülő dobozos mezőben választhatjuk ki.

SPID beállítás

Amikor megrendeljük az ISDN BRI fő telefonkönyvi szolgáltatást, a telefontársaság minden telefonszámhoz, amellyel rendelkezünk, megad számunkra egy SPID-et (Service Profile Identifier, szolgáltatási profil azonosító). A SPID-eket az ISDN-megrendelő űrlap részeként kapjuk kézhez.

A SPID egy nyolctól tizennégy karakterig terjedő szám, amely végkészülék-azonosítóként szolgál a közszolgáltató számára. A SPID a nyilvános telefonközpont memóriájának arra a helyére mutat, ahol az általunk igénybe vett szolgáltatások releváns részletei tárolva vannak. A ’BRI’ panelben két SPID-et adhatunk meg minden egyes BRI vonalunkhoz.

Az egyes portokhoz tartozó SPID számok beadásához először válasszuk ki a gördülő dobozos lista mezőjében a megfelelő portot/kártya aljzatot, majd pedig adjuk be a SPID-et. A SPID tartalmazhat például egy körzetszámot, egy előtagot, egy hívószámot és egy négyjegyű toldalékot.

FIN for message waiting (FIN várakozó üzenethez)

A szolgáltatás azonosító számot (Feature Identification Number, FIN) a telefontársaságtól kapjuk. A számnak ebbe a mezőbe történő beírásával lehetővé tesszük az ISDN fő telefonkönyvi számaihoz társított mellékek számára a várakozó üzenet be és ki utasítások vételét a nyilvános telefonközpont alapú hangposta rendszerből a BRI kapcsolaton keresztül. Ebben a mezőben kézi adatbevitelre van szükség.

CAID ill. PDID beállítások

Ha DMS 100-as protokollt használunk, akkor PDID (Phantom Direct Identifier, fantom közvetlen azonosító) számaink lesznek. Bármely más protokoll esetén CAID (Call Appearance Identifier, hívás megjelenési azonosító) számok kerülnek felhasználásra. Ezeket a számokat az erre a célra rendelkezésre álló mezőkbe kell begépelni.

A CAID szám megfelel egy ”gombnak" a közszolgáltató nyilvános telefonközpontjában. Ehhez a gombhoz egy adott mellék közvetlen betárcsázási száma van társítva. Minden egyes BRI kapcsolathoz legfeljebb hatvannégy gomb rendelhető. Ezek közül az egytől negyvennégyig terjedő gombokat rendszerint a városi vonalakhoz használjuk. A negyvenöttől hatvannégyig terjedő gombokhoz szolgáltatáskódok vannak kiosztva.

A DMS 100-as rendszerek fantom számokat használnak a városi vonalak jelölésére. A PDID szám az érintett mellék közvetlen betárcsázási száma. A mellék közvetlen betárcsázási száma mellett itt megadhatunk további számokat is, amelyek ugyancsak kicsengenek, ha az első szám foglalt.

Minden egyes mellék legfeljebb négy CAID vagy PDID számhoz rendelhető hozzá.


Mellék jellemzők

A ’Mellék jellemzők’ képernyőpanelt a mellékek szintjén alkalmazható jelzők felkapcsolására és egyéb paraméterek beállítására használhatjuk. A ’Mellék jellemzők’ képernyőhöz úgy férhetünk hozzá, hogy kétszer rákattintunk a ’Mellékek beállítása’ párbeszédpanel Mellékek lapjának ’Paraméterek’ mezőjére. Az ezen a maszkon megjelenő mezőket az alábbiakban ismertetjük.

Mellék mező

Ebben a mezőben a kiválasztott mellék sorszáma (Sz.), hívószáma (Hívósz.) és neve kerül megjelenítésre. A Mellékek táblázatban a ’Következő’ ill. ’Előző’ gombok használatával kapcsolhatunk át a következő, illetve előző mellék beállításaira.

Mellék jellemzők mező

A Mellék jellemzők mező azokat a jelzőket sorolja fel, amelyek minden egyes mellékre le-, illetve felkapcsolhatók. A rendszerjelzőktől eltérően a mellék jellemzők csak arra a mellékre érvényesek, amelyekre vonatkozóan felkapcsoltuk őket. Az egyes mellék jellemzőket az alábbiakban ismertetjük.

Befigyelési jog

Ez a jelző feljogosítja az adott melléket arra, hogy rákapcsolódjon egy belső mellék fennálló beszélgetésére.

Hívás/szolgáltatás másnak

Ez a jelző megengedi az adott melléknek, hogy feltárcsázzon egy számot egy másik mellék számára, vagy be- és kikapcsoljon szolgáltatásokat egy másik mellék részére. Lásd még Hívás másnak.

A hívás másnak lehetővé teszi a gyors és kényelmes tárcsázás támogatását PC-n keresztül akár az S0 buszon, akár egy analóg a/b illesztőegységen.

A PC és az Optiset E/optiPoint 500 telefon ÖSSZEKÖTÉSE ennek során egy bevezető jelen keresztül történik a célállomás hívószámában. A bevezető jel egy kezdeményezési eljárásból és annak az Optiset E/optiPoint 500 készüléknek a belső hívószámából áll, amelynek részére a tárcsázást végre kell hajtani. A felhasználó a PC-címjegyzékben (adatbankban) meghatározza a célállomás hívószámát, majd elindítja a tárcsázást. A PC lefoglalja az S0 buszt, ill. az a/b portot (egy modemen keresztül), és közli a rendszerrel a hívószámot. Ha a kezdeményezési eljárás első jegyei a *(75)+67+ a mellék n jegyű hívószáma + a hívás másnak iránykódja, akkor az ezt követő számjegyeket a rendszer úgy értelmezi, mintha a kezdeményezési eljárásban megadott mellék saját maga tárcsázott volna.

Ha az Optiset E/optiPoint 500 telefon nyugvó állapotban van, akkor az első számjegy bekapcsolja a hangszórót és a mikrofont.

A szolgáltatás másnak szolgáltatásjellemző egy jogosult ”A" UP0/E, a/b vagy S0 mellék számára lehetővé teszi, hogy egy tetszőleges másik ”B" mellék részére aktiválja, illetve kikapcsolja a rendszer szolgáltatásoait. Az eljárás kezdeményezése itt is a hívás másnak eljáráshoz hasonlóan történik a * 83 kódon keresztül, majd ezt követi annak a melléknek a megadása, akinek számára az ember végre kíván hajtani egy műveletet. A szolgáltatásjellemző ezt követő megadása ilyen esetben mindig úgy történik, mintha az ”A" mellék a szolgáltatást a saját maga számára kívánná megrendelni.

E szolgáltatásjellemzőn keresztül a következő szolgáltatások vezérelhetők egy másik mellék számára:

- Hívásvédelem be / ki

- Hívásátirányítás be / ki

- Kódzár be / ki

- Hívás hozzákapcsolás be / ki

- Válasz szöveg be / ki

- Csoporthívás be / ki

- Aktivált szolgáltatások visszaállítása

A szolgáltatás másnak kezdeményezése DISA-n vagy érzékelőkön keresztül is aktiválható. Ez lehetővé teszi bizonyos szolgáltatások rendszeren kívüli eseményeken keresztül történő be- ill. kikapcsolását (pl. óravezérelt éjjeli kapcsolás).

Lehetővé teszi egy szám tárcsázását egy másik mellékállomás részére.

Bekopogás tiltás

Ez a jelző kikapcsolja a Kopogtatás szolgáltatásjellemzőt. Ha a bekopogás tiltás be van kapcsolva, akkor azonnal megtörténik a foglalt mellékre érkező bejövő hívások további feldolgozása a Hívásirányító (Call Management) táblázatai szerint (lásd még Vonalak híváshozzárendelése). Ha a bekopogás tiltása ki van kapcsolva, akkor a foglalt belső mellékre érkező bejövő hívást egy figyelmeztető hang és - ha van ilyen -, optikai úton a kijelző is jelzi.

Fejbeszélő garnitúra

E jogosultság engedélyezése esetén minden (digitális) rendszertelefon felszerelhető egy fejbeszélő garnitúrával (csatlakoztatás a kézibeszélő bemenetére).

A fejbeszélő garnitúra (headset) használatát rendszertelefonok esetében a rendszer automatikusan felismeri, a jogosultság külön engedélyezésére tehát ilyenkor nincs szükség.

Ha ez a jelző be van állítva, akkor a melléken fejbeszélő garnitúra csatlakoztatható a kézibeszélő bemenetére vagy egy fejbeszélő adapterre. Ez lehetővé teszi az adott mellék felhasználója számára, hogy a beérkező hívásokat egy gomb megnyomásával vegye fel, miközben a kézibeszélő a helyén marad.

FIGYELEM: Ha ez a jelző be van kapcsolva, akkor a beszélgetést nem lehet bontani a Hangszóró gomb megnyomásával, hanem a beszélgetések megszakítására külön be kell programozni egy Bontás gombot.

Hívásvédelem áttörése

Ez a jelző lehetővé teszi az adott mellék számára egy másik mellék bekapcsolt hívásvédelmének az áttörését. Ha ez a jelző be van kapcsolva, akkor a felhasználó erről a mellékről egy olyan készülékre is kezdeményezhet beszélgetést, amelynél a hívásvédelem szolgáltatás be van kapcsolva.

Hívólista kiadása

Ez a jelző bekapcsolja a hívólistát az adott mellékre. A hívólista azoknak az adott végkészülékre érkező hívásoknak a feljegyzésére szolgál, amelyeket a mellék nem fogadott (csak kijelzővel ellátott UPN végkészülékek esetében alkalmazható). A hívásokat a rendszer időjelzettel (időpont és dátum) látja el, és egy időrendben sorba állított listába illeszti. Csak olyan hívások feljegyzésére kerül sor, amelyek hívószámot vagy nevet is tartalmaznak. Ha ugyanaz a hívó ismételten telefonál, akkor a rendszer aktualizálja a bejegyzés időjelzetét, és eggyel növeli az adott telefonálóhoz tartozó hívásszámlálót.

A hívólista mellékenként vagy mellékállomás-csoportonként maximum 10 bejegyzést tartalmaz. A listák rendszerenkénti maximális száma a Hicom 150 E Office Point/HiPath 3150,3250 esetében 100, a Hicom 150 E Office Com/HiPath 3300-tól 3550-ig és a Hicom 150 E Office Pro/HiPath 3700,3750 esetében pedig 650. Ha egy mellékállomás-csoportra és a benne szereplő mellékre egyaránt létrehozunk egy, a mellékre vonatkozó hívólistát, akkor az adott mellék egy együttes lista formájában mindkét listához hozzá tud férni.

Megfogás engedélyezés

Ez egy európai szolgáltatás, amely Észak-Amerikában nem használható.

A rossz akaratú hívás megfogása szolgáltatás (MCID, Malicious Call Identification, DSS1 szolgáltatás) lehetővé teszi a nem kívánt telefonhívások azonosítását. E szolgáltatás aktiválása a nyilvános hálózatban (DSS1) történik, és DSS1 vonalakon keresztül vehető igénybe (a CorNet N esetében azonban nem). Ilyenkor a telefonáló hívószámának és nevének rögzítése is a nyilvános hálózatban történik. Maga a mellék semmilyen módon nem tud közvetlenül hozzáférni a tárolt adatokhoz. A rossz akaratú hívás megfogása szolgáltatás csak a nyilvános hálózat üzemeltetőjénél kérvényezhető. A szolgáltatás nyilvános hálózatban történő aktiválásához megfelelő jogosultság szükséges. A szolgáltatás UP0/E, a/b és S0 vonalakra aktiválható. Amikor a nyilvános hálózaton keresztül hívás érkezik, ez a szolgáltatás egy bizonyos ideig késlelteti a hívott fél irányában a beszélgetés megszakítását, miután a hívó bontja a kapcsolatot. Ez a késleltetési idő lehetőséget nyújt a hívott fél számára a szolgáltatás aktiválására. Ennek következtében egyébként a városi vonalak elérhetősége némileg csökken, mert tovább tart, amíg a vonalak ismét felszabadulnak. A megszakítás késleltetésére azonban csak akkor kerül sor, ha e szolgáltatásjellemzőt megkérvényeztük. A rossz akaratú hívás megfogása szolgáltatás csak a nyilvános hálózatból érkező hívásokra van hatással, a belső hívásokat nem érinti.

Külső átirányítás

Ez a jelző lehetővé teszi az adott mellék számára a bejövő hívások átterelését egy külső célállomásra. Ha a külső célállomásra történő hívásátirányítás megengedett, akkor közvetlen betárcsázással érkező bejövő hívásoknál a távközlési berendezés a kapcsolatot két B-csatornán keresztül hozza létre. A külső hívószám beadása nem történhet gyorshívó kóddal; egy nyomógomb azonban beprogramozható erre a célra. Gomb beprogramozása esetén a külső állomás hívószáma a gyorshívó gyűjtőtárban kerül rögzítésre.

Azok a díjak, amelyek egy külső átirányítás végrehajtásakor az átirányítást kezdeményező melléket terhelik, a beszélgetés végén kijelzésre kerülnek ennek a melléknek a végkészülékén, és a díjszámlálásban/központi díjregisztrálásban is rögzítésre kerülnek.

Kijelző frissítés

A kijelző-üzenetek tömörítése növeli a teljesítményt. Ha egy UP0 végkészülék kijelzőjének tartalma megváltozik, akkor a rendszer ilyenkor csak az előző kijelzéshez képest mutatkozó eltéréseket frissíti. Ha valamely alkalmazást (pl. Smartset / TAPI) egy RS 232-es illesztőn (adat- vagy vezérlőadapteren) keresztül csatlakoztatunk, akkor ezt a szolgáltatást ki kell kapcsolni.

Olyan alkalmazásoknál, amelyek a hívószámokra vonatkozó információkat a végkészülék kijelzőtartalmából merítik, ugyancsak ki kell kapcsolni ezt a jelzőt (vagyis a hívószámot tartalmazó tömörítetlen kivitelt kell használni a nevet tartalmazó tömörített kivitel helyett).

A kínai kijelzővel ellátott Optiset végkészülékeknél ez a jelző nem kapcsolódik ki többé automatikusan. Az ilyen végkészülékeknél e jelzőt kézzel kell hatástalanítani.

Útmutatás:

A nevek kijelzésére rendszerint csak akkor kerül sor, ha a ’Rendszerparaméterek -> Kijelző -> Név / szám kiadás’ alatt a ’Csak hívószám’ jellemző ki van kapcsolva.

Hangszórós hívás

Hangszórón keresztül történő hívás csak hangszóróval (ez lehet csoportos is) ellátott belső UP0/E-végkészülékekre kezdeményezhető egy gomb (kiszólás) vagy egy kód felhasználásával. Bekapcsolt jelző esetén az adott mellékre a hangszórón keresztül közvetlenül ki lehet szólni. Ha a jellemző nincs beállítva, akkor a mellékre érkező direkt kiszólások rendes hívásként kerülnek kijelzésre.

Ledobás kódzárnál

Ha egy mellék esetében be van kapcsolva a kódzár, és az adott mellék tárcsáz egy nyalábkódot, akkor a hívás haladéktalanul átirányításra kerül a bejegyzett ledobási célállomásra. Ezáltal egy olyan szám tárcsázása esetén, amelyre a melléknek nincsen jogosultsága, a hívás a Rendszerparaméterek/Ledobási feltételek alatt megadott mellékállomáson kerül kijelzésre.

DISA jogosultság

Ez a jelző megadja a jogosultságot az adott mellékport részére a DISA (Direct Inward System Access, közvetlen rendszerhozzáférés kívülről) szolgáltatások aktiválásához, például infó szövegek küldésére, relék be-, illetve kikapcsolására, vagy az éjjeli kapcsolás be- és kikapcsolására.

Egyébként alapértelmezésben a rendszeradminisztráción keresztül az ügyfél adatbázisban lévő összes belső port (mellék) részére megadásra kerül a jogosultság a DISA szolgáltatás igénybe vételére: arra, hogy szolgáltatásokat lehessen aktiválni részükre a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-ben egy külső összeköttetésen keresztül. A DISA segítségével egy bejövő külső kapcsoláson keresztül egy kimenő külső lefoglalás is felépíthető.

Lásd még:

Általános jellemzők

Rendszerbeállítások

DTMF Ajtónyitás (DTMF = Dual Tone Multi Frequency, többfrekvenciás kettőshang)

Felkapcsolt jelző esetén a mellék ki tudja nyitni az ajtót egy hangfrekvenciás kóddal, ha a megfelelő portra rá van kötve egy ajtó relé.

CSTA server közvetlen elérés

A CSTA-szerveren keresztül felépített hívásoknál választani lehet, hogy azok a kezdeményező készüléknél automatikus hívásfelvétellel működjenek-e vagy sem. A jellemző bekapcsolása működésbe hozza az automatikus hívásfelvételt.

R beszélgetés tiltás

Ez a jelző Brazíliában, Indonéziában, Malajziában és Szingapurban kapcsolható be.

Megakadályozza, hogy analóg vonalakon keresztül R-beszélgetéseket lehessen folytatni.

Amennyiben valamelyik mellékre magasra állított jelző mellett MFC-R2 (Brazília, Malajzia és Szingapur) / SMFC (Indonézia) betárcsázásos hívás érkezik, az adott mellék R-beszélgetés tilalmi beállítása lesz érvényes. Ez az esetleges hívásátirányításra, hívásátvételre, ledobásra stb. is vonatkozik.

Tranzitálás bontással

Ez a jellemzővel egy külső hívás átadása érhető el egy külső állomásra a kézibeszélő lerakásával.

Nincs hozzákapcsolás ha foglalt (a Hicom 150 E Office 2.2-es verziójától kezdve)

A jelzőt a hozzákapcsolt mellékre vonatkozóan lehet felkapcsolni, s ezen keresztül vezérelhető, hogy foglalt ”vezér” esetén mely hozzákapcsolt mellékeket lehessen hívni, s melyeket ne. Amennyiben több mellék is magához kapcsolta ugyanazt a melléket / smartset-et, akkor a jelző az adott mellék / smartset valamennyi (az összes ”vezér” részéről történő) hozzákapcsolására érvényes.

Ha a jelző nincs felkapcsolva, akkor a hívás hozzákapcsolás mindenképpen végrehajtásra kerül (amennyiben a hozzákapcsolt mellék elérhető). Ez felel meg a szabványos viselkedésnek.

Ha a jelző magasra van állítva, akkor a hívás hozzákapcsolás a ”vezér” elérhetőségétől függ.

·	ha a ”vezér” szabad	hívás hozzákapcsolás azonnal

·	ha a ”vezérnél” kopogtatni lehet	hívás hozzákapcsolás 5 másodperc múlva

·	ha a ”vezért” nem lehet hívni / rákopogtatni	nincs hívás hozzákapcsolás

Megjegyzés: A ”vezér” a híváshozzákapcsoló mellék.

Telefonkönyv bejegyzés (a Hicom 150 H V1.0-től (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától))

Ez a bejegyzés szabályozza, hogy a mellék hívószáma felvételre kerüljön-e a telefonkönyvbe, vagy sem. Azoknak a mellékeknek az esetében, amelyek csak egy csoportos hívószámon (pl. MULAP) keresztül érhetők el, nem feltétlenül van értelme annak, hogy a mellék hívószáma bekerüljön a telefonkönyvbe.

Központi foglaltságkijelzés (a Hicom 150 H V1.0-től (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától))

Azokra a mellékekre, amelyek egy központi berendezésre történő foglaltságkijelzéssel rendelkeznek, be kell állítani ezt a jellemzőt. (Lásd még Vonalak/hálózat/QSIG szolgáltatások )

Virtuális mellékek

A virtuális portok az állapotok és hívások rendszereken átnyúló kijelzésére szolgálnak. Ezt a jellemzőt csak olyan mellékállomás-portokra lehet beállítani, amelyekhez fizikailag nem áll rendelkezésre végkészülék-illesztőegység. Az ilyen port automatikusan üzembe helyeződik.

Ha olyan portot kísérlünk meg virtuális mellékként konfigurálni, amelyhez van hardver, akkor a rendszer ezt elutasítja. Másfelől viszont ha egy port már virtuális mellékként van konfigurálva, akkor egy kártya utólagos bedugása esetén nem történik meg annak üzembehelyezése. A virtuális portoknak saját belső és külső hívószámuk van, s ezáltal hívni is lehet őket.

Ha egy virtuális mellékről levett másolási sablon segítségével állítunk be mellékeket, akkor a "Virtuális mellékek" jellemző csak azoknál a portoknál kerül beállításra, amelyeknél nem áll rendelkezésre hardver.

A tárcsázás szerkesztése (a HiPath 3000 V1.2/Hicom 150 H V1.2-től)

Lehetővé teszi a hívószámok szerkesztését a bevitel közben. A szerkesztés a kijelzővel ellátott Optiset E/optiPoint 500 készülékek menüvezetésének segítségével történhet. Ilyenkor a végén ki kell választani a ”tárcsázást”. Más fajta készülékekre ennek a jellemzőnek nincs hatása.

Hívásprio./Am. szabadhang kopogtatás (a HiPath 3000 V1.2/Hicom 150 H V1.2-től)

Ha beállítjuk ezt a ”Hívásprioritás/Azonnali szabadhang kopogtatásnál” jellemzőt, akkor az erről a mellékről indított hívások a partnernél a legmagasabb prioritással kerülnek kijelzésre. A prioritás a külső hívásokéval azonos szintre lesz beállítva. Ezenkívül bekopogtatásnál azonnali kicsengetési hangot kap foglalt jelzés helyett. Ez a szolgáltatás mindenekelőtt hangposta csatlakozásoknál fontos.

Billentyűzet-tárcsázás

A HiPath 3000 V1.2-től kezdve áll rendelkezésre.

A billentyűzet-tárcsázás megengedi kiváltóinger-eljárások kezelését ISDN városi vonalon.  Ennek során a városi vonal irányában a tárcsázott számjegyek információs elemekbe csomagolva kerülnek elküldésre a városi vonalra.  A másik irányban kijelző-üzenetek jönnek.  Ez a szolgáltatásjellemző tehát csak kijelzővel ellátott végkészülékek esetében releváns.  Azokat az irányokat, amelyek az ISDN városi vonalra irányuló kiváltóinger-eljárásokat támogatják, az irányok adatainál megfelelő módon be kell állítani.

FIGYELEM: 	A billentyűzet-tárcsázás szolgáltatásjellemzőn keresztül végrehajtott műveletek semmilyen rendszerellenőrzésnek nincsenek alávetve, aminek következtében adott körülmények között visszaélések, súlyos következményekkel járó kezelési hibák vagy észrevétlen, ill. nem kívánt díjköteles műveletek is lehetővé válnak.

Monitorozás (a HiPath 3000 V1.2/Hicom 150 H V1.2-től)

A monitorozás szolgáltatásjellemző révén egy erre jogosult mellék rákapcsolódhat egy tetszőleges belső mellék fennálló beszélgetésére anélkül, hogy utóbbi észrevenné azt.

Ez a szolgáltatásjellemző csak akkor működik, ha a mellék befigyelési jogosultsággal is rendelkezik.

Útmutatás: Az engedélyezésre a következő országokban kerülhet sor: U.S.A., India, Szingapur, Nagy-Britannia, Oroszország, I.M., Brazília, Thaiföld, Malajzia, Hollandia, Franciaország, Ausztria, Új-Zéland, Hongkong, Írország.

A HiPath 3000 V3.0-tól kezdve Argentínában, Belgiumban és Spanyolországban is.

Nyelv mező

Itt történik a rendszer által előállított kijelzőüzenetek nyelvének kiválasztása az egyes mellékek részére.

Forró drót mező

Mód

A ’Forró drót - Mód’ mezőben háromféle választás lehetséges. A ”ki" választása kikapcsolja ezt a szolgáltatást; A ”Forró drót" kiválasztása esetén a forró drót hívószám azonnal kicseng, ha az adott melléken felemelik a telefonkagylót; vagy választhatjuk a ”Késleltetve" lehetőséget is, ha azt kívánjuk, hogy a forró drót számon történő kicsengetésre egy meghatározott késleltetési idő elteltével kerüljön sor.

Forró drót

A ’Forró drót – szám’ mező lehetővé teszi annak kiválasztását, hogy melyik forró drót indexet használja az adott mellék. Ha Hicom 150 E Office Pro/HiPath 3700,3750  vagy Hicom 150 E Office Com/HiPath 3300-tól 3550ig rendszerünk van, akkor legfeljebb hat szám közül választhatunk. Ha Hicom 150 E Office Point/HiPath 3150,3250 távközlési berendezésünk van, akkor csak egy forró drót célállomásunk lehet. Az egyes indexekhez tartozó forró drót számokat és késleltetési intervallumokat a Rendszerbeállítások panelen lehet megadni.

Üzemmód mező

E gördülő mezőben kiválasztható a mellékállomási csatlakozás kívánt üzemmódja.

A következő beállítások érvényesek:

Nemz.:	A nemzetközi analóg mellékállomás-csatlakozásokhoz az 1., 15., 16. és 17. sablonokat lehet használni a kívánt flash idők beállításához. 1. sablon SLA alapértelmezés sablon OPS rövid: flash_min 40 ms, flash_max 200 ms -> flash idő 40 ms – 420 ms 15. sablon SLA, OPS hosszú: flash_min 250 ms, flash_max 700 ms -> flash idő 250 ms – 950 ms 16. sablon SLA, ONS rövid: flash_min 70 ms, flash_max 280 ms -> flash idő 70 ms – 350 ms 17. sablon SLA, ONS hosszú: flash_min 100 ms, flash_max 750 ms -> flash idő 100 ms – 850 ms
Brazília:	az SMR_L 2.2 verzióig: 1. sablon SLA alapértelmezés sablon OPS rövid: flash_min 80 ms, flash_max 120 ms -> flash idő 80 ms – 200 ms 15. sablon SLA, OPS hosszú: flash_min 100 ms, flash_max 700 ms -> flash idő 100 ms – 800 ms 16. sablon SLA, ONS rövid: flash_min 70 ms, flash_max 280 ms -> flash idő 70 ms – 350 ms 17. sablon SLA, ONS hosszú: flash_min 100 ms, flash_max 750 ms -> flash idő 100 ms – 850 ms az SMR_L 2.2 verziótól kezdve: 1. sablon SLA alapértelmezés sablon OPS rövid: flash_min 70 ms, flash_max 280 ms -> flash idő 70 ms – 350 ms 15. sablon SLA, OPS hosszú: flash_min 100 ms, flash_max 700 ms -> flash idő 100 ms – 800 ms 16. sablon SLA, ONS rövid: flash_min 80 ms, flash_max 120 ms -> flash idő 80 ms – 200 ms 17. sablon SLA, ONS hosszú: flash_min 100 ms, flash_max 750 ms -> flash idő 100 ms – 850 ms a HiPath 3000 V1.2/Hicom 150 H V1.2-től: 1. sablon SLA alapértelmezés sablon OPS rövid: flash_min 70 ms, flash_max 280 ms -> flash idő 70 ms – 350 ms impedancia : 900 ohm 15. sablon SLA, OPS hosszú: flash_min 100 ms, flash_max 750 ms -> flash idő 100 ms – 850 ms impedancia : 900 ohm 16. sablon SLA, ONS rövid: flash_min 70 ms, flash_max 280 ms -> flash idő 70 ms – 350 ms impedancia : 600 ohm 17. sablon SLA, ONS hosszú: flash_min 100 ms, flash_max 750 ms -> flash idő 100 ms – 850 ms impedancia : 600 ohm
USA:	OPS rövid és OPS hosszú vezeték: Bemeneti impedancia Zr = 600 ohm Kiegyenlítő impedancia Zn = 350 ohm + 1000 ohm || 210 nF ONS rövid és ONS hosszú: Bemeneti impedancia Zr = 600 ohm Kiegyenlítő impedancia Zn = 600 ohm
Belgium:	OPS rövid és ONS rövid vezeték Bemeneti impedancia Zr = 150 ohm + 830 ohm || 72 nF Kiegyenlítő impedancia Zn = 600 ohm ONS hosszú és OPS hosszú vezeték Bemeneti impedancia Zr = 150 ohm + 830 ohm || 72 nF Kiegyenlítő impedancia Zn = 350 ohm + 830 ohm || 72 nF
Kína:	Az analóg rövid / hosszú vezeték, valamint a SLA ONS és OPS beállításával Kínában különböző relatív jelszintek állíthatók be: A szabványos beállítás az analóg hosszú vezeték és SLA OPS. A következő jelszintek valósíthatók meg: SLA OPS: A/D 0 dBr, D/A –3,5 dBr SLA ONS: A/D 0 dBr, D/A –7,0 dBr Analóg rövid vez. -> SLA OPS: A/D  0,0 dBr, D/A –3,5 dBr Analóg rövid vez. -> SLA ONS: A/D -4,0 dBr, D/A –3,0 dBr Analóg hosszú vez. -> SLA OPS: A/D  0,0 dBr, D/A –3,5 dBr Analóg hosszú vez. -> SLA ONS: A/D -6,0 dBr, D/A –1,0 dBr Az analóg hosszú vez. és SLA ONS kiválasztásával a külső beszélgetések hangosabbnak tűnnek.
Minden más országban csak egyetlen bemeneti és kiegyenlítő impedancia van, s mind a négy portsablonon ez kerül beállításra. A különböző sablonok flash-idői ugyancsak azonosak minden más országban.

Másoló sablon

A másoló sablon funkció lehetővé teszi egy adott mellék esetében tett választásaink megőrzését, úgyhogy utána ugyanezeket a választásokat egy vagy több másik mellékre is átvihetjük. A másoló sablont behívó ’Kiválaszt’ parancsgombot a (Mellékek panelen található) ’Adat másolás’ parancsgombbal párban használjuk, lehetővé téve a mellékállomás paraméterek anélkül történő beállítását, hogy újból ki kellene választanunk minden egyes szolgáltatásjellemzőt.

Csengetések mező

Itt három különböző hívásfajta állítható be a külső hívások kijelzésére.

Optiset E/optiPoint 500 - végkészülékek

1. hívásfajta = külső városi vonali hívás (pl. dupla csengetés)

2. hívásfajta = 2. külső városi vonali hívás (pl. háromszori csengetés)

3. hívásfajta = 3. külső városi vonali hívás (pl. rövid/hosszú/rövid)

Analóg végkészülékek

a Hicom 150 E Office 2.2 verziójától:

Németországban:

1. hívásfajta = külső városi vonali hívás

2. hívásfajta = újrahívás

3. hívásfajta = ajtócsengő

Egyéb országokban:

1. hívásfajta = külső városi vonali hívás

2. hívásfajta = külső városi vonali hívás

3. hívásfajta = külső városi vonali hívás

Tárcsázási eljárás mező

Itt az adott végkészülék által használt tárcsázási módszert (impulzusos vagy hangfrekvenciás hívási eljárás) állíthatjuk be. Ez a szolgáltatás csak az analóg vonalakra vonatkozóan elérhető. Optiset E/optiPoint 500 végkészülék csatlakoztatása esetén ez a pont deaktiválva van. A digitális telefonok alapértelmezés szerint a DTMF-et (hangfrekvenciás tárcsázást) használják hívási eljárásként. Az üzenetrögzítőként konfigurált portokat DTMF-re kell beállítani.

Szh vevő mező

Ez a szolgáltatás Észak-Amerikában nem elérhető.

Ebben a mezőben egy hordozható személyhívó vevőkészülék rendelhető hozzá a mellékhez.

Az itt kiválasztott index az Szh hívószámok táblázatra mutat a Kapcsolt egységek / Személykeresés párbeszédpanelben.


Hívás/szolgáltatás másnak

Hívás/szolgáltatás másnak

A hívás másnak lehetővé teszi a gyors és kényelmes tárcsázás támogatását PC-n keresztül akár az S0 buszon, akár egy a/b illesztőegységen. A PC és az Optiset E/optiPoint 500 telefon összekötése ennek során egy bevezető jelen keresztül történik a célállomás hívószámában. A bevezető jel egy kezdeményezési eljárásból és annak az Optiset E/optiPoint 500 készüléknek a belső hívószámából áll, amelynek részére a tárcsázást végre kell hajtani. A felhasználó a PC-címjegyzékben (adatbankban) meghatározza a célállomás hívószámát, majd elindítja a tárcsázást. A PC lefoglalja az S0 buszt, ill. az a/b portot (egy modemen keresztül), és elküldi a rendszernek a hívószámot. Ha a kezdeményezési eljárás első jegyei a *(75)+67+ a mellék n jegyű hívószáma + a hívás másnak iránykódja, akkor az ezt követő számjegyeket a rendszer úgy értelmezi, mintha a kezdeményezési eljárásban megadott mellék saját maga tárcsázott volna.

Ha az Optiset E/optiPoint 500 telefon nyugvó állapotban van, akkor az első számjegy bekapcsolja a hangszórót és a mikrofont.

A szolgáltatás másnak szolgáltatásjellemző egy jogosult ”A" UP0/E, a/b vagy S0 mellék számára lehetővé teszi, hogy egy tetszőleges másik ”B" mellék részére aktiválja, illetve kikapcsolja a rendszer szolgáltatásait. Az eljárás kezdeményezése itt is a hívás másnak eljáráshoz hasonlóan történik a
* 83 kódon keresztül, majd ezt követi annak a melléknek a megadása, akinek számára az ember végre kíván hajtani egy műveletet. A szolgáltatásjellemző ezt követő megadása ilyen esetben mindig úgy történik, mintha az ”A" mellék a szolgáltatást a saját maga számára kívánná megrendelni.

E szolgáltatásjellemzőn keresztül a következő szolgáltatások vezérelhetők egy másik mellék számára:

- Hívásvédelem be / ki

- Hívásátirányítás be / ki

- Kódzár be / ki

- Hívás hozzákapcsolás be / ki

- Válasz szöveg be / ki

- Csoporthívás be / ki

- Aktivált szolgáltatások visszaállítása

A szolgáltatás másnak kezdeményezése DISA-n vagy érzékelőkön keresztül is aktiválható. Ez lehetővé teszi bizonyos szolgáltatások rendszeren kívüli eseményeken keresztül történő be- ill. kikapcsolását (pl. óravezérelt éjjeli kapcsolás).

Lehetővé teszi egy szám tárcsázását egy másik mellékállomás részére.


Típus

Ennek a képernyőpanelnek az elsődleges célja az egyes portokra csatlakoztatott végkészülék típusok meghatározása. A ’Típus’ panelen keresztül kerül beállításra minden egyes hívószámhoz a hozzá tartozó mellékállomás-típus, és szükség esetén ugyanitt visszaállításra kerül a mellékek PIN-kódja. E panelhez úgy férhetünk hozzá, hogy kétszer rákattintunk a Mellékek lap ’Paraméterek’ mezőjére, majd kiválasztjuk a ’Típus’ fület. Az ezen a lapon található mezőket az alábbiakban ismertetjük.

Mellék mező

Ebben a mezőben a kiválasztott mellék sorszáma (Sz.), hívószáma (Hívósz.) és neve kerül megjelenítésre. A Mellékek táblázatban a Következő ill. Előző gombok használatával kapcsolhatunk át a következő, illetve előző mellék beállításaira.

CMI mező

Ez egy európai szolgáltatásjellemző, amely Észak-Amerikában nem elérhető, s kijelzése ezért ott el van halványítva.

A CMI mobil részének bejelentkezése egy 10 perces bejelentkezési ablak engedélyezése után történik (vezetékes végkészülékeknél mindig ez a bejelentkezési ablakhoz szolgáló módszer). A CMI mobiltelefon ebben az időablakban egyértelmű CMI PIN-jének és hívószámának megadásával jelentkezhet be. Az alapértelmezés szerinti PIN-eket egyértelműen kell kiosztani a 32 alapértelmezés szerinti hívószámhoz. Ezek a PIN-ek a HiPath 3000 Manager E-n keresztül megváltoztathatók. Egy CMI mobiltelefon még három további DECT rendszeren működtethető.

A CMI mobiltelefon kijelentése a CMI mobilkód törlésével történik.

PARK hossza

E bejegyzés a hozzáférési jogosultsági kód hosszát jelöli ki a ”roaming" (kóborlás) szolgáltatáshoz.

PARK = Portable access right key (mobil hozzáférési jogosultság kód)

"Roaming" (kóborlás) alatt a mobiltelefon (MT) elérhetőségét értjük mind a bejövő, mind a kimenő beszélgetések számára, függetlenül tartózkodási helyétől annak a DECT rádióhálózatnak a területén belül, amelybe a MT be lett jelentve.

Mobil kód

A mobiltelefon (MT) bejelentkezésére szolgáló PIN-kód beadása.

Kódzár mező

Visszaállítás

Ebben a mezőben történik a telefonzár kódjának visszaállítása 00000-ra.

Ha visszaállítjuk a mellék PIN-jét, majd az ügyfél adatbázist Delta módban töltjük vissza a távközlési berendezésbe, akkor a PIN szám nem állítódik vissza 00000-ra.

Ahhoz, hogy a PIN számban bekövetkezett változás is átvitelre kerüljön a berendezésbe, ki kell kapcsolni a Delta módot, és magasra kell állítani a Tarifa kapcsolót.

Mellékállomás típusa mező

Itt lehet kiválasztani az adott portnak megfelelő mellékállomás típust. A standard választék valamennyi Optiset E/optiPoint 500 modellt és az analóg telefonfajtát tartalmazza. Az egyéb választási lehetőségek a felsorolt eszközökre vonatkoznak. Az egyes típusok a következők.

Standard

Ezt a típust kell választani Optiset E/optiPoint 500 és analóg telefonok esetében.

Hangposta (5 jegyű hívószám)

Ez a rendszerhez csatlakoztatott hangposta típusa, ha a számozási terv legfeljebb öt számjegyet tartalmaz.

Hangposta (6 jegyű hívószám)

Ez a rendszerhez csatlakoztatott hangposta típusa, ha a számozási terv hat számjegyből áll.

Üzenetrögzítő

Ez a típus lehetővé teszi az átkapcsolt hívás átvételét egy DSS billentyűn keresztül. Ezt a bejegyzést kell választani nemcsak üzenetrögzítők, hanem olyan ál-portok esetében is, amelyekhez semmilyen hardver sem csatlakozik. Ezzel elkerüljük, hogy a rendszer ellenőrizze az adott port üzemi állapotát.

Fax

Ez a típus nem teszi lehetővé a befigyelést. Használata fax készülékek esetében célszerű.

Hangszóró

Ez a típus az a/b portra kapcsolt kihirdető készülékhez szolgál.

Külső zene

Ez a típus a külső zenét bejátszó alkalmazásokhoz van tervezve.

Analóg+LED

Ezt a beállítást várakozó üzenet LED-del ellátott analóg telefonoknál kell választani.

Ez a típus Észak-Amerikában nem áll rendelkezésre.

Mellék impulzushurokkal, ajtó

Ezt a típust az ajtónyitó funkciót betöltő impulzushurok-végkészülék esetében kell kiválasztani.

Fax

Ez a típus nem teszi lehetővé a befigyelést. Modem használatához lett tervezve.


Workpoint kliens
Workpoint kliens (a HiPath 3000 V3.0-tól)

Mellék mező

Ebben a mezőben a kijelölt mellék sorszáma (Sz.), hívószáma (hívósz.) és neve kerül megjelenítésre. A Mellékek táblázatban a ’Következő’ ill. ’Előző’ gombok használatával kapcsolhatunk át a következő, illetve előző mellék beállításaira.

optiClient paraméterek mező

Státus üzenet

Itt kapcsolható be, illetve ki a státusjelentések (pl. kijelző-üzenetek és LED-információk) átvitele. Távoli kliensnél ennek a paraméternek kikapcsolt állapotban kell lennie, mivel máskülönben nem lehetséges a rövidre tartás az adott összeköttetéshez.

Feljogosítás

Itt rögzíthetjük, hogy az adott kliensnek azonosítania kell-e magát a LAN-kártyáknál ahhoz, hogy használni lehessen. Ez különösen olyan klienseknél előnyös, amelyek nem a saját LAN-ban helyezkednek el, hanem kívülről tárcsáznak be abba.

Jelszó

Itt adhatunk meg egy, az adott klienshez kiválasztott jelszót a feljogosításhoz. Ez a paraméter csak akkor szerkeszthető, ha be lett kapcsolva a feljogosítás.

H.323 kliens paraméterek mező

IP-cím

A H.323 kliensek olyan hang- és adatszolgáltatásokat bocsátanak rendelkezésünkre a hálózati PC-n, amelyek Interneten keresztül is használhatók. Ilyenkor semmilyen alközponti (PBX) szolgáltatás nincs támogatva. Ha a H.323 klienshez az automata alközpontot (PBX-et) használjuk kicserélő központként (gateway), akkor csak a hang-funkciók használhatóak.

Mielőtt az adminisztrációs programban hozzákezdenénk a H.323 kliens konfigurálásához, meg kell állapítanunk az érintett kliens-PC IP-címét.

Ha egy klienst a H.323-as kapuőrzőn üzemeltetünk, akkor ez a művelet feleslegessé válik, mivel a kapuőrző végrehajtja a hívószám IP-címhez történő hozzárendelését. Ezért azoknál a klienseknél, amelyek üzemeltetése a kapuőrzőn történik, a 255.255.255.255 konfigurációt állítjuk be.


Sablonszerkesztő

Figyelem: A szabványos üzemmódhoz nincs szükség a portsablonok országspecifikus gyári beállításainak a megváltoztatására!

Amennyiben speciális célok érdekében mégis sor kerülne e paraméterek módosítására, akkor magának a végrehajtónak kell biztosítania az adatok konzisztenciáját.


CM-elemek

Hívásirányítási listák mező

Ez a mező határozza meg, hogyan kerülnek feldolgozásra az adott mellékre beérkező hívások. A (nappali és éjjeli) belső- és külső hívásokhoz különböző bejegyzések lehetségesek. Minden bejegyzés a hívás-továbbkapcsolás egy listaszámára utal a Hívásirányítóban (Call-Management-ben), a CM-elemeknél. A bejegyzések a Hívásirányítóban, a hívószámok hozzárendelésénél is megjelenítésre kerülnek, és ott is módosíthatók

Jogosultsági csoportok (nappal / éjjel) mező

Ebben a mezőben a mellék irányonkénti városi vonali jogosultsága (0-14) kerül rögzítésre nappalra, valamint éjjelre.


Gomb programozás

Bevezetés

Az "advance plus", "standard" és "memory" végkészülékeknél ügyelni kell arra, hogy a számgomb-tömb mellett, illetve fölött elhelyezkedő négy funkciógombot az egységesség érdekében ne foglaljuk le más, vagy további szolgáltatásjellemzőkkel.

Rendkívüli különleges esetekben próbákkal kell ellenőrizni a helyes működést, és meg kell bizonyosodni arról, hogy nem lép fel semmiféle nem kívánatos hiba a változtatások következtében.

A ’Gomb programozás’ lap a Mellékek beállítása párbeszédpanel két fő képernyőpanelje közül a második. Ezen a lapon három egymással összefüggő funkcióhoz lehet hozzáférni. E funkciókat a panel jobb felső sarkában látható kiválasztó-gombokon keresztül használhatjuk.

- Gomb programozás

- Felirat (gombfeliratok)

- Típus (a megfelelő Optiset E/optiPoint 500 modell kiválasztása)

A kiválasztó-gombok alatt található egy listadoboz, amely mellék-hívószámokat és neveket tartalmaz. Itt kell kiválasztanunk azt a melléket, amelyet szerkeszteni kívánunk. A hívószám és a név színes aláfestéssel kerül kiemelésre a kiválasztó dobozban, és megjelenik a Optiset E/optiPoint 500 telefon kijelzőjén is (ha az rendelkezik ilyennel).

A végkészülékek gombjait a Gomb programozás fülön lehet kiosztani. Itt a kiválasztott melléknek megfelelően megjelenítésre kerül a végkészülék. Ezenkívül bővítő készülékek is bedughatók és kioszthatók, illetve kihúzhatók.

A Hicom 150 E Office 2.0 verziójától kezdve különbséget tehetünk a gombbővítő egységek és a foglaltsági lámpa mező (foglaltsági tabló) között. Ez csak az OfficePro, OfficeCom és HiPath 3300-tól 3750-ig változatokra érvényes. Az OfficePro/HiPath 3700,3750 esetében legfeljebb 12 foglaltsági lámpa mező lehetséges (végkészülékenként max. 2). Az OfficeCom/HiPath 3300-tól 3550-ig esetében legfeljebb 6 foglaltsági lámpa mező lehetséges (végkészülékenként max. 1).

Ha az egérrel kiválasztunk egy programozható gombot, akkor az aktuális hozzárendelés mezőben megjelenítésre kerül annak aktuális kiosztása. Ezt a kiosztást azzal változtathatjuk meg, hogy a Gomb kód mezőben kijelölünk egy másik szolgáltatást, és elmentjük azt.

2. szint (a Hicom 150 H V1.0-től (Hicom 150 E Office 3.0 verziójától))

A 2. szint beikszelése esetén a második gomb szint kerül megjelenítésre. Ez magára a gomb programozásra és a feliratozásra egyaránt érvényes. A típus opciónál ennek a mezőnek nincs jelentősége. E mező beikszelésének előfeltétele, hogy legyen egy olyan gomb (Shift-gomb vagy váltó billentyű), amellyel át lehet váltani az egyes szintek között. A második szinten csak külső hívószámok programozhatók be. A LED-ek ilyenkor mindig csak az 1. szinthez tartoznak. A gombbővítő készülékeken ugyancsak lehetséges a második szint; a foglaltsági tablókon azonban nem.

A Gomb programozás funkció

Minden Optiset E/optiPoint 500 telefon bizonyos alapértelmezés szerinti gomb kiosztással érkezik, a HiPath 3000 Manager E-n keresztül azonban az összes ilyen gomb újraprogramozható. A kijelzővel ellátott modelleken egyes gombokat maga a felhasználó is programozhat. A különböző modellek alapértelmezés szerinti gombjait az alábbiakban soroljuk fel.

Bekapcsolt gomb programozásnál mindegyik kiválasztott mellékre, amelynek hívószáma a kiválasztó mezőben ki lett jelölve, megjelenítésre kerül a csatlakoztatott végkészülék-típus képe a párbeszédpanel bal oldali ábráján.

Egy adott végkészülék gomb programozását a jobb oldali egérgomb menüjével át lehet másolni más mellékekre is.

A jobb oldali egérgomb menüje törlési és feltöltési lehetőségeket is nyújt.

Gomb kód

Az egyes gombok beprogramozásához a Gomb kód alatt lehet kiválasztani az új funkciót. A szolgáltatástól függően további mezőkben kerülhetnek bekérésre a szükséges kiegészítő információk. A felhasználóvezetés itt ugyanaz, mint a végkészüléken történő gomb programozásnál.

A Felirat funkció

Egy további szolgáltatás, amely a ’Gomb programozás’ panelen érhető el, a gombfeliratok nyomtatása. Ha a PC-hez, amelyet a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 rendszer vezérlésére használunk, nyomtató is van csatlakoztatva, akkor kinyomtathatunk egy Optiset E/optiPoint 500 gombfeliratot, amelyről leolvashatók az egyes gombokra beprogramozott funkciók. E gombfelirat kártyák behelyezhetők a gombok műanyag védőlapja alá. A különböző Optiset E/optiPoint 500 modellekhez különféle gombfelirat stílusok állnak rendelkezésre.

Ha feliratokat kívánunk nyomtatni Optiset E/optiPoint 500 készülékeinkhez, akkor válasszuk ki a ’Felirat’ utasítást a ’Gomb programozás’ képernyőpanelen. Ennek az utasításnak a kiválasztásakor két további parancsgomb jelenik meg: a ’Nyomtatás’ és a ’Nyomtató’. A gombfelirat kártyák kiyomtatásához a ’Nyomtatás’ utasítást használjuk. Ha rákattintunk egy gombra, akkor az adott gombhoz tartozó szöveg megjelenik a gomb megnevezés mezőben. Ezt a szöveget az alapértelmezés szerinti felirat egyszerű átírásával módosíthatjuk.

Tipp: Ez a funkció különösen a hívásokat fedő DSS-gombokhoz hasznos. A mellékhez rendelt név ilyenkor kinyomtatható és a megfelelő gomb mellé illeszthető.

Ha kiválasztjuk a ’Nyomtatás’ utasítást a ’Gomb programozás’ lapon, akkor megjelenik a ’Nyomtatás’ panel, amelyen többféle nyomtatási paraméter közül választhatunk. Hogy pontosan melyikeket válasszuk ki, az a használt nyomtatótól és a nyomtató illesztőprogramjától függ.

Aktuális hozzárendelés mező

Ha kiválasztunk egy gombot a végkészülék grafikus megjelenítésén, akkor itt kiírásra kerül a gomb aktuális kiosztása.

A Típus funkció

Itt lehet a még nem csatlakoztatott mellékállomás-portokhoz előre kijelölni a leendő végkészülék-típust. Ezáltal előre meghatározhatók a gombok funkciói anélkül, hogy a végkészülék fizikailag be lenne dugva a távközlési berendezésbe. Ha a bejegyzett végkészülék-típust később csatlakoztatjuk a rendszerre, és az egyezik az előre beprogramozott típussal, akkor a gombok az előre meghatározott funkcióval lesznek üzembe véve.

Ha fizikailag egy más végkészülék-típust dugunk be, akkor az új végkészülék az alapértelmezés szerinti kiosztással lesz üzembe véve.

E funkció kiválasztása esetén megjelenik egy legördülő listamező "Végkészülék-típus" címmel. E listamezőn keresztül adható meg az a végkészülék-típus, amelyet a mellékehez kívánunk rendelni. A rendszerben minden egyes Optiset E/optiPoint 500 modellhez egy megfelelő képernyő leképezés áll rendelkezésre.

Tipp: Ha a mellékállomás-porthoz már csatlakoztattunk végkészüléket, akkor a rendszer automatikusan megjeleníti a megfelelő modell képmását.

Optiset E Entry telefon

Az Optiset E Entry telefonnak három funkciógombja van. E gombok alapértelmezés szerinti funkciókiosztása a következő: Postafiók, Újrahívás és Rákérdezés.

Optiset E Basic telefon

OptiPoint 500 Entry telefon (a HiPath 3000 V3.0 SMR 3-tól)

Ezeknek a készülékeknek nyolc programozható gombja van.

E gombok alapértelmezés szerinti hozzárendelései a következők: Rákérdezés, Újrahívás, Postafiók, Visszahívás, Gyorshívás, Némítás be/ki, Hangszóró és Bontás.

Optiset E Standard telefon

Az Optiset E Standard telefonnak tizenkét programozható gombja van. Ezek közül az első négy gomb alapértelmezés szerint a következő funkciókat öleli fel: Program/Szolgáltatás, Újrahívás, Némítás be/ki és Hangszóró. A többi nyolc gomb közül hét nincs előre beprogramozva; az utolsó gomb pedig egy bontás gombként van konfigurálva.

Optiset E Comfort telefon

OptiPoint 500 Basic telefon (a HiPath 3000 V3.0 SMR 3-tól)

OptiPoint 500 Economy telefon (a HiPath 3000 V3.0 SMR 3-tól)

OptiPoint 500 Standard telefon (a HiPath 3000 V3.0 SMR 3-tól)

Ezek a készülékek maximum négy, az oldalára szerelt moduláris gombbővítő egységet (úgynevezett “konzolt") képesek támogatni. Ezekkel a bővítő egységekkel együtt ez a telefon legfeljebb 29 vonalgombot és 64 szolgáltatás gombot képes támogatni. A gombok alapértelmezés szerinti hozzárendelései ugyanazok, mint az Optiset E Standardnál.

OptiPoint 500 Advance Telefon (a HiPath 3000 V3.0 SMR 3-tól)

Ennek a telefonnak 19 gombja van. Ezek közül a standard gombok kiosztása ugyanaz, mint az Optiset E Standard-nál. A 7 további gomb nincs előre lefoglalva.

Optiset E Memory telefon

Az Optiset E Memory a  Optiset E Comfort telefonhoz hasonlóan, ugyancsak képes legfeljebb négy moduláris gombbővítő egység támogatására. Az Optiset E Memory telefonnak tizenkét programozható gombja van. A gombok alapértelmezés szerinti hozzárendelései megfelelnek az Optiset E Standard és az Optiset E Comfort gombkiosztásának.

Ha kiválasztunk egy gombot a 'Gomb programozás' alatt, akkor annak gombmegnevezése színes háttérrel kerül kiemelésre, és az 'Aktuális hozzárendelés' mezőben megjelenítésre kerül az aktuális kiosztása. A programozható funkciók egy legördülő lista mezőben ('Gomb kód') vannak feltüntetve. Ha kijelöljük e funkciók valamelyikét, akkor az megjelenik a kiválasztómezőben. Ahhoz, hogy az adott funkció beállításra kerüljön a gombhoz, rá kell kattintanunk a piros kampó szimbólumra.

Tipp: A jobb oldali egérgombbal megnyitható menü segítségével az aktuális mellék gombkiosztása más mellékekre is átvihető.

Szerkesztés gombok

A jobb oldali egérmenüvel az aktuális végkészülék gombkiosztása a kiválasztási lista egy másik kijelölt mellékére is átmásolható.

Az Optiset E Entry és az Optiset E Basic esetében a kijelző vonatkozású gomb programozások (pl. parkolás, tartás, konferencia) többé nem megengedettek.

Műveleti gombok

A Mellékek ’Gomb programozás’ panelje öt műveleti gombot tartalmaz, amelyek sehol máshol nem jelennek meg a programban. Az első ezek közül a kampó szimbólum, amelyet fentebb ismertettünk. A többi négyet a gombbővítő egységekhez használjuk, és az alábbiakban ismertetjük.

Plusz gomb

Ezt a gombot egy vagy több kiegészítő gombbővítő egység hozzáadására használhatjuk az Optiset E Comfort vagy Optiset E Memory telefonokhoz. Ha már négy bővítő egységünk van, akkor ez a gomb elhalványodik.

Mínusz gomb

Ezt a gombot egy vagy több kiegészítő gombbővítő egység törlésére használhatjuk az Optiset E Comfort-ból vagy Optiset E Memory-ból. Ha nincs bővítő egység, akkor ez a gomb elhalványodik.

Optiset E/optiPoint 500 gomb

Ezt a gombot és a bővítő egységek gombot használhatjuk a Optiset E/optiPoint 500 telefon és a bővítő egységek közötti váltásra.

Bővítő egységek gomb

Ezt a gombot és a Optiset E/optiPoint 500 gombot használhatjuk az oda-vissza váltogatásra a Optiset E/optiPoint 500 telefon és a bővítő egységek között.

Figyelmeztetés:

Az Optiset E Entry és az Optiset E Basic esetében a kijelző vonatkozású gomb programozások (pl. parkolás, tartás, konferencia) többé nem megengedettek.

FIGYELEM: Mielőtt az alapértelmezés szerinti gombokat átprogramoznánk, legyünk tudatában annak, hogy egyes gombokat nem lehet többé visszaállítani az alapértelmezés szerinti funkcióra, ha egyszer megváltoztattuk őket. Így például az Újrahívás gombot nem lehet kiválasztani az online gombfunkció-listából. A gomblistán az Újrahívás gomb mint a ’Pin újra beadása’ szerepel.

A programozható gombok listája a következő választási lehetőségeket öleli fel:

Közvetlen hívás

Gyorshívás

Kihangosított hívás

…

…

…

Vigyázat: A kiválasztó dobozban nem feltétlenül jelenik meg minden gomb, ez a telefon típusától és/vagy konfigurálásától is függ.

Az Entry és a Basic esetében nem programozhatók a következő gombok:

- Bejelentkezés üzenettel

- Híváslekapcsolás

- Kihangosított bejelentkezés

- Kopogtatás hang be & ki

- Kopogtatásra bejelentkezés	(SMR_G 2.2 verzióig)

- Váltogatás/kapcsolás	(SMR_G 2.2 verzióig)

- Konferencia	(SMR_G 2.2 verzióig)

- Parkoltatás	(SMR_G 2.2 verzióig)

- Hívás bejátszása

- Hangfrekvenciás tárcsázás

- Szobafigyelés

- Városi vonal bontása

- Díjak bejátszása

- Hívások sorba állítása

- Törlés

- Hangszóró (csak az Entry-nél van letiltva)


Kapcsolt egységek

A menüsorban jobbra a menüpont mellett egy nyíl található. Ha rákattintunk erre, akkor kinyílik egy kiválasztódoboz, amelyen keresztül célzottan kiválaszthatjuk az odatartozó adatokat.

A ’Kapcsolt egységek’ párbeszédpanel lehetővé teszi rendszerportok (fővonalak) olymódon történő beállítását, hogy azok különféle Kapcsolt egységeket (modulokat) támogassanak. Itt állítható be az összes olyan paraméter, amelyek az alábbi berendezések rákapcsolásához szükségesek:

- ajtóberendezések

- külső MOH (tartás zene) berendezések

- bemondókészülékek

- relék

- érzékelők (csak a Hicom 150 E Office Point, Hicom 150 E Office Com és HiPath 3300-tól 3550-ig esetében)

- személyhívó rendszerek

- hangposta (a Hicom 150 H V1.0-tól (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától))

- IVM (Integrierte Voicemail, beépített hangposta)

A Kapcsolt egységek párbeszédpanelben a következő fülek állnak rendelkezésre:

Külső csatlakozások

Bemondások

Relék

Érzékelők	(csak a Hicom 150 E Office Point, Hicom 150 E Office Com

 és HiPath 3300-tól 3550-ig esetében)

Személykeresés

Hangposta	(a Hicom 150 H V1.0-tól (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától))

IVM	(csak ha IVM−kártya is be van dugva a távközlési berendezésbe)


Külső csatlakozások

Ez a lap lehetővé teszi mellékek telepítését egy külső tartás-zene berendezéshez és maximum négy kaputelefon reléhez. E panel mezőit az alábbiakban ismertetjük.

Ezen a fülön egy kiválasztási listából a fogd és vidd módszerrel rögzíthetők a Külső tartás-zene és az Kapuberendezések célállomásai.

Külső zene mező

Ha egy melléket külső zeneberendezésként akarunk konfigurálni, akkor húzzuk az adott melléket a ’Mellék száma’ mezőre a ’Külső zene’ területen. Ez a fajta beállítás lehetővé teszi zene bejátszását pl. egy CD-lejátszóról vagy egy háttérzene szolgáltatóról (pl. Musac-ról). A megfelelő készüléket a mellék portjára kell csatlakoztatni. A portnak analóg típusúnak kell lennie. (A port típusának megállapítását lásd a Mellékek -nél).

A Hicom 150 E Office 2.2 SNMP (SMR-J) verziójától kezdve:

Maximum 6 MOH (tartás közben zene) kapcsolható be, ahol mindegyik MOH egy vagy több elérési mátrix (FOV) csoporthoz rendelhető hozzá.

Olyan hívásoknál, amelyek egyetlen FOV csoporthoz sem rendelhetők hozzá (pl. UCD), az a tartás zene (MOH) kerül bekapcsolásra, amely az első elérési mátrix csoporthoz is hozzá lett rendelve.

Kapu – megadása mező

Ebben a mezőben 4 kaputelefont/ajtónyitót konfigurálhatunk. A bejárati ajtón elhelyezett kaputelefonnak analóg vagy nincs port típusúnak kell lennie. Célállomásként, amelyen az ajtócsengő működtetését speciális csengetés fogja jelezni, akár valamelyik mellékállomás hívószáma, akár egy csoportszám is megadható. A hívás a Bejövő hívások alatt meghatározott hívás-továbbkapcsolási algoritmusokat követi.

Emellett három jelzőt is beállíthatunk, amelyeket az alábbiakban ismertetünk.

Nyitó

Ezzel a beállítással az ajtónyitót egy a/b-interfészen keresztül telepítjük. Ehhez a kaputelefonon a megfelelő TFE adapter doboznak rákapcsolt állapotban kell lennie.

Megjegyzés: A TFE adapter doboz Észak-Amerikában nem elérhető.

DTMF (többfrekvenciás kettőshang jeladás)

Itt az a jogosultság kerül megadásra, hogy lehetséges legyen-e az ajtónyitó távoli működtetése egy DTMF jeladón keresztül.

Átirányítás (átir.)

Ezt a jelzőt akkor kapcsoljuk fel, ha azt akarjuk, hogy az ajtócsengő hívása kövesse a célállomás külső hívásátirányítását, és az átirányítás külső célállomásán kerüljön kijelzésre. A belső átirányítást az ajtócsengő hívása mindig követi, függetlenül e jelzőtől.

Kiválasztás mező

A ’Kiválasztás’ listamezőben hívószám és név szerint fel van sorolva a rendszerben lévő összes mellék. A beprogramozás úgy történik, hogy a kiválasztó listából kiválasztjuk a kívánt mellékállomást, s az egérrel áthúzzuk azt a kívánt helyre (fogd és vidd). Ha törölni kívánunk egy bejegyzést a Kapu - megadása Táblázatból, akkor először ki kell jelölni a melléket, majd ezt követően a jobb oldali egérgomb menüjével törölhetjük, illetve áthelyezhetjük a lomtárba.


Relék

A Hicom 150 E Office Point, a Hicom 150 E Office Com és a HiPath 3300-tól 3550-ig képes egy kiegészítő tartozékként rákapcsolható vezérlőrelé modul kezelésére, amelyen 4-4 vezérlőbemenet, illetve -kimenet található pl. figyelési, riasztási, vezérlési és szabályozási feladatok ellátására. Ezek felhasználása pl. a biztonságtechnika vagy épülettechnika területén lehetséges. Minden egyes (Hicom 150 E Office Point / Hicom 150 E Office Com / HiPath 3300-tól 3550-ig) rendszerre egy darab vezérlőrelé modul kapcsolható rá. A Hicom 150 E Office Pro/HiPath 3700,3750-hez a REAL relé kártya áll rendelkezésre, amely 4 vezérlőkimenetet kínál.

A jelbeviteli funkció (vezérlőbemenet) egy tetszőleges külső, potenciálmentes érintkezés bezárásával váltható ki. A külső áramkört a vezérlőrelé modul látja el árammal, és annak feszültsége egy optikai csatoló közbeiktatásán keresztül a rendszervezérlésről le van választva.

Vezérlőkimenetek (relék)

A vezérlés kódok segítségével történhet valamennyi csatlakoztatott telefonról és kívülről is a városi vonalon (DISA) keresztül.

A vezérlőkimenetekkel a következő funkciók valósíthatók meg:

-	kézi be- vagy kikapcsolás

-	idő elteltével automatikus kikapcsolás (időbeállítás konfigurálható)

-	ajtónyitó vezérlése

-	kaputelefon ill. híradás-kihangosító csak a kapcsolat fennállásakor legyen bekapcsolva

-	ajtó foglaltságának kijelzése konfigurálható mellék számára

-	tartás közben sugárzott zene vezérlése

-	második csengőmű (W2) szimulálása

-	tarifa impulzusok leképezése

-	mellék aktív

-	indítás- és leállás-vezérlés bemondó berendezésnél

Relé lista mező

E mezőben a nyilvántartandó relék vannak feltüntetve.

Relé mező

Az aktorokhoz (relékhez) különféle funkciók rendelhetők hozzá.

Funkció nélkül típus

A megfelelő relé vagy nem üzemel, vagy a Bejövő hívások, hívásirányítási listák táblázatban központi csengőként van bejegyezve.

Kézi ki-be kapcs. típus

A relé kapcsolási célból a 'Kiválasztott kapcsoló be- ill. kikapcsolása' kóddal kapcsolható be- vagy ki. Nyomógombos végkészülékeknél ez a funkció egy nyomógombra is beprogramozható. Ez a relétípus egy meghatározott mellékhez, egy csoporthoz, vagy a 'NINCS' választással akár az összes mellékhez is hozzárendelhető. Ennél a relétípusnál a kikapcsolás késleltetése érhető el, ha a 'Kapcs. idő' rovatban 0-nál nagyobb értéket adunk meg. A kapcsolási idő a 100 ms többszöröse.

Automatikusan idővel típus

A relé időkapcsolóként működik, mely a 'Kiválasztott kapcsoló bekapcsolása' kóddal be- vagy kikapcsolható (lásd fentebb).

Nyomógombos végkészülékeknél ez a funkció egy nyomógombra is beprogramozható.

Ez a relétípus egy meghatározott mellékhez, egy csoporthoz, vagy az 'NINCS' választással akár az összes mellékhez is hozzárendelhető. A kapcsolási idő a 100 ms többszöröse.

Foglaltság jelző típus

A relé bekapcsol, ha a hozzárendelt mellék kilép a nyugvó állapotból.

Ez azt jelenti, hogy felemelik a telefonkagylót, bekapcsolják a hangszórót, vagy hívják a mellékállomást. A relé kikapcsol, ha a hozzárendelt mellék ismét nyugvó állapotba kerül. Ez azt jelenti, hogy leteszik a telefonkagylót, kikapcsolják a hangszórót, és a mellékállomást senki sem hívja. A relé a 'Kiválasztott kapcsoló be- ill. kikapcsolása' kóddal közvetlenül is kapcsolható. Rendszertelefonok esetében ez a funkció egy nyomógombra is beprogramozható. Ha a relé kóddal vagy nyomógomb útján lett bekapcsolva, akkor a hozzárendelt mellék állapotát a rendszer figyelmen kívül hagyja, és a relét csak kóddal vagy nyomógomb útján lehet ismét kikapcsolni. Gyakorlati felhasználás: Ajtó foglaltságának kijelzése - ”kérjük, ne tessék belépni", ”megbeszélés", ”értekezlet", PC rákapcsolása adatátvitelhez (áramszabályozás). Ehhez a relétípushoz egy meghatározott melléket kell hozzárendelni. Ennél a relétípusnál a kikapcsolás késleltetése érhető el, ha a 'Kapcs. idő' rovatban 0-nál nagyobb értéket adunk meg. A kapcsolási idő a 100 ms többszöröse.

Tarifa ütemében típus

A relé a beérkező díjimpulzusok vagy tarifajelek alapján, a hozzárendelt mellékre eső mennyiségnek megfelelő ütemben kapcsol. Ehhez a relétípushoz egy meghatározott melléket kell hozzárendelni. A kapcsolási időt ebben az esetben a rendszer figyelmen kívül hagyja. Az mindig 150 ms-es impulzusból és 150 ms-es szünetből tevődik össze.

Csengő (csengetés alatt) típus

A relé a hozzárendelt mellék számára bekapcsolódik, ha hívják azt. Ez a relé a hívott fél bejelentkezésével vagy a hívás végeztével ismét kikapcsolódik. Az ilyen relé nem ütemre kapcsolódik. Ehhez a relétípushoz egy meghatározott melléket kell hozzárendelni. Ennél a relétípusnál a kikapcsolás késleltetése érhető el, ha a 'Kapcsolási idő' rovatban 0-nál nagyobb értéket adunk meg. A kapcsolási idő a 3 mp többszöröse.

Ajtónyitó típus

Lásd az ’Automatikusan idővel’ típust.

A hozzárendelt végkészülékekhez az ”ajtónyitó" szöveg kerül megajánlásra, ill. kinyomtatásra.

Hangszóró erősítő típus

A relé a kaputelefonnal történő kapcsolatfelvétel hatására kapcsolódik be.

A relé a kaputelefonnal vagy ajtótelefonnal/ hangszóróval való kapcsolat befejezésekor kikapcsol.

Ezen keresztül pl. egy kaputelefon-erősítő vezérelhető úgy, hogy az csak szükség esetén kerül bekapcsolásra. Ehhez a relétípushoz a kaputelefont, ill. a hangszóró portot kell hozzárendelni.

Zene tartás közben típus

A relé bekapcsolódik, ha a rendszer legalább egy mellékje vagy legalább egy vonala nincs nyugvó állapotban.

A relé kikapcsol, ha a rendszer összes mellékje és vonala nyugvó állapotban található.

Gyakorlati felhasználás: Magnó vagy CD-lejátszó bekapcsolása, PC kapcsolat áramszabályozása stb.

Ehhez a relétípushoz hozzárendelt mellékként az 'NINCS' típust kell megadni, és csak egyszer szabad jelen lennie a rendszerben.

A kikapcsolás késleltetése érhető el, ha a 'Kapcs. idő' rovatban 0-nál nagyobb értéket adunk meg. A kapcsolási idő a 100 ms többszöröse.

A mellék aktív típus

A relé bekapcsol, ha a hozzárendelt mellék aktív. Ez azt jelenti, hogy felemelik a telefonkagylót, vagy bekapcsolják a hangszórót. A relé kikapcsol, ha a hozzárendelt mellék ismét nyugvó állapotba kerül. Ez azt jelenti, hogy visszateszik a telefonkagylót a helyére, vagy kikapcsolják a hangszórót. A relé a 'Kiválasztott kapcsoló be- ill. kikapcsolása' kóddal közvetlenül is kapcsolható. Rendszertelefonok esetében ez a funkció egy nyomógombra is beprogramozható. Ha a relé kóddal vagy nyomógomb útján lett bekapcsolva, akkor a hozzárendelt mellék állapotát a rendszer figyelmen kívül hagyja, és a relét csak kóddal vagy nyomógomb útján lehet ismét kikapcsolni. Ehhez a relétípushoz egy meghatározott melléket kell hozzárendelni. Ennél a relétípusnál a kikapcsolás késleltetése érhető el, ha a 'Kapcsolási idő' rovatban 0-nál nagyobb értéket adunk meg. A kapcsolási idő a 100 ms többszöröse.

Relé neve

A nyilvántartandó relék részére tetszőleges, max. 16 karakterből álló neveket adhatunk.

Hozzárendelt mellék, hívószám

Itt adható meg a mellék, amelyet hozzá kívánunk rendelni valamelyik reléhez.

Kapcsolási idő, szorzó

Itt a kapcsolások késleltetési idői adhatók meg a 100 ms többszörösét képező szorzókként.

Lásd még:

Érzékelők

Hicom 150 E Office Rel. 1.0-eSHB relék

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB relék

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB relék


Érzékelők

Vezérlőbemenetek (érzékelők, csak a Hicom 150 E Office Point, Hicom 150 E Office Com és HiPath 3300-tól 3550-ig esetében)

A vezérlőbemenetek a következő funkciókat képesek kioldani a rendszerben:

- hívás jellegének megfelelő kicsengetés a telefonokon

- kijelzőre történő bejelentkezés Optiset E/optiPoint 500 telefonokon

- előre meghatározott telefonszám (belső szám, csoporthívószám vagy külső célállomáshoz tartozó szám) automatikus tárcsázása

- bemondókészülék indítás/leállás jelének kiértékelése

- hangpostafiók, ill. üzenetrögzítő vezérlése

- a következő szolgáltatások aktiválása valamely mellék számára ('kód + mellék'-kel):

- relé be/ki

- hívásvédelem be/ki

- - hívásátirányítás be/ki

- kódzár be/ki

- infó küldése (üzenet szövegek)

- infó visszavétele

- éjjeli kapcsolás be/ki

- hívás hozzákapcsolás be/ki

- a következő szolgáltatások közvetlen aktiválása ('kód + mellék' nélkül):

- relé be/ki

- központi gyorshívószámok használata

- éjjeli kapcsolás be/ki

Érzékelő lista mező

A mezőben a nyilvántartandó érzékelők kerülnek feltüntetésre.

Érzékelő mező

Érzékelő típusa

Az érzékelők a fenti funkcióknak megfelelően különböző típusokba sorolhatók.

Érzékelő neve

Az érzékelő elnevezése, 16 jegyű

Belső célállomások esetében hívásnál az érzékelő neve megjelenik a kijelzőn.

Célállomás-hívószám

Az érzékelőkhöz beprogramozható egy hozzájuk tartozó a/b port. Ezt a portot hívja fel a rendszer a bejelentkezési kapcsolat létrejöttét követően, s rákapcsolja azt erre az összeköttetésre. Egy ilyen portra csatlakoztatott üzenetrögzítőn keresztül bekapcsolható egy szövegbemondás, amely a tárcsázott melléket tájékoztatja az érzékelő megszólalásáról. Az ilyen módon beprogramozott a/b port kívülről nem elérhető.

Ha az érzékelőhöz beprogramozásra kerül egy külső hívószám, a/b port viszont nem, akkor a külső kapcsolat létrejön ugyan, azonban semmilyen akusztikus információ nem kerül átvitelre az érzékelő megszólalásáról. A felhívott mellék mindazonáltal a hívószám (CLIP) birtokában adott esetben felismerheti a hívás forrását.

Bemondó berendezés, hívószám

Annak a portnak a beadása, amelyre a bemondókészülék, üzenetrögzítő vagy hangposta készülék csatlakoztatva lett.

Bemondót vezérlő adatok

A hangposta maximum 24 jegyű vezérlő jelsorozatának beadása (hangpostafiók-hívószám).

Ha létrejött egy kapcsolat, akkor a vezérlő jelsorozat átvitelre kerül a bemondó portra.

Ha nem áll rendelkezésre bemondó port, akkor a célállomásra történik az átvitel.

Bejegyzés a hibatárban (a Hicom 150 E Office 2.2 verziójától)

Itt választható ki, hogy az 1/19-es hiba bejegyzésre kerüljön-e a hibatárba, vagy sem.

Csak az ALARM (riasztó) típusú érzékelőknél van hatása.

Példa az alkalmazásra HiNet VS1600-nál:

Egy hőmérséklet-érzékelő megállapítja a hűtőventillátor meghibásodását, és a készülék dobozának elülső oldalára szerelt LED-en keresztül jelzi azt. A ”Bejegyzés a hibatárban” lehetőség bekapcsolásával ez a riasztás a hibatárba is bejegyeztethető.

Hívások száma

Időzítés szorzók: Itt a célállomás elérése érdekében végrehajtandó hívási kísérletek száma kerül bejegyzésre.

Időzítés szorzók

Hívástartam

Az érzékelő hangja az itt megadott ideig kerül kijelzésre (5 mp többszöröse).

 Szorzók 1..255

Hívásszünet

A két érzékelőhang közti szünet időtartama a 10 perc többszöröseként.

 Szorzók 1..255

Kizárási idő

Az az időtartam egy érzékelő megszólalását követően, amely alatt a jelzőállapotban bekövetkezett változás nem kerül jelentésre.

(10 perc többszöröse)

 Szorzók 1..255

Lásd még:

Hicom 150 E Office Rel. 1.0-eSHB Érzékelők

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Érzékelők

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB Érzékelők


Bemondások

A ’Bemondások’ panel lehetővé teszi bemondó berendezések analóg mellékállomás-portokra történő csatlakoztatását. A Hicom 150 E Office Point/HiPath 3150,3250 rendszerek egy berendezést, a Hicom 150 E Office Com/HiPath 3300-tól 3550-ig rendszerek legfeljebb négy berendezést, a Hicom 150 E Office Pro/HiPath 3700,3750 rendszerek pedig maximum 16 berendezést képesek támogatni. A Hicom 150 E Office Pro/HiPath 3700,3750 rendszerekkel E & M közvetlenvonal-portok is használhatók az analóg (a/b) portokon kívül. Egy bemondókészülékre egyidejűleg legfeljebb 32 mellék kapcsolható rá.

Az UCD, bejelentkezés előtti bemondás és közvetlen DTMF betárcsázás számára egy bemondó berendezés csatlakoztatható a mellékoldali analóg (a/b) portokra a Hicom 150 E Office Point/HiPath 3150,3250, négy a Hicom 150 E Office Com/HiPath 3300-tól 3550-ig és legfeljebb 16 a Hicom 150 E Office Pro/HiPath 3700,3750 esetében, a tartás közbeni zeneforrásokon (MOH) kívül. A Hicom 150 E Office Pro/HiPath 3700,3750  E&M-hez is csatlakoztatható. Az indítás/leállítás jelzése reléken és érzékelőkön vagy E&M-en keresztül történhet.

A berendezések száma az egyes rendeknél: OfficePoint/HiPath 3150,3250 = 1, OfficeCom/HiPath 3300-tól 3550-ig = 4, OfficePro/HiPath 3700,3750 = 16.

Bemondó berendezések mező

Ebben a táblázatban lehet beadni a bemondó berendezések hívószámait (azokat a portokat, amelyekre rá lettek kapcsolva), valamint kiválasztani a bemondás típusát.

A Hívásirányítóban (CM) megadott bemondások nem lehetnek tartás közben zene típusúak.

A ’Bemondó berendezések’ terület mezőit az alábbiakban ismertetjük.

Bemondókészülék

A bemondókészülék számát a rendszer szolgáltatja. A Hicom 150 E Office Point/HiPath 3150,3250 rendszerekben csak egy szám van. A Hicom 150 E Office Com/HiPath 3300-tól 3550-ig rendszerekben négy készülékszám van, a Hicom 150 E Office Pro/HiPath 3700,3750 rendszerekben pedig tizenhat készülékszám.

Tipp: A bemondó berendezésként kiosztott analóg port Mellékállomás típusát ”Üzenetrögzítőként" kell beállítani a ’Mellékek beállítása’ párbeszédpanel Típus lapjának Mellékállomás típusa területén.

Hozzáférés

A Hozzáférés mezőben a kapcsolás helye adható meg egy legördülő menü dobozból. Itt választjuk ki azt a portot, amelyhez az adott eszközt csatlakoztattuk.

Bemondástípus (bemondás)

A ’bemondástípus’ mezőben a rendszerünkre csatlakoztatott berendezés típusát választhatjuk ki egy gördülődoboz listájából.

Megjegyzés: A Hicom 150 E Office Com, Hicom 150 E Office Pro és HiPath 3300-tól 3750-ig rendszerek esetében ez a lista a ’Várakoztatási céláll.’ mezőre mutat a ’Bejövő hívások’ párbeszédpanel UCD csoportok lapjának ’Csoportparaméterek’ területén.

A bemondókészülékeknél három különböző bemondásfajtát lehet beállítani.

Ha a BEMONDÁS pontot állítjuk be, akkor ide csak egy külső bemondókészüléket lehet csatlakoztatni SLA-portokon vagy TIEL-kártyán keresztül. A rákapcsolt bemondókészüléknek itt egy rögzített kezdetű és végű bemondást kell szolgáltatnia. Ennek a bemondókészüléknek a bemondás végét követően nem szabad tovább kapcsolnia (továbbítási célállomást sem szabad bejegyezni). A bemondókészüléknek megfelelő portot a Hozzáférés alatt kell megadni.

A ZENE TARTÁS KÖZBEN pontot akkor kell beállítani, ha egy végtelenített zenebejátszásra van szükség, pl. egy UCD-csoport várakoztatási célállomásaként. Ez szintén csak egy külső zenebejátszás lehet. A csatlakoztatás vagy SLA-portokon, vagy TIEL-kártyán keresztül lehetséges. A bemondókészüléknek megfelelő portot a Hozzáférés alatt kell megadni.

A BELSŐ ZENE TARTÁS KÖZBEN pont választásával a Hicom/HiPath 3000 rendszer belső várakoztatási zenéje kerül bekapcsolásra. A Hozzáférésnél ilyenkor a "nincs" bejegyzést kell megadni. Amennyiben a rendszerben egy külső tartási zene van célállomásként meghatározva, akkor ennek bejátszására kerül sor.

Az esetleg bejegyzett Hozzáférésnek egyik változat esetén sincs hatása.

Bemondás bejelentkezés előtt mező

A "Bemondás bejelentkezés előtt" szolgáltatás mind analóg, mind digitális mellékek esetében lehetővé teszi bemondások bejátszását kívülről rákapcsolt bemondókészülékeken keresztül. Ebben a táblázatban különféle bemondókészülékek oszthatók ki a különböző városi vonalakhoz. Az adott városi vonalhoz társítani kívánt eszközt a gördülődoboz listájából lehet kiválasztani.

Ehhez a szolgáltatáshoz egy megfelelő ”Fax / bev. belépési késleltetési idő" időzítő is tartozik (lásd az Időparamétereknél lapon)

Lásd még:

Hicom 150 E Office Rel. 1.0-eSHB bemondások

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB bemondások

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB bemondások


Személykeresés

Személyhívó rendszer mező

SZH-port

Itt történik annak a portnak a kiválasztása, amelyre a személyhívó rendszer (SZH) rá van kapcsolva. Ez a port vagy analóg port lehet, vagy egy TMOM kártya portja (csak a Hicom 150 E Office Pro/HiPath 3700,3750 esetében).

Típus

Ez a lehetőség a SZH típusát rögzíti:

- Egyszerű SZH a/b porton keresztül

Az egyszerű SZH kapcsolódása analóg a/b portokon és egy hívástolmácsolón keresztül történik. A hívástolmácsoló egy hívásindikációt generál a SZH részére, amely ezzel felhívja a kívánt melléket.

- Komfortos SZH TMOM porton keresztül (csak a Hicom 150 E Office Pro/HiPath 3700,3750 esetében)

A komfortos SZH kapcsolódása az ESPA (European Selective Paging Manufacturers Association) illesztőegységen keresztül történik. Erre a célra TMOM kártya használható. Ez az illesztőegység lehetővé teszi a mellék célzott keresését, aki ezt követően további információkhoz is hozzájuthat a hívóról.

Az ezután következő lehetőségek kizárólag a komfortos SZH-ra vonatkoznak, mivel a rendszer és a személyhívó berendezés közötti protokoll nincs szabványosítva. Ezért egy a SZH gyártójától függő konvertálásra van szükség, ami SZH adatátadás, Kijelzés, SZH hívószám mezőkben konfigurálható az egész rendszerre vonatkozóan.

Szh adatátadás mező

1., 2. és 3. blokk

Itt kerül megállapításra az adatátadás sorrendje a SZH és a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 között.

A rendelkezésre álló választási lehetőségek a Nincs, Üzemmód, Hívószám, Szöveg.

Kijelzés mező (hívószám, szöveg)

A kijelzés mezőben a vevő kijelzőjén megjelenítendő karaktersorozat formátuma konfigurálható.

Hossz

A jelsorozat hossza 0 és 9 között választható.

Kijelzés

Itt állítható be a szöveg jobbra ill. balra tömörítése.

Helykitöltő

A jelsorozatban esetleg előforduló üres helyek a kiválasztott helykitöltő karakterrel tölthetők fel.

SZH hívószám mező

A maximum 100 hordozható SZH vevőhöz 6 jegyű SZH számok adhatók meg. A hordozható SZH vevők hozzárendelése a rendszer valamelyik mellékéhez a Mellék jellemzők. Párbeszédpanelen keresztül történik.

Üzemmód mező

Három üzemmód van. Ezek egy háromjegyű kóddal + vége jelzéssel állíthatók be.

Sürgős/normál

Az üzemmódok különböző akusztikus jelzésekkel különböztethetők meg egymástól, amelyek gyártónként eltérőek lehetnek.

Szöveg

Ennél a pontnál a szöveg csak tájékoztatásként van megjelenítve.

Lásd még:

1.0 verzió-eSHB Személyhívó berendezések!

2.0-3.0 verziók- eSHB Személyhívó berendezések!


Vonalak

Bevezetés

A Vonalak panel egy táblázatból áll, amely az alábbiakban ismertetésre kerülő oszlopokra bomlik.

Az oszlopszélesség megváltoztatható azáltal, hogy az egérrel a táblázat fejlécében kijelöljük az oszlopjelölést. A kurzor ilyenkor egy oszlopjellé alakul át, amelyet lenyomva tartott bal oldali egérgombbal jobbra-balra húzva az oszlop szélessége növelhető vagy csökkenthető.

Az egyes mezők kiválasztásával módosíthatók a vonal, kártya, kód, irány, jellemzők, inaktív és típus értékei. Ha kétszer rákattintunk a "Jellemzők" oszlop mezőjére, akkor megnyílik egy új párbeszédpanel.

A ’Vonalak’ képernyőpanelt a városi vonalakra vonatkozó alapinformációk megtekintésére és meghatározására, valamint speciális vonal információk konfigurálására használjuk (utóbbiakhoz kattintsunk kétszer a Jellemzőkre) az ISDN jellemzők, Vonal jellemzők és Általános jellemzők lapokon, amelyekhez a ’Vonalak’ panelen keresztül férhetünk hozzá.

Az ’ISDN jellemzők’ panel a BRI vagy PRI fővonalak vonalprotokolljainak megválasztását teszi lehetővé. A ‘Vonal jellemzők’ panel az analóg városi vonalak jellemzőinek kiválasztását teszi lehetővé. Az ’Általános jellemzők’ panel a DISA jellemzők kiválasztására szolgál.

A Vonalak panel

E panel hét mezője közül négy (Vonal, Kártya, Inaktív és Típus) a rendszer által meghatározott, kettő (Kód és Irány) a felhasználó által megadható, egy pedig hozzáférést tesz lehetővé három további panelhez (Jellemzők). Az ezen a lapon található mezőket az alábbiakban ismertetjük.

Vonal oszlop

Ez a rendszerhez fizikailag csatlakozó városi vonal. A vonalat (vezetéket) úgy választhatjuk ki, hogy rákattintunk a megfelelő vonalszámra.

Kártya oszlop

Ez annak a kártyának a típusát, valamint kártyahely és port számát mutatja, amelyen keresztül a kiválasztott vonal csatlakozik a távközlési berendezéshez.

Kód oszlop

A rendszer ezen a számon keresztül foglal le egy előírt vonalat. Ez a városi vonal ellenőrzésére vagy egy vonal gomb beprogramozására használatos. Ezt a mezőt a felhasználó határozza meg.

Irány oszlop

Itt kerül megadásra az az irány (szám vagy név), amelyhez a kiválasztott vonalat hozzárendeljük. Ezek ugyanazok a nevek és számok, mint amelyek az Irányok és Irányok adatai képernyőpanelek ’Irányok’ mezőjében is szerepelnek. Ezt a mezőt a felhasználó határozza meg. Ezt a mezőt használjuk az egyes vonalak hozzárendelésére valamelyik irányhoz.

Egy AllServe szerverrel szervezett hálózatban a hálózathoz felhasznált HXG portokat mindig az utolsó irányhoz kell hozzárendelni. Ez a PRO, COM és HiPath 3300-tól 3750-ig esetében a 16-os irány, a Point és HiPath 3150-től 3250-ig esetében pedig a 8-as irány. A HXG portoknak a 16-os irányhoz történő rögzített hozzárendelésére a DB szolgáltatás szerveren lévő alkalmazási illesztő kedvéért van szükség.Szerver nélküli, tisztán IP alapú hálózat esetén a portok hozzárendelése szabadon megválasztható. Figyelem: ha egy tisztán IP alapú hálózatban később mégis csak rá kell kapcsolni egy szervert, akkor a HXG portokat ismét át kell konfigurálni a 16-os / 8-as irányhoz.

Jellemzők oszlop

Ha kétszer rákattintunk a Jellemzők oszlop mezőjére, akkor megnyílik egy új Jellemzők párbeszédpanel.

Kétszer rákattintva erre a mezőre hozzáférhetővé válnak az ISDN jellemzők, Vonal jellemzők és Általános jellemzők. Ha ebben a mezőben két csillag jelenik meg, akkor az adott vonalat sablonként definiáltuk, s az ’Adat másolás’ gombon keresztül a többi vonalat is ugyanazokkal a beállításokkal konfigurálhatjuk.

Inaktív oszlop

Ha a vonal inaktív állapotban van, akkor ezt ebben a mezőben egy csillag jelzi.

Típus oszlop

Itt a kiválasztott vonal típusa van megjelenítve. Az inaktív vonalak a 'Nincs port' megjelölést kapják.

Adat másolás gomb

Ezzel a gombbal azok az ISDN vagy főállomási interfész (main station interface, MSI) jelzők , amelyeket előzőleg a ”Másoló sablon" gomb segítségével egy másik vonalnál átvittünk egy köztes tárolóba, bármely további vonalra átvihetők.

Ellenőrzés gomb

Ha megváltoztattuk a vonalak kódjait, akkor a kódok következetességének az ellenőrzésére csak akkor kerül sor, amikor működésbe hozzuk az Ellenőrzés gombot. Ezáltal először sor kerülhet a kódoknak a táblázatba történő bevitelére, és utána kerül sor a kódok egyértelműségének ellenőrzésére az egész táblázatban.

Amennyiben összeférhetetlenségi hibák lépnek fel az ellenőrzés során, akkor a nem egyértelmű kódok egy külön ablakban kerülnek kijelzésre. Ilyenkor ki kell javítani a vonaltáblázat megfelelő sorait.

Sablon funkció

A sablon funkció lehetővé teszi egy adott vonal esetében tett választásaink megőrzését úgy, hogy utána ugyanezeket a választásokat egy vagy több másik vonalra is átvihetjük. Az (ISDN jellemzők lapon elhelyezkedő) ’Másoló sablon’ parancsgombot a (Vonalak képernyőpanelen található) ’Adat másolás’ parancsgombbal együtt használhatjuk a Vonaljellemzők olymódon történő beállításához, hogy ne kelljen egyenként újból kiválasztani az egyes jellemzőket.

Tipp: Az ’ISDN jellemzők’ lapon található Másoló sablon parancsgombot használhatjuk azoknak a választásainknak az újbóli létrehozására is, amelyeket a Vonal jellemzők és az Általános jellemzők képernyőpaneleken tettünk; ezeknek a paneleknek ugyanis nincs saját sablon gombjuk.

Az ISDN protokoll az egész T1 sávra vonatkozóan megváltozik, ha egyetlen csatornát is módosítunk. Az analóg vonaljellemzők (G/L indítás, analóg T1 és analóg beválasztás) típusát csatornánként külön lehet csak módosítani.

Ismétlődések ellenőrzése

Ha megváltoztatjuk a vonalak kódjait, akkor ellenőrizhetjük, hogy biztosan nem osztottuk-e ki kétszer ugyanazt a kódot. Ehhez kattintsunk a ’Vonalak’ képernyőpanel jobb alsó sarkában található ’Ellenőrzés’ parancsgombra. Ha több vonalhoz ugyanazt a kódot adtuk volna be, akkor a rendszer megjeleníti a többszörös előfordulások listáját. Ezután végrehajthatjuk a megfelelő módosításokat úgy, hogy minden kód egyértelművé váljon.


Vonalak: ISDN jellemzők

Az ’ISDN jellemzők’ laphoz úgy férhetünk hozzá, ha a Vonalak képernyőpanel Jellemzők oszlopában kétszer rákattintunk a kiválasztott vonalra. Az ’ISDN jellemzők’ lapon határozhatjuk meg valamennyi, a ’Vonalak’ képernyőpanelen felsorolt ISDN PRI vagy CorNet fővonal protokollját.

Vonal mező

A ’Vonal’ területen határozható meg a ’Vonalak’ képernyőpanelen kiválasztott vonal vonalkódja, valamint a neki megfelelő kártya, kártyahely-szám és fizikai port. Az egyes kártyahelyek/portok a Következő vonal, Előző vonal gombokkal választhatók ki.

Protokoll: Leírás mező

A protokoll választék megtekintéséhez nyissuk ki a gördülődoboz listáját.

Mindegyik protokollsablonként szolgáló bejegyzés az interfészből, a protokollból és a kiegészítő információból tevődik össze. Az ezek körében választható lehetőségek magyarázata a következő:

Interfész

S0	2B+D báziscsatlakozás S0-interfészen keresztül
BRI	2B+D báziscsatlakozás U2B1Q-interfészen keresztül (USA)
S2	30B+D primér multiplex csatlakozás
T1	23B+D primér multiplex csatlakozás (USA)

Protokoll

A felhasznált protokoll neve.

Kiegészítő információ

Városi vonal /  busz	A nyilvános városi vonalhoz szolgáló interfész / egy belső mellékhez szolgáló interfész
Master /  slave	Master berendezés hálózati interfésze Slave berendezés hálózati interfésze
H118/H150 /  H300	A Cornet protokoll megjelenési módját határozza meg: H118/H150 : a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-rel való összekapcsoláshoz van optimalizálva  H300: a Hicom 300-zal való összekapcsoláshoz van optimalizálva Megjegyzés: A HPCO-val (HiPath Procenter Office) összefüggésben a H118/H150 beállítást kell használni.
Kapcsolódás:  direkt / rögzített kapcsolású	A kapcsolódás módja S0-interfészen keresztül történő hálózatba szervezés esetén: Erre a paraméterre az S0-on keresztül történő hálózatba szervezésnél van szükség, az ütemadás vezérléséhez. Direkt kapcsolódás esetén az alközponti berendezések közvetlen kábelkapcsolaton keresztül vannak összekötve egymással. Ennél az üzemmódnál a master berendezés szolgáltatja a referenciaütemet a hálózatba bekapcsolt berendezések számára.  Rögzített kapcsolású összeköttetés esetén a berendezések egymással való összekapcsolása egy hálózati szolgáltatótól bérelt (saját ütemjellel rendelkező) vonalakon keresztül történik. Ennél a fajta üzemmódnál a master berendezés a hálózatról veszi le a referenciaütemet. A slave berendezések az ütemet mindig az ellenoldali berendezésről veszik át; a paraméter tehát ebben az esetben nem releváns, vagyis mindig csak egy slave sablon létezik a direkt kapcsolódáshoz és a rögzített kapcsolású összeköttetéshez is.
CRC4 ellenőrzés :  igen/nem	A CRC4 eljárás beállítása S2M-illesztőegységekhez (pl. Franciaországban)
	A QSIG protokoll az illesztőegység-paramétereket nem írja elő egyértelműen, ami a távközlési berendezések gyártóinál különféle implementációkhoz vezetett. A Hicom 150 E Office/HiPath 3000-nél ezért a CR hossza (a Call Reference vagy hívás hivatkozás hossza) és a CHI formátum (a Channelidentification vagy csatorna-azonosítás protokoll-elem formátuma) paraméterek hozzáigazíthatók az ellenoldali berendezés igényeihez. Ehhez arra van szükség, hogy kiderítsük az ellenoldali berendezésnek ezeket a paramétereit.  2 Hicom 150 E Office/HiPath 3000 rendszer hálózatba szervezése esetén a mindenkori szabványsablon kerül felhasználásra.
CR=1 /  CR=2	CR hossza: A hívási hivatkozás 1 vagy 2 bájt hosszúságú lehet.
CHI=S0 /  CHI=S2	CHI formátuma: Választhatunk, hogy a csatorna-azonosítás protokoll-elem formátuma az S0 vagy S2M formának megfelelő legyen-e.
B-csatorna mód mező

A ’B-csatorna mód’ mezőben egy PRI vagy CorNet vonal minden egyes B-csatornája zárolható a bejövő és/vagy kimenő szolgáltatások számára. Ez például a T1 szétbontására használható, ha a T1 sáv egy részét más szolgáltatásokhoz vesszük igénybe.

Ezzel a kapcsolóval rögzíthető egy fizikai B-csatorna lefoglalásának a módja.

Lehetséges lefoglalási módok

- csak kimenő

- csak bejövő

kimenő és bejövő (standard).

A B-csatorna mód beállítás kiértékelésére csak akkor kerül sor, ha a Hicom/HiPath 3000-nek kell javasolnia egy B-csatornát. Erre a következő helyzetekben kerülhet sor:

Kimenő S2: ennél a távközlési berendezésnek kell egy B-csatornát javasolnia.

Bejövő S2: itt az ellenoldali központ van arra kötelezve, hogy egy B-csatornát javasoljon. A Hicom/HiPath 3000 átveszi ezt a B-csatornát anélkül, hogy ellenőrizné a beállítást. A beállításnak tehát ebben az esetben nincs befolyása.

Kimenő S0: Miután a Hicom/HiPath 3000 itt nem jelöl ki B-csatornát (bármely csatorna lehet), a beállításnak nincs hatása.

Bejövő S0: Ha az ellenoldali központ a hívást B-csatorna kijelölése nélkül építi fel, akkor a Hicom/HiPath 3000 javasol egy B-csatornát. Ehhez a javaslatához figyelembe veszi a B-csatorna mód beállítását.

Másoló sablon

A Sablon funkciót a Vonalak címszó alatt ismertetjük.


Vonalak: Vonal jellemzők (analóg)

A ’Vonal jellemzők’ panelhez úgy férhetünk hozzá, hogy a ’Vonalak’ képernyőpanel jellemzők oszlopában kétszer rákattintunk a kiválasztott vonalra, majd ezután rákattintunk a ’Vonal jellemzők’ fülre. A ’Vonal jellemzők’ panelt használjuk arra, hogy a ’Vonalak’ képernyőpanelen felsorolt egyes analóg vonalakhoz kiválasszuk a megfelelő jellemzőket. A vonalak listáján az ’Előző vonal’, illetve ’Következő vonal’ gombokra kattintva mozoghatunk föl-le.

Vonal mező

Az egyes kártyahelyek/portok a Következő vonal, Előző vonal gombokkal választhatók ki.

A ’Vonal’ terület azonosítja a ’Vonalak’ képernyőpanelen kiválasztott vonal kódját, valamint a neki megfelelő kártyát, kártyahely számot és fizikai portot. Ha a kiválasztott vonal nem analóg vonal, akkor ez az egyetlen mező, amely bevágásra kerül.

Hívás mező

Ez a mező a városi vonal által alkalmazott híváskezdeményezési eljárást jelöli.

Az előkonfigurálás lehetőségének biztosítására a rendszer a vonaltípustól függetlenül lehetővé teszi az analóg vonali jellemzők módosítását. Analóg vonali kártyák alkalmazása esetén a hívási eljárás automatikusan kiválasztásra kerül, hacsak nem lett kifejezetten beállítva egy tárcsázási eljárás. A kézileg konfigurálható lehetséges hívási eljárások az impulzusos hívási eljárás (IWV) és a hangfrekvenciás hívási eljárás (DTMF).

Figyelem: Az MFC-R2 és a DTMF nem üzemeltethetők egymás mellett ugyanazon a kártyán.

Az egyes hívási eljárásokat az alábbiakban ismertetjük.

Automatikus

A rendszer minden vonalfoglaláskor automatikusan fölismeri a hívási eljárást. Analóg vonalak esetében ez a szabványos beállítás.

DTMF

Hangfrekvenciás hívási eljárást használunk.

Imp.

Impulzusos hívási eljárást használunk.

MFC-R2 CLIP-pel (hívó-azonosítással)

Ha ez a jelző fel van kapcsolva, akkor a rendszer azonosítja a hívó fél telefonszámát, és az megjelenítésre kerül a hívott végkészülék kijelzőjén. Ez csak az MFC-R2 (Indonéziában SMFC) funkciókészlettel rendelkező városi vonalakra érvényes A CLIP a bejövő hívásokra vonatkozó szolgáltatás, és jelentése ”hívó vonal azonosítási tájékoztatás" (Calling Line Identification Presentation; Szingapurban nem áll rendelkezésre).

MFC-R2 hívó-azonosítás (CLIP) nélkül

E jelző bekapcsolása esetén a hívó fél telefonszáma nem kerül kiértékelésre.

Hívásfelismerés mező

A hívásfelismerés határozza meg, hogy egy PBX-ként konfigurált analóg vonal a dupla vagy az egyszerű csengetést használja-e a városi vonali hívásokhoz.

Vonalhossz mező

Ez az opció alkalmas lehet a hangátviteli veszteség kijavítására. Ha az átvitel során következetesen hangerővesztés lép fel, akkor érdemes ezt a beállítást ’hosszú’-ra állítani.

A vonalhossz a mellék és a távközlési berendezés közötti vezeték tényleges hosszára vonatkozik. A vonalhossz szabványszerűen mint rövid van megadva, és csak szükség esetén (magas csillapításnál = hosszú vezetéknél) kell hosszúra átállítani.

A relatív jelszintet és az impedanciát lásd az ”Üzemmód”  mezőben, a Mellékek beállítása - Jellemzők rovatban.

Flash mező

Ezen a funkción keresztül történik egy városi vonal számára annak jelzése, hogy speciális szolgáltatások, pl. konferenciakapcsolás vagy hívásátirányításra vonatkozó utasítások következnek. A flash időtartamát be lehet programozni hosszúra (270 ms) vagy rövidre (90 ms).

Jelzők mező

A képernyő jobb oldalán egy sor jelző található, amelyeket be- vagy kikapcsolhatunk. Ezeket a jelzőket az alábbiakban ismertetjük.

DTMF Bevál.

Ez a jelző lehetővé teszi, hogy a rendszer a hívás fogadását követően egy DTMF vevőt léptessen működésbe a mellékek tárcsázására szolgáló számtoldalékok vételéhez.

Ha analóg közvetlen betárcsázási modult (TMDID) használunk, akkor ezt a jelzőt be kell kapcsolni. Ez a jelző egy DTMF vevőt kapcsol a vonalra a nyilvános telefonhálózaton keresztül átvitt DTMF jelek kiértékelésére, ha analóg közvetlen beválasztást használunk. Ezt a jelzőt használhatjuk alap/hurok (Ground/Loop) indítású analóg vonalakhoz is. Ebben az esetben a hívó fél által küldött DTMF információ kiértékelésre kerül, és megvalósítható egy automatikus központ-kezelő funkció. Bemondás rákapcsolásához a Bemondás mezőben konfigurálható egy bemondókészülék (Bemondás bejelentkezés előtt).

Vonalhang figyelés

Amennyiben e jelző bekapcsoltsága esetén a lefoglalást követően nem jelenik meg tárcsahang, az adott vonalat a rendszer inaktív állapotba helyezi.

Ha a vonalhang figyelés aktiválva van, akkor a rendszer ezt a vonalat kivonja a forgalomból, amennyiben a lefoglalást követően nem jelenik meg tárcsahang. Ezt követően a rendszer ciklikusan ellenőrzi, hogy vajon van-e ismét tárcsahang. Ha van, akkor az érintett vonalat megint üzembe helyezi.

DTMF Beválasztás

Ez a szolgáltatás arra szolgál, hogy az összes melléket egyenként el lehessen érni. Ha az ellenőrzés nincs beállítva, akkor a hívás a hozzárendelt csoporthoz kerül továbbkapcsolásra.

R beszélgetés tiltás (csak Brazíliában)

Ez a szolgáltatás az Egyesült Államokban nem vehető igénybe.

Jelzi a városi vonalnak, hogy az R beszélgetés nem kívánt.

Ehhez a szolgáltatáshoz két megfelelő idői tag is létezik a "R-beszélgetést kizáró relé be/kikapcsolódás (Bra)" alatt (lásd az Időparaméterek fület).

Időmérés polaritás váltásra (csak a Hicom 150 E Office 1 Pro verziónál a TML8W-ra)

Ez a szolgáltatás az Egyesült Államokban nem vehető igénybe.

Polaritásváltás az analóg vonalon a városi vonal részéről a beszélgetések kezdetén és végén a pontosabb díjmegállapítés érdekében. Csak a következő országokban van rá szükség: Ausztria, Kína, India, Malajzia, Fülöp Szigetek, Thaiföld, Szingapur, Indonézia, IM (Vietnam, Hongkong, Myanmar).

A polaritásváltásos időmérést alkalmazó IM-országokban a következő érvényes: Az analóg port sablonokban a polaritásváltás kiküszöbölési idő alapértelmezésben nincs beállítva, és azt be kell állítani 200 msec-re.

Tarifamodul elhelyezve (csak a Hicom 150 E Office 1 Pro verziónál a TML8W-ra)

Ez a jelző az Egyesült Államokban nem alkalmazható.

Ez a jelző közli az Office Pro rendszerrel, hogy egy tarifamodul van bedugva; a Com és Point maguktól felismerik a bedugott díjmérő egységet.

A jelző következtében a megfelelő portra beállításra kerül a többi bemeneti impedancia és kiegyenlítő impedancia.

A TML8W-hez a rövid/hosszú vezeték és tarifamodullal/anélkül beállításokat mindig legalább 4 mellékre ill. portra kell végrehajtani, akkor is, ha ezek a portok a berendezésben nincsenek rákapcsolva vagy zárolva vannak, különben nem hatnak.

Kioldásellenőrzéssel (a 3.0 verziótól)

Az alap indítású városi vonalak normálisan biztosítanak egy kioldásfigyelési lehetőséget.  Azoknál a városi vonalaknál, ahol kivételesen mégsem ez a helyzet, törölni kell ezt a jelzőt.  A tranzit összeköttetések ezáltal idői felügyelet alá kerülnek, és nem tudnak beragadni (a működésmód ilyenkor ugyanaz lesz, mint a hurok indítású városi vonalaknál).

A nem alapindítású városi vonalaknál ez a jelző használaton kívül van.  A kijelzett érték esetleges, és azt nem szabad értelmezni.

Főtípus

Itt a vonal lefoglalás kezdeményezésére szolgáló két városi vonali jeladás közül választhatunk. A nyilvános telefonhálózathoz vagy a távoli központhoz illeszkedő beállítást kell kiválasztani. A két jeladási mód az alap indítás (Ground Start), amely a városi vonali jelzés leggyakoribb típusa, és a hurok indítás (Loop Start), amely egy régebbi típusú, elsősorban nyomógombos rendszereknél használt városi vonali jel.

Beállítás TMGL-hez:	Alap indítás vagy hurok indítás.
Beállítás TIEL-hez:	E/M egybefűző vonal szakaszos/késleltetett hívással vagy E/M egybefűző vonal közvetlen tárcsázással.
Beállítás TMDID-hez:	Közvetlen betárcsázás szakaszos/késleltetett hívással vagy közvetlen betárcsázás azonnali hívással.
Beállítás Analóg T1-hez:	Alap indítás, hurok indítás, E/M egybefűző vonal szakaszos/késleltetett hívással, E/M egybefűző vonal közvetlen tárcsázással, közvetlen betárcsázás szakaszos/késleltetett hívással vagy közvetlen betárcsázás azonnali hívással.
Beállítás a TML8W-hoz:	Szabványos Ausztriára ÜFS protokoll IM-re csendes visszakapcsolás (időmérés polaritás váltásra)


Vonalak: Általános jellemzők

Az ’Általános jellemzők’ panelhez úgy férhetünk hozzá, hogy a Vonalak képernyőpanel jellemzők oszlopában kétszer rákattintunk a kiválasztott BRI vagy PRI vonalra, majd rákattintunk az ’Általános jellemzők’ fülre. Az ’Általános jellemzők’ képernyőpanelt a kívülről történő közvetlen rendszerhozzáférés (DISA = Direct Inward System Access, a távközlési berendezés szolgáltatásainak távoli használata) beállítására használjuk ISDN fővonalak esetében.

Vonal mező

A ’Vonal’ terület azonosítja a Vonalak képernyőpanelen kiválasztott vonal kódját, valamint a neki megfelelő kártyát, kártyahely számot és fizikai portot. Az egyes kártyahelyek/portok a Következő vonal, Előző vonal gombokkal választhatók ki.

DISA nappal/éjjel mező

A ’DISA nappal/éjjel’ mezőben minden egyes vonalra beállítható a kódvétel (KV) paraméter. Itt négy lehetőség közül választhatunk. A telefon szolgáltatásokhoz (mint pl. hangposta és hívásátirányítás) való teljes külső hozzáférést engedélyezhetjük csak arra az esetre, ha az éjjeli szolgáltatás aktív; csak arra az esetre, ha a nappali szolgáltatás aktív, vagy mindkét esetre. Ha a ’nincs’ lehetőséget választjuk ki, akkor ezzel kikapcsoljuk a DISA funkciót.

A következő lehetőségek közül lehet az egyiket kiválasztani:

- A vonalra mindig rá van kapcsolva a kódvétel

- A kódvétel csak nappal van rákapcsolva a vonalra

- A kódvétel csak éjjel van rákapcsolva a vonalra

- A vonalra nincs kódvétel rákapcsolás

Lásd még:

Mellékek beállítása (Mellék jellemzők) és

Rendszerbeállítás

Ahhoz, hogy a DISA beállítása hatásba lépjen, a DISA Bev. számot is be kell állítanunk a Rendszerparaméterek párbeszédpanel Rendszerbeállítások lapján. Azonkívül a ’DISA jogosultság’ jelzőt is magasra kell állítanunk a ’Mellékek beállítása’ párbeszédpanel Mellék jellemzők lapján.

FIGYELEM:	Ha a DISA-t egy analóg vonalra telepítjük, akkor ez a vonal nem használható a bejövő telefonforgalom céljára.

A DTMF betárcsázásos analóg vonalaknál nem szabad a DISA jelzőt beállítani, mert ebben az esetben erre a vonalra a rendszer a DTMF-et üzemen kívül helyezné. Az ilyen esetekben a DISA kezelése ugyanúgy történik, mint az ISDN vonalakra történő betárcsázásnál.

Vonal jellemzők mező (a HiPath 3000 V1.2/Hicom 150 H V1.2-től)

Hívásprio./Am. szabadhang kopogtatás (a HiPath 3000 V1.2/Hicom 150 H V1.2-től)

Ha beállítjuk ezt a ”Hívásprioritás/Azonnali szabadhang kopogtatásnál” jellemzőt, akkor az ezen a vonalon keresztül történő hívások a partnernél magasabb prioritással kerülnek kijelzésre. A prioritás a külső hívásokéval azonos szintre lesz beállítva. Ezenkívül bekopogtatásnál azonnali kicsengetési hangot kap foglalt jelzés helyett.


Irányok

Bevezetés

Az irány azt az útvonalat jelenti, amelyen keresztül az üzenet eljut a küldőtől a vevőig. Ez az útvonal külső vonalak egy olyan csoportjából áll, amelyek egy csoportokon átnyúló iránykóddal rendelkeznek. Ha a felhasználó tárcsázza ezt a kódot, akkor a rendszer egy olyan szabad vonalat foglal le a kapcsolat létrehozására, amely az adott irányhoz tartozik. Általában az egy irányhoz tartozó összes vonalak ugyanarra az ellenoldali berendezésre, ill. városi vonalra vannak csatlakoztatva.

Automatikus útválasztás esetén ez a kód csak kijelzésre használatos; az iránykódok az LCR - Tárcsázási terv panelben programozhatók be. Hálózatba szervezés esetén a bejegyzést az ellenoldali berendezés konfigurációjától függően kell bevinni, illetve törölni.

A rendszer külső vonalai a B csatornák szerint csoportosíthatók irányokba. Az irányok lefoglalási algoritmusát a konfigurációban lehet rögzíteni (ciklikusként vagy lineárisként). Minden vonalhoz (ISDN BRI esetében minden B csatornához) egy irány kerül hozzárendelésre. Egy adott vonalhoz nem lehet egynél több irányt hozzárendelni. Az alapértelmezés szerinti beállítás az összes vonalra az 1-es irány. Az irányított páros vagy páratlan B csatornákra vonatkozó hozzáférési lehetőségek a B csatornához rendelt vonal jogosultságokon keresztül kerülnek lebonyolításra.

A Hicom 150 E Office 1.0 SMR-R verziójától:

A Hicom 150 E Office 2.2 SMR-H verziójától:

Különböző irányok beállítása belépő vonal esetén

A belépő vonal (prime line) egy külső vonal lefoglalását jelenti előre beállított városivonal-kérő szám tárcsázása nélkül. Új lehetőség, hogy aktív belépő vonal mellett is hozzárendelhetők a vonalak különböző irányokhoz, vagyis az ütközés-ellenőrzés nem kerül többé végrehajtásra. Fax-vonal csak a vonalkód tárcsázásával vagy a megfelelő vonalgombbal foglalható le.

A hívásismétlés a lefoglalástól függően megy végbe. Ha célzottan fax-vonal került lefoglalásra, akkor a hívásismétlés is a fax-vonalon történik. Ha a belépő vonal funkciót használtuk, akkor a hívásismétlésre az 1. irány vonalain kerül sor.

Irányok mező

Ebben a listában a 16 rendelkezésre álló irány van megjelenítve, amelyeket egyenként kiválaszthatunk.

Irányok száma és neve mező

Az elérhető irányok listáját a képernyőpanel bal szélén lévő ’Irányok’ mező tartalmazza (nyolcat a Hicom 150 E Office Point/HiPath 3150,3250, tizenhatot a Hicom 150 E Office Com, Hicom 150 E Office Pro és HiPath 3300-tól 3750-ig esetében). Az egyes irányokhoz az ’Irány név’ adatbeviteli mezőn keresztül rendelhetünk hozzá egy nevet. Ahogy beadjuk a nevet, az ’Irányok’ listamezőben a név váltja fel az alapértelmezés szerinti irányszámot.

Az irányok neve a következő helyzetekben kerül kijelzésre az Optiset E/optiPoint 500 telefonok kijelzőjén: 1) ha a felhasználó megnyom vagy beprogramoz egy hívás gombot, és 2) a bejövő hívások közben, ha nem áll rendelkezésre a hívó fél hívószámára vagy nevére vonatkozó információ.

Ha az irányhoz nem rendeltünk nevet, akkor a kijelzőn rendszerint az irány száma jelenik meg. Hogy pontosan mi jelenik meg, az attól függ, hogy mit írtunk az Irányok adatai fül ’Irány típusa’ mezőjébe.

Alközpont hívószáma mező (a HiPath 3000 V3.0-ig bezárólag)

Alközpont hívószáma - befelé (a HiPath 3000 V3.0 SMR 3-tól)

Alközpont hívószáma - kifelé (a HiPath 3000 V3.0 SMR 3-tól)

A HiPath 3000 V3.0 SMR 3-tól a “CLIP szám kitakarása” szolgáltatás realizálásához az Alközpont hívószáma mező ketté lett osztva az Alközpont hívószáma - befelé és Alközpont hívószáma - kifelé mezőkre.

Ha az alközpont hívószáma - kifelé nincs bejegyezve, akkor a korábbiakhoz hasonlóan mindig az alközpont hívószáma - befelé adatai kerülnek felhasználásra.

Az alközpont hívószáma szolgáltatásnál egy ISDN jellemzőről van szó. Ezen az opción keresztül határozhatjuk meg, hogy milyen számok kerüljenek átvitelre a hívott fél számára. Az Egyesült Államok országhívó kódja az 1-es szám. A második mező a saját helyi körzethívó számunk bevitelére szolgál, míg az utolsó mezőben vállalatunk központi telefonszámát adhatjuk meg. Az Irányok adatai képernyőpanel ’Kimenő szám’ mezőjén keresztül határozhatjuk meg, hogy hány számjegy kerüljön elküldésre. Az alközpont hívószáma maszkban maguk a konkrét számjegyek kerülnek beadásra.

Az alközpont hívószáma - kifelé alatt bejegyzett alközpont-hívószámtól függően vagy a kimenő alközpont-hívószám adatok, vagy a bejövő alközpont-hívószám adatok kerülnek felhasználásra.  Ha a kimenők kerülnek elküldésre, akkor jelzés történik a városi vonalra, hogy nem szabad kitakarást végrehajtani.

Alközpont hívószáma

Az ISDN vonalon érkező bejövő hívásoknál a fogadott hívószámból az alközpont hívószáma balra tömörítve kitakarásra kerül. A hívószám fennmaradó részét a rendszer közvetlen betárcsázási számként értelmezi. Az ISDN rendszerre átadásra kerülő hívószám-információk esetében az alközpont hívószáma automatikusan a hívószám vezető részeként szerepel. Ez a tárcsázási információra (célállomás cím) nem érvényes.

Németországban a városi vonali csatlakozáson az alközpont hívószámát körzetszám és helykód nélkül kell megadni.

Példa:	Az ISDN csatlakozás hívószáma: 0221-4711-0.
Az ehhez beprogramozandó alközponti hívószám a 4711.

Hálózatba szervezés esetén a bejegyzést az ellenoldali távközlési berendezés konfigurációjának megfelelően kell beadni vagy törölni.

Körzetszám/országkód

Ahhoz, hogy a visszahívás városi vonalra működjön, a hívószámot körzethívó számmal és országhívó számmal kell beadni nulla nélkül.

Példák:

	1. példa	2. példa
Az ISDN csatlakozás hívószáma:	49-221-4711.	+1(408) 492 1234
Ehhez az alközpont hívószámát a következőképpen kell beprogramozni:

Alközpont száma:	4711	492
Körzetszám:	221	408
Országkód:	49	1

Észak-Amerikában a PRI-hez vagy alap BRI-hez beprogramozandó alközponti hívószámból ki kell hagyni a körzethívó számot és a helykódot.

Példa:	Az ISDN-PRI csatlakozás hívószáma: (408) 492 1234. Az ehhez beprogramozandó alközponti hívószám a 492.

Mellék hívószámának elnyomása (a HiPath 3000 V3.0 SMR 3-tól)

Az ügyfélnél a különböző alkalmazásokhoz való hajlékony hozzáigazíthatóság érdekében ezen az irányparaméteren keresztül az „alközpont hívószáma - kifelé“-vel összefüggésben beállítható, hogy a városi vonalra kerülő OAD (=originating address, származási cím) tartalmazza-e a mellék belső hívószámát (OAD = <alközpont hívószáma - kifelé> + <Mellék-betárcsázási szám>), vagy pedig az OAD-ben csak a konfigurált alközpont hívószáma - kifelé kerüljön elküldésre.

Például azt kívánjuk, hogy egy szerviz-munkatársat, aki központilag egy általános szerviz-hívószámon keresztül érhető el, az ügyfelei ne tudják közvetlenül elérni. Saját betárcsázási számának elrejtése érdekében az alközpont hívószáma - kifelé mezőben a szerviz-hívószám kerül bejegyzésre, továbbá bekapcsoljuk a ”mellék hívószámának elnyomása” jellemzőt. Ekkor az általa felhívott városi vonali előfizetők számára csak a szerviz-hívószám kerül kerül megjelenítésre mint CLIP (calling party information presentation, hívott vonal azonosítási tájékoztatás).

Centrex-környezetben ezzel szemben annak lehet értelme, hogy az alközpont hívószáma - kifelé mezőben pl. a Centrex-csoport hívószáma kerüljön bejegyzésre, miközben a ”mellék hívószámának elnyomása” ki van kapcsolva. A felhívott városi vonali előfizetők számára ilyenkor a Centrex-hívószám plusz a mellék betárcsázási száma kerül CLIP-ként megjelenítésre.

Iránykód

Az iránykód az a kód, amelynek hatására a kapcsolóközpont egy vonalat biztosít az adott kódot tárcsázó mellék részére. Például általánosan használt iránykód külső városi vonal kérésére a 9-es szám. Minden egyes irányhoz legfeljebb 10 különböző iránykódot rendelhetünk hozzá.

Az ’Iránykód’ kiválasztó doboz az alapértelmezés szerinti iránykódokat jeleníti meg az ’Irányok’ alatt felsorolt minden egyes irányhoz. További iránykód hozzáadásához jelöljük ki az irány nevét, kattintsunk rá egy szabad helyre az ’Iránykód’ kiválasztó dobozban, gépeljük be az új kódot a megfelelő adatbeviteli mezőbe, és kattintsunk rá a ’Csere’ gombra. A kód erre megjelenik az ’Iránykód’ kiválasztó dobozban.

Egy már létező iránykód megváltoztatásához kattintsunk rá az irány nevére, kattintsunk rá a módosítani kívánt iránykódra, gépeljük be az új kódot az adatbeviteli mezőbe, és nyomjuk meg a Csere parancsgombot. Az ’Iránykód’ kiválasztó dobozban lévő régi kód felcserélődik az új kóddal.

Egy már létező iránykód törléséhez kattintsunk rá az irány nevére, jelöljük ki a törölni kívánt iránykódot, és kattintsunk rá a ’Törlés’ parancsgombra. A kód erre eltávolításra kerül az ’Iránykód’ kiválasztó dobozból.

Digitális hálózat esetében az LCR - Tárcsázási tervet kell használni a hozzáférési kódok meghatározásához.

Ha biztosak kívánunk lenni abban, hogy elnézésből nem rendeltük-e ugyanazt az iránykódot két különböző irányhoz, rákattinthatunk az ’Ellenőrzés’ parancsgombra az ’Iránykód’ terület jobb alsó sarkában. Többszörös hozzárendelés előfordulása esetén egy hibaüzenet jelenik meg.

Vonal kérő szám 2. szám mező

A második vonal kódot csak abban az esetben adjuk meg, ha a saját rendszerünk egy fő rendszer alrendszerért képezi (például a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 kapcsolóközpontot egy 9006-os verziójú telefonközpont alrendszereként használunk), vagy ha több más rendszerrel hálózatba szervezve működtetjük. Ebben az esetben a második vonal kérő kód a fő rendszerhez szolgáló iránykód. Az alrendszer ezzel a kóddal férhet hozzá a fő rendszer városi vonalaihoz.

A második vonal kérő szám az a kód, amellyel az ellenoldali távközlési berendezésben lefoglalhatunk egy városi vonalat. Analóg vonalaknál az Irányok adatai panelen található ’Hívási szünet’ mező bejegyzésének megfelelően a második vonal kód tárcsázása után ismét működésbe lép a tárcsahang figyelése. Egy bizonyos késleltetés elteltével aztán sor kerül a híváslekérésre. A második vonal kód csak akkor kerül kiértékelésre, ha az Irányok adatai fülön (az Irány típusa mezőben) a 'PBX' bejegyzést eszközöltük.

Digitális hálózatban ezt a mezőt csak arra használjuk, hogy a rendszer helyes kijelző- és visszahívási információt nyújtson. A második vonal kérő számot az LCR - Tárcsázási tervben állítjuk be.

Átfutás mező

Az ”átfutás" az a forgalom, ami meghaladja egy meghatározott vonalcsoport kapacitását, és ezért továbbadásra kerül egy másik csoport vagy vonal részére. Az ’Átfutás’ mező lehetővé teszi, hogy minden irányhoz hozzárendeljünk egy átfutási irányt. Például, ha az összes BRI fővonal foglalt, akkor választhatjuk azt, hogy a hívások az analóg vonalakra terelődjenek. Az átfutási irányt ehhez a megfelelő gördülődoboz-lista mezőben választhatjuk ki.

Amennyiben az átfutási irányban is foglalt az összes vonal, nem kerül sor további átfutásra (nincs kaszkádolás). Ha be van kapcsolva az automatikus útválasztás, akkor a túlcsordulást az LCR - Úttáblázatban kell beprogramozni.

Iránykód mező

Itt kerülnek megadásra minden irányhoz az iránykódok. Irányonként legfeljebb 10 kódot lehet bevinni, ha az irányok jellemzői mező ezt lehetővé teszi. Az iránykódok jelentőségéhez a rejtett számozás szempontjából lásd még az Irányok adatai fülön az Irányok jellemzői, Számismétlés mezőt.

A beadott iránykódoknak egymáshoz képest is a rendszer egész számozási tervén belül is ütközésmentesnek kell lenniük. Az ütközésmentesség ellenőrzésére az Ellenőrzés gomb szolgál.

Ellenőrzés gomb

Az Ellenőrzés gomb működtetése esetén a rendszer ellenőrzi az irányok kódjait, hogy azok egyértelműek-e. A nem egyértelmű kódok egy külön ablakban kerülnek kijelzésre.


Irányok adatai

Az ’Irányok adatai’ képernyőpanelt arra használjuk, hogy az ’Irányok’ alatt felsorolt minden egyes irányhoz beállítsuk az irányok paramétereit. Itt kapcsolhatjuk fel a szükséges jelzőket, választhatunk a lehetőségek közül, és itt változtathatjuk meg szükség esetén az alapértelmezés szerinti értékeket.

Irányok mező

Az ’Irányok adatai’ panel az Irányok panelhez hasonlóan a képernyő bal szélén tartalmazza a rendszerben foglalt irányok listáját. Itt is kijelzésre kerülnek a nevek is, amelyeket az ’Irányok’ képernyőpanelen rendeltünk hozzá az egyes irányokhoz. Egy irány kiválasztásához kattintsunk rá az irány nevére (vagy számára) a megfelelő listamezőben.

Útvonal optimalizálás mező

A B-csatorna kihasználás optimalizálása érdekében a hívásátirányítások e protokollon keresztül bonyolíthatók le, a ”hívásátirányítás/részleges útvonal optimalizálás" specifikációnak megfelelően. A ”részleges útvonal optimalizálás" visszautasítása esetén visszanyúlás történik a ”Továbbkapcsolásra".

Megjegyzés: Ez a lehetőség csak CorNet hálózatok esetében áll rendelkezésre, és ugyanolyan módon kell aktiválni mindkét hálózatba illesztett rendszerben.

Irányváltás megengedett

Ha ez a jelző fel van kapcsolva, akkor a D-csatorna információt is át lehet terelni más útvonalakra.

Ez az opció megengedi az alternatív útválasztást más irányokon keresztül. Az opciót csak egyértelmű hívószámterv mellett szabad kiválasztani (a hálózaton belüli kapcsolatokban rejtett számozás vagy egyértelmű iránykódok). A kezdeményező berendezésnek ezt ugyancsak támogatnia kell.).

Ha az útvonal optimalizálás egy másik irányon keresztül történik, akkor a megfelelő másik irányra nézve is aktívnak kell lennie az útvonal optimalizálás irányváltással jelzőnek.

Útvonal optimalizálás aktív mező

Ehhez a mezőhöz három választási lehetőség van. Ezeket az alábbiakban ismertetjük.

Nem

Ha ezt a lehetőséget választjuk ki, akkor az Útvonal optimalizálás kikapcsolódik. Hívásátirányításnál az összeköttetés mindig két B-csatornán keresztül kerül létrehozásra.

Ismert útvonalnál

Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén az útvonal optimalizálás csak akkor aktív, ha ismert az útvonal, és a két hálózati rendszer között sikeres összekapcsolódási művelet (”handshake") került végrehajtásra.

Mindig

Ha a bejövő hívás felépítése ugyanazon az útvonalon érkezik be, mint ami a hívásátirányítás célállomásának iránya, akkor a ’mindig’ jelző bekapcsoltsága esetén a rendszer elutasítja a hívást.

Megjegyzés: Ez a lehetőség csak CorNet hálózatok esetében áll rendelkezésre, és ugyanolyan módon kell beállítva lennie mindkét hálózatba illesztett rendszerben.

Irányok jellemzői mező

Az ’Irányok adatai’ képernyőpanel közepén található az ’Irányok jellemzői’ terület. Az alábbiakban ezeket a jellemzőket ismertetjük.

Számismétlés

Bekapcsolt számismétléssel történő kimenő irányfoglalásnál az iránykód a hívószám elülső részeként automatikusan együtt tárcsázódik a vonalra. Ez azonban csak kikapcsolt LCR mellett érvényes (lásd az automatikus útválasztást). Aktív LCR-nél a rejtett számozás kizárólag az LCR-táblázaton keresztül valósul meg.

Ez a szolgáltatásjellemző hálózatba szervezett rendszereknél arra szolgál, hogy egy rejtett számozás keretében egyes mellékeket mindig ugyanazon a hívószámon lehessen elérni. Ez független attól, hogy melyik rendszerből kívánják hívni a melléket.

A számismétlés rejtett számozásra történő használatához a többi hálózati rendszer hívószámterveit úgy kell kialakítani, hogy azok hívószámai olyan kódokkal kezdődjenek, amelyek a kiinduló rendszerben az Iránykód mezőben a megfelelő irány számára ebben a rendszerben le lettek fektetve (lásd Irányok). A nagyobb hajlékonyság elérése érdekében minden egyes irányhoz legfeljebb 10 iránykód határozható meg.

Digitális hálózatok esetén az LCR - Tárcsázási terv használandó a különböző hozzáférési kódok és a számismétlés definiálására.

2. hang felismerés

Ezzel az opcióval a rendszer készenléti állapotba helyezhető egy további tárcsahang felismerésére. Ezt a szolgáltatást sorba kapcsolt automata alközponti alkalmazások esetén használjuk. A kiértékelés országtól függően történik, pl. Belgiumban a 00-t, Franciaországban pedig a 16-ot vagy 19-et követően. Németországban ez a jellemző nem releváns. A nyilvános telefonhálózati szolgáltatók közül ez csak azokra vonatkozik, amelyek a nemzetközi hívásokhoz egy második tárcsahangot küldenek

Ledobás irányonként

Erre a jelzőre a QSIG hálózatoknál van szükség. Magasra állított jelző esetén a rendszer ellenőrzi, hogy vajon az ellenoldali berendezés lesz-e felszólítva a ledobásra, vagy pedig a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-nek kell végrehajtania egy továbbkapcsolást a központi ledobóhelyre. Az ellenoldali berendezésre egy üzenet kerül kiküldésre, amely megmondja, hogy az ellenoldali berendezés végrehajtson-e egy ledobást az adott hívásra, vagy sem.

Ha egy irányon ledobás váltódik ki, akkor ez az adott irányhoz tartozó a ledobási helyre történik.

Ennek a szolgáltatásjellemzőnek a realizálása feltételezi, hogy minden irányhoz be vannak jegyezve nappali és éjszakai hívószámok (lásd a Bejövő hívások / Vonalak híváshozzárendelése párbeszédablakot), és hogy a nappali és éjjeli kapcsoláshoz nincs megadva ledobóhely (lásd a Rendszerparaméterek / Ledobás / alközponti kezelőkészülék párbeszédablakot)

3,1 kHz-es hangátvitel

Az ISDN-n keresztül történő valamennyi kimenő híváshoz a 3,1 kHz-s hangátviteli szolgáltatás az alapértelmezés szerinti beállítás. Integrált szolgáltatású digitális hálózati (Integrated Services Digital Network, ISDN) vonalak esetében ez a kimenő hívások szabványos átviteli módja. (A német kifejezésben az "átvitel" szó rövidítve szerepel.) A Hicom 150 E Office/HiPath 3000 és a digitális átvitelű városi vonalak között analóg modemen keresztül megvalósuló összeköttetést adatszolgáltatásként kell megjelölni.

Bejövő irányszám-kiegészítés

Ha aktiváljuk ezt a lehetőséget, akkor az Optiset E/optiPoint 500 végkészülékeken bejövő vonalfoglalásnál a hívószám-ábrázolás kiegészül az iránykóddal. Ha ez a lehetőség nincs aktiválva, akkor a címinformációs elemek transzparens továbbadására kerül sor a városi vonalról az S0-mellékre.

Kimenő irányszám-kiegészítés

Ha aktiváljuk ezt a lehetőséget, akkor az Optiset E/optiPoint 500 végkészülékeken kimenő vonalfoglalásnál a hívószám-ábrázolás kiegészül az Access-Code-dal.

Ezt a jelzőt csak olyan LCR – tárcsázási terv konfigurációnál szabad törölni, ahol az összes tárcsázási terv bejegyzés egy '-' karakterrel kezdődik, és olyan városi vonalnál, ahol a Connect – üzenetben nem kerül átadásra hívószám-információ (pl. VPN Arcor / Deutsche Bahn).

Tárcsahang

ISDN vonalakon történő bejövő városi vonali hívásoknál e jelző magasra állítása esetén a megfelelő összeköttetési állapotban egy szabad hang kerül kiküldésre a városi vonalra.

Ezt a jelzőt a Global One és a Sovintel hálózati szolgáltatók városi vonalainál lehet beállítani, mint a protokollon belüli különleges eljárásmódot.

Hozzáigazítás a DMS100-városi vonalhoz

E bit magasra állítása esetén a Hicom/HiPath 3000 hozzáigazodik a DMS100-as városi vonalak viselkedéséhez Izraelben: A Hicom/HiPath 3000 minden, a ”szám típusa  (TON) = ismeretlen” jelzettel érkező bejövő tárcsázást (CdPNr) olyan hívószámként értékel, mintha annak jelzete ”TON = előfizető” lenne. Szabványszerűen a jelző nincs felkapcsolva.

UUS kikapcsolása irányonként

E jelzőn keresztül kikapcsolható a mellékről mellékre történő kijelzés (User to User signalling). Ezzel többek között gátolni lehet az A mellék hívószámának átadását külső hívásátirányításnál (külső átir.) egy felhasználótól felhasználóhoz információs elemben.

Billentyűzet-tárcsázás

A HiPath 3000 V1.2-től kezdve áll rendelkezésre.

Azt jelzi, hogy az adott irány támogatja-e az ISDN városi vonalra irányuló kiváltóinger-eljárásokat.

Annak a melléknek, amely ilyen eljárásokat kíván végrehajtani, megfelelő jogosultságra is szüksége van ehhez (lásd Mellék jellemzők).

LIN be

Csak az USA-ban és a HiPath 3000 V1.2-től kezdve áll rendelkezésre.

Itt kerül megadásra, hogy az adott irány támogatja-e a LIN (Location Identification Nummer, helyzet azonosító szám) kiküldését.  Ha a távközlési berendezés az első kísérletnél azt állapítja meg, hogy az adott irány a LIN információt nem támogatja, akkor ez a jelző automatikusan visszaállításra kerül.

Ennek a jelzőnek csak primér multiplex csatlakozásoknál (TMST1) van jelentősége.

Irány típusa mező

Az ’Irány típusánál’ két lehetőség közül választhatunk. Az irány típusát beállíthatjuk vagy ’városi vonalként’ (”postai fővonal"), vagy ’PBX’-ként (Private Automatic Branch Exchange, házi automata alközpont). Ezeket a lehetőségeket az alábbiakban ismertetjük.

Fővonal

Azok a vonalak, amelyek egy ilyen irányhoz vannak rendelve, alá vannak vetve a híváskorlátozásnak.

Ha az automatikus útválasztás (LCR) aktív, akkor a híváskorlátozás szabályozása az LCR-tárcsázási terven (HíKo oszlop) keresztül történik (a Hipath Allserve V1.0-tól kezdve).

PBX

Híváskorlátozásra csak abban az esetben kerül sor, ha ehhez az irányhoz egy második vonal kérő szám van hozzárendelve. Ha az automatikus útválasztás (LCR) aktív, akkor a híváskorlátozás szabályozása az LCR-tárcsázási terven (WaKo oszlop) keresztül történik (a Hipath Allserve V1.0-tól kezdve).

Az irány típusa az irány nevének alapértelmezés szerinti szövegére is befolyással van (lásd Irányok), csakúgy, mint arra az eljárásra, amely a tárcsahang fölismerésénél kerül felhasználásra analóg vonalakon.

Vonal vétel mező

Ez a mező határozza meg azt, hogy milyen ismérvek alapján keressen a rendszer szabad vonalat a megfelelő irányban, ha egy kimenő vonal lefoglalására van szüksége. A két lehetőséget (a ’ciklikust’ és a ’lineárist’) az alábbiakban ismertetjük.

Ciklikus

A rendszer ciklikus keresésbe kezd egy szabad vonal után a következő legmagasabb vonalsorszámmal az utoljára lefoglalt kimenő vonalhoz képest, ugyanezen az irányon.

Lineáris

A rendszer a keresést mindig a legalacsonyabb vonalsorszámmal kezdi az irányhoz rendelt vonalak közül.

Szünet tárcsázás előtt mező

Itt különböző időtartamokat lehet kiválasztani, amelyek analóg tárcsázású vonalaknál (MSI) meghatározzák a tárcsázás kezdetét.  Ha a tárcsahang kiértékelés/nincs szünet lehetőséget aktiváljuk, akkor a távközlési berendezés addig vár, amíg fel nem ismer egy tárcsahangot.

Kimenő szám mező

PRI környezetben a ’Kimenő szám’ területen határozhatjuk meg a különböző előhívó számok és igények szerint azoknak a számjegyeknek a számát és típusát, amelyek elküldésre kerülnek a városi vonalra és a vevőhöz. A négy választást az alábbiakban ismertetjük.

Ország kód

Ha az ’Ország kód’ beállítást választjuk ki, akkor a rendszer tizenegy számjegyet küld a városi vonalra. Ezek a számjegyek egy egyszámjegyű országkódot és egy tíz számjegyből álló hívószámot tartalmaznak, amely a helyi körzethívó számot, a házi alközpont számát és mellék beválasztási számát foglalja magában.

Körzetszám

Ha a ’Körzethívó számot’ választjuk ki, akkor a rendszer tíz számjegyet küld el a városi vonalra. Ezek a számjegyek egy háromjegyű körzetszámot (például San Francisco esetében 415-öt) és egy hétjegyű hívószámot tartalmaznak, amely a házi alközpont számát és egy mellék számát foglalja magában.

Alközpont hívószáma

Ennek az opciónak a kiválasztása esetén a rendszer hét számjegyet küld el a városi vonalra. Ezek a számjegyek egy háromjegyű házi alközpont kódot (például 497-t) és egy négyjegyű számot tartalmaznak, amely egy mellék beválasztási számát foglalja magában.

Ismeretlen

Ez a beállítás van alapértelmezés szerint kiválasztva. Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén a mellékhez rendelt közvetlen beválasztási szám kerül elküldésre. Ez 7, 10 vagy 11 számjegyet tartalmazhat.

Tipp: Észak-Amerikában a PRI-hez általában a ”Körzetszám" bejegyzést használják.

Belső

Ez a beállítás a Venus-hálózatok számára lényeges. Lezárt hívószámterv esetén azt nem szabad semmilyen előhívó taggal sem kiegészíteni. Ha ezt a beállítást választjuk, akkor a hívószám-kiegészítést a rendszer elnyomja.

Hívószám típusa mező

Itt lehetőségünk van annak megadására, hogy a hívó mellékről milyen hívószám-információ kerüljön elküldésre a célállomásra.

Belső

Itt csak a belső hívószámra vonatkozó információ kerül elküldésre a hívással együtt. Ha a célállomás külső, akkor vagy nem kerül elküldésre hívószám, vagy az alközponti kezelőkészülék hívószáma kerül elküldésre. Belső célállomás esetén megjeleníthető a belső hívószám.

Betárcsázás

Itt csak a betárcsázási számra vonatkozó információ kerül elküldésre. Egy másik csomóponthoz tartozó belső célállomás esetén nem áll rendelkezésre a kijelzőn történő megjelenítéshez a belső hívószám. Külső célállomások részére a hívószám-információ kielégítő.

Belső / KőBet

Hálózati szervezés esetén ezt a bejegyzést érdemes választani. A célállomás részére mind a belső, mind pedig a közvetlen betárcsázási hívószám elküldésre kerül. Ha a hálózaton belüli belső mellék hívására kerül sor, akkor ennek a melléknek a belső hívószámot lehet megjeleníteni. Ha a belső célállomás például hívásátirányítást állított be egy külső célállomásra, akkor ilyen esetben a közvetlen beválasztási hívószámot lehet a hívással együtt elküldeni.

Hívási szünet mező

A ’Hívási szünet’ mező a városi vonali hívások csengetési ciklusára vonatkozik. A Hívási szünet határozza meg, hogy mennyi idő elteltével történik meg a hívás végének fölismerése, ha a városi vonali hívás nem folytatódik.

Ez a bejegyzés csak az analóg vonalakra érvényes.

Ha pl. a városi vonali hívás 1 mp-es hívásból és 4 mp-es szünetből tevődik össze, akkor 6 mp-es hívási szünetet kell konfigurálni. Egyes városi vonalaknál azonban kb. 10 mp-es csengetési szünet is előfordul. Ilyen esetben 13 mp-es hívási szünetet kell beprogramozni, ellenkező esetben nem történik hívástovábbkapcsolás.

Az Egyesült Államokban ez a ciklus két másodperces hívásból és két másodperces szünetből tevődik össze, ami összesen hat másodpercet jelent. A hat másodperces beállítás az alapértelmezés szerinti, úgyhogy ezt Amerikában nem kell megváltoztatni.


Speciális

Megjegyzés: Ezen a lapon csak a legnagyobb körültekintéssel szabad beállításokat eszközölni, mivel azok változásokat vonnak maguk után az ISDN D-csatorna protokoll szintjén !!!

Az alapértelmezés szerinti beállítások országfüggőek.

Irány mező

Ezen a listán a 16 rendelkezésre álló irány kerül kijelzésre, amelyek egyenként kiválaszthatók.

Számozási terv mező

Hívott száma

A "számozási terv azonosítás" paraméter beállítása a D-csatorna protokoll "Called Party Number" (hívott fél száma) információs elemében.

Az alapértelmezés szerinti érték Németországban: Rendszerellenőrzés

Minden más

A "számozási terv azonosítás" paraméter beállítása minden más információs elemben a D-csatorna protokoll "Called Party Number" (hívott fél száma) elemén kívül.

Az alapértelmezés szerinti érték Németországban: Rendszerellenőrzés

Állomáshely adatok mező

A "Location" (hely) paraméter beállítása a "Cause" és "Progress Indicator" információs elemekben.

Az alapértelmezés szerinti érték Németországban: Rendszerellenőrzés

Szám azonosítás mező

COLP (Connected Line Identification Presentation, kapcsolt vonali azonosító továbbítása)

Ha ez a jelző fel van kapcsolva, akkor kimenő hívás esetén a hívott fél száma kijelzésre kerül a hívó félnél. Ebből a hívó fél megállapíthatja, ha hívását átirányítják, vagy azt valaki más veszi fel. Ezt a szolgáltatást a nyilvános telefonközpontban is be kell kapcsoltatni. A szolgáltatás csak digitális vonalak (BRI vagy PRI) esetében elérhető.

(Bekapcsolt szolgáltatásnál a hívott mellék számát a távközlési berendezés elküldi a CONNECT üzenetben, úgyhogy az A előfizető megkapja a B előfizető hívószámát megjelenítésre.)

Értesítés küldése

Ez a fajta üzenet a hívás állapotáról ad tájékoztatást. Az üzenetet küldheti akár a hálózat, akár az előfizetői oldal annak érdekében, hogy értesítse a másik felet (hálózatot vagy előfizetőt) pl. az összeköttetés megszakadásáról vagy hívásátirányítás működésbe léptetéséről.

Ha egy városi vonal az értesítést nem támogatja, akkor ez az Értesítés küldése jellemző visszaállításán keresztül letiltható.

Bekapcsolt opció esetén "értesítő" üzenet kerül elküldésre pl. a tartásról vagy parkoltatásról.

Megjegyzés: Az "Értesítés küldése" (Notify) kapcsoló csak a DSS1, NI1 és MCI protokollokban kerül kiértékelésre. A QSig és CorNet protokollokban ezzel szemben az Értesítés mindig elküldésre kerül.

Az "Értesítés küldése" (Notify) kapcsolónak tehát a QSig és CorNet protokollok esetében nincs semmilyen hatása.

CLIP nélkül (CLIP = Calling Line Identification Presentation, hívó vonal azonosítási tájékoztatás)

Csak Hollandiában érvényes.

Ha ez a jelző be van kapcsolva, akkor a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 nem továbbít a hívó félre vonatkozó információt a nyilvános hálózatra a BRI vagy PRI vonalakon. Ez a jelző egyenként be vagy kikapcsolható az egyes irányokra. Emellett a felhasználónak megvan a lehetősége arra, hogy egy hozzáférési kódon vagy Optiset E/optiPoint 500 menün keresztül hívásonkénti alapon is letiltsa a hívó félre vonatkozó információt.

Ezzel a kapcsolóval letiltható az A mellék számának (calling) party number, hívó fél száma) elküldése a kimenő SETUP üzenetben.

Nincs setup nyugta (kapcsolatfelvétel nyugtázás)

Csak Szingapurban érvényes.

A nyilvános telefonközpont kívánságára a ‘setup nyugtázása’ üzenetet a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 letilthatja.

Egyes telefonközpontok nem értik a 'setup nyugtázás' üzenetet. Ilyen esetekben le kell tiltani a 'setup nyugtázás' üzenet küldését. Példa erre: a Fujitsu Fetex150-es telefonközpontjai.

Nincs DIV. LEG információ

Ha ez a jelző magasra van állítva, akkor a városi vonalra nem kerül kiküldésre az egyébként szokásos átirányítási LEG információ. A DIV. LEG információ az A – mellék hívószámát tartalmazza. A DIV. LEG információt akkor célszerű letiltani, ha problémák lépnének fel a külső hívásátirányításnál  (külső átir.).


LCOSS

A CorNet N-protokollban a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 valamely mellékének a jogosultsági osztálya a CLASSMARKS információs elemben kerül közlésre a partner rendszerrel.

A Hicom/HiPath 3000-rendszerekkel történő hálózatba szervezésnél a jogosultsági osztály a Classmark-IE 4. oktetjében normált formában kerül átadásra (lásd a táblázatot). Itt nincs szükség az LCOSS-indexre vonatkozó adatok megadására.

Az USA-ban alkalmazott rendszerek (9005, 9006 és H300/USA) ezt a normált jogosultságot nem értékelik ki. Ezeknél a mindenkori Hicom 150 E Office/HiPath 3000-jogosultságokhoz rögzíteni kell az LCOSS-indexet. Ez az LCOSS-index a partner rendszer számára szolgál a jogosultsági táblázat meghatározásához, és ezáltal a partner rendszer részéről is megadásra kerül.

H150-jogosultság a rendszerben	A rendszerterületek átszámítása CorNet-N értékekre a 4. oktethez	A 4. oktet átszámítása a H300 LCOSS-indexének 8. oktetjévé
Belső hívás	0x00 Unknow class of service (ismeretlen szolgáltatási osztály)	Az ügyfél adatbázison keresztül állítható be
Bejövő külső	0x02 Can access public network (nyilvános hálózat hozzáférési jog)	Az ügyfél adatbázison keresztül állítható be
Eng./tiltó lista	0x06 Can access local public network (helyi nyilvános hálózati hozzáférés)	Az ügyfél adatbázison keresztül állítható be
Teljes jogosultság	0x0E Can access long distance public network (távolsági nyilvános hálózati hozzáférés)	Az ügyfél adatbázison keresztül állítható be

Miután a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-ben meghatározott jogosultságok (az eng. /tiltott táblázatok 0-14 városi vonali jogosultságai) nem esnek egybe az LCOSS-szal a 9006-osban, a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 városi vonali jogosultságai ebben a táblázatban feleltethetők meg a Hicom 300/9006-os vagy 9005-ös LCOSS-nak.

- A csak belső (0 városi vonali jogosultság) a 9006/9005-osban az LCOSS XX-nek felel meg

- A külső bejövő hívások (1-es városi vonali jogosultság) a 9006/9005-osban az LCOSS XX-nek felel meg

- Az engedélyezési/tilalmi listák (2-13-as vonal jogosultságok) a 9006/9005-osban az LCOSS XX-nek felel meg

- A korlátlan városi vonali jogosultság (14-es városi vonali jogosultság) a 9006/9005-osban az LCOSS XX-nek felel meg

MEGJEGYZÉS: A Hicom 300 / 9006 egy olyan LCOSS táblázattal rendelkezik, amely saját LCOSS számainkat az ő LCOSS számaihoz rendeli. A 9005-öshöz egy CNI_COS táblázat tartozik, amely saját LCOSS számainkat az ő szolgáltatási osztály számaivá konvertálja.


Automatikus útválasztás

A menüsorban jobbra a menüpont mellett egy nyíl található. Ha rákattintunk erre, akkor kinyílik egy kiválasztódoboz, amelyen keresztül célzottan kiválaszthatjuk az odatartozó adatokat.

Az Automatikus útválasztás (Least Cost Routing, LCR) funkción keresztül a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 automatikusan irányítja, hogy a kimenő hívások melyik irányon (útvonalon) keresztül kerüljenek kapcsolásra. A hívás a nyilvános hálózaton, különböző hálózati szolgáltatókon (Vivők) vagy egy magánhálózaton keresztül egyaránt irányítható. Ez biztosítja, hogy az ügyfél számára bármely időpontban automatikusan a legolcsóbb kapcsolás kerüljön felhasználásra a tárcsázott célállomás függvényében.

A felhasználásra kerülő kapcsolási út kritériumául a tárcsázott hívószám szolgál. A rendszer a számjegysorozat legfeljebb 24 jegyét értékeli ki, amihez még legfeljebb 9 mezőelválasztó karakter csatlakozhat. A tárcsázható számjegysorozat legfeljebb 32 számjegy hosszúságú lehet. A kiértékelés célállomás- és / vagy időpontfüggően, továbbá a mellék LCR-jogosultságának függvényében történhet.

Az automatikus útválasztáshoz a következő fülek állnak rendelkezésre:

LCR - Kódok és jelzők

LCR - Jogosultságok (LCR)

LCR - Tárcsázási terv

LCR - Úttáblázatok

LCR - Időterv

LCR - Tárcsázási szabályok táblázata

Lásd még:

Hicom 150 E Office Rel. 1.0-eSHB Automatikus útválasztás

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Automatikus útválasztás

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB Automatikus útválasztás


LCR - Kódok és jelzők

LCR – jellemzők mező

LCR engedélyezése

Az LCR engedélyezésével aktiválható az automatikus útválasztás.

Kimenő hívás mező

Itt a kimenő számjegyek átviteli módja kerül rendszerszélességben rögzítésre.

lépésenként

A számjegyek kiküldése a tárcsázással szinkronban történik.

blokkszerűen

A számjegyek blokkszerűen történő kiküldésekor a tárcsázott számjegyeket a rendszer egy köztes tárolóban helyezi el. A tárcsázás csak egy időzítő lejártát követően történik meg az utolsó tárcsázott számjegy vagy a tárcsázás végét jelző # jel beadása után. Az USA-ban PRI-nél városi vonalra előírás a blokkszerűen történő tárcsázás. A Cornet-N hálózatokban ugyancsak a blokkszerűen történő tárcsázás kerül felhasználásra.

LCR - feljogosító kódok mező

Az egyes hálózati szolgáltatókhoz hozzárendelt feljogosító kódok a hívószámmal együtt kerülnek átadásra.

Index

Itt egymás után következő számjegyek kerülnek beírásra a mindenkori hálózati szolgáltatóknak megfelelően. A tárcsázási szabályok M1 – M16 bejegyzései az 1 –16. indexekre vonatkoznak.

Feljogosító kód

A különböző vivőkhöz legfeljebb tizenhat, egyenként legfeljebb 16 jegyű feljogosító kódot (ASCII - karakterek) lehet megadni.

Lásd még:

Vivő


LCR - Jogosultságok

Előfizetők jogosultságai mező

A táblázat a jobb oldali egérgomb segítségével sorba rendezhető.

Hívószám

Ebben az oszlopban a rendszer összes hívószáma kerül felsorolásra.

Név

Itt az egyes hívószámokhoz hozzárendelt mellékek nevei vannak felsorolva.

Jogosultság

Minden egyes mellékhez hozzárendelhető egy LCR-jogosultság (1 – 15-ig), amely az irányfoglalásoknál az úttáblázat segítségével kerül kiértékelésre. A hozzáféréshez a mellékhez rendelt szintnek nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie annak az iránycsoportnak a jogosultsági szintjénél, amely az adott szolgáltatáshoz történő hozzáférés céljára ki lett választva.

Hívószámok kiértékelése külső összeköttetésekhez

A külső forgalom számára a rendszer minden egyes, a kódot is magában foglaló hívószámot (max. 30 helyi értékig, beleértve a mezőelválasztó karaktereket is) megvizsgál a tárcsázási terv alapján. A tárcsázási tervből állapít meg azután a mellék részére egy úttáblázatot, amely kiutalásra kerül a mellék számára a kapcsolat felépítéséhez.

Ez a táblázat a jobb oldali egérgomb segítségével sorba rendezhető.


LCR - Tárcsázási terv

Hívószámok kiértékelése külső összeköttetésekhez mező

A külső forgalom számára a rendszer minden egyes, a kódot is magában foglaló hívószámot (max. 30 helyi értékig, beleértve a mezőelválasztó karaktereket is) megvizsgál a tárcsázási terv alapján. A tárcsázási tervből állapít meg azután a mellék részére egy úttáblázatot, amely kiutalásra kerül a mellék számára a kapcsolat felépítéséhez.

Ez a táblázat a jobb oldali egérgomb segítségével sorba rendezhető.

Tárcsázott számjegy

A hívószámoknál a következő bejegyzések érvényesek:

0 . . . 9	engedélyezett számjegyek

-	mezőelválasztó karakter

X	tetszőleges számjegy 0 . . . 9 között

N	tetszőleges számjegy 2 . . . 9 között

Z	egy vagy több számjegy következik a tárcsázás végéig

C	szimulált tárcsahang (max. 3-szor lehet bejegyezni)

(Megjegyzés: 	a # egy tárcsázási sorozaton belül a tárcsázás végét, ill. a tárcsázási eljárás átváltását jelenti, ezért a * és # itt bejegyzésként nem vehetők figyelembe)

Az iránykódok és a saját tárcsázás között egy ”-” mezőelválasztó karakternek kell állnia annak érdekében, hogy az összes rendelkezésre álló szolgáltatásjellemzőt használni tudjuk.

Az automatikus útválasztás hálózatban történő beállításánál ügyelni kell arra, hogy a hálózaton belüli hívószámokhoz a tárcsázási terv mindig hozzáférési kód nélkül legyen konfigurálva.

Például: -2xxx

Úttáblázat

A mellék által tárcsázott számjegyekhez a megfelelő úttáblázatok rendelődnek hozzá.

Legfeljebb 16 (a Hicom 150 E Office 2.0 verziójától 254) úttáblázat lehetséges.

Érvényes bejegyzések: 1 - 16 (a Hicom 150 E Office 2.0 verziójától 254)

Lásd még:

LCR - Úttáblázat

Projektkód, PK (a Hicom 150 E Office 2.2 verziójától)

Ebben az oszlopban az IGEN / NEM beállításon keresztül dönthetjük el, hogy a vonalfoglalási kód beadását követően kötelező legyen-e egy PK beadása, vagy sem.Ha a NEM-et választjuk ki, akkor a PK csak a tárcsázási terv teljes letárcsázása után kell, hogy beadásra kerüljön, amennyiben az adott irányhoz ez be lett állítva Kapcsolási díjak/projektkód . A kijelzővel ellátott végkészülékeken megjelenik egy megfelelő felhasználóvezetés.

A projektkódok beadását csak a ”nincs ellenőrzés” esetén kell ‚ beadásával befejezni, ”listás ellenőrzésnél” Kapcsolási díjak/projektkód vagy a “ kódhelyek száma szerinti“ ellenőrzésnél Kapcsolási díjak/projektkód az elmentés automatikusan történik.

TIPP: A LCR beprogramozásakor ügyelni kell arra, hogy az első mezőelválasztó jelig az összes tárcsázási számjegy a hozzáférési kódot (E1 mező) képviseli.

Például: a felhasználó a 2xx-t tárcsázza.

a) Tárcsázási terv "2XX",  tárcsázási szabály "A"   => hozzáférési kód="2xx", maradék tárcsázás=""    => "" tárcsázódik!

b) Tárcsázási terv "2XX",  tárcsázási szabály "E1"  => hozzáférési kód="2xx", maradék tárcsázás=""    => "2xx" tárcsázódik

c) Tárcsázási terv "-2XX", tárcsázási szabály "A"   => hozzáférési kód="", maradék tárcsázás="2xx" => "2xx" tárcsázódik

d) Tárcsázási terv "2-XX", tárcsázási szabály "E1A" => hozzáférési kód="2", maradék tárcsázás="xx"  => "2xx" tárcsázódik

A tárcsázott számjegyek kettébontásának módját a hozzáférési kódra és a maradék tárcsázásra csak az LCR-tárcsázási terv megváltoztatásán keresztül lehet módosítani.

WaKo

A híváskorlátozás jelző vezérli a tárcsázás-ellenőrzés végrehajtását. Ez hálózatok esetében ugyanúgy érvényes, mint egyedül álló távközlési berendezéseknél. Ezáltal egyes hívószámok kivehetők a híváskorlátozásból. Ha a híváskorlátozás végrehajtásra kerül, akkor a tilalmi és engedélyezési listákra vonatkozó ismert szabályok érvényesek.


LCR - Úttáblázat

Bevezetés

Egy úttáblázatban legfeljebb 16 irány (útvonal) kerül lefektetésre. Minden egyes útvonalat az irány, tárcsázási szabályok, LCR jogosultságok, időterv és a költséges irány kritériumának kombinációja ír le. A rendszerben 16 (a Hicom 150 E Office 2.0 verziójától 254), egyenként 16 útvonalat tartalmazó úttáblázat van. Az LCR-jogosultság kiértékelése LCR alkalmával hierarchikusan történik.

Az úttáblázat átvizsgálása föntről lefelé történik. Ha a talált útvonal foglalt, vagy a mellék nem rendelkezik a szükséges jogosultsággal, akkor a következő útvonal igénybe vételére történik kísérlet.

A tárcsázási szabályok leírására a HiPath 3000 Manager E legfeljebb 16 karakterből álló elnevezésüket, a rendszeradminisztráció pedig az indexüket használja.

A mellék közvetlen vonalfoglalással hatályon kívül helyezheti az irány automatikus megválasztását (kézi vezérlésű vivőválasztás — Carrier Select Override, CSO). Az LCR-jogosultságok CorNet N hálózatba szervezett távközlési berendezések között nem vihetők át.

Kiválasztás mező

A különböző hálózati szolgáltatók (vivők) között választás lehetséges.

Ha valamelyik vivő kiválasztása sikertelennek bizonyul, meghatározható egy másik vivő által kínált alternatív útvonal. Vivőváltás esetén adott esetben egy, a költségesebb kapcsolásra vonatkozó figyelmeztetés is bejátszásra kerülhet, amennyiben ez a tárcsázott iránynál konfigurálva lett.

Lásd még:

Vivő

Úttáblázat mező

Úttáblázat bejegyzések 1-16.

Mindegyik úttáblázat 16 bejegyzést támogat. Ha valamelyik bejegyzés felhasználása az irány foglaltsága, a jogosultság hiánya vagy a nem illeszkedő időrend miatt sikertelen, akkor a következő bejegyzés kerül felhasználásra egészen addig, amíg az útvonal valamennyi kritériumnak eleget nem tesz, és létre nem hozható a hívás. Az egyik bejegyzésről a következőre bejegyzésre történő átlépés esetén egy, a költségesebb kapcsolásra vonatkozó figyelmeztetés is bejátszásra kerülhet, amennyiben ez az átfutó bejegyzéshez konfigurálva lett.

Irány

Itt az irányok kerülnek bejegyzésre minden egyes útvonalhoz (sorhoz).

Tárcsázási szabály

Itt a tárcsázási szabály neve kerül megadásra, amely a tárcsázási táblázatban is ugyanígy van feltüntetve.

Legfeljebb 50 (a Hicom 150 E Office 2.0 verziójától 254) különböző tárcsázási szabály elnevezés lehetséges, amelyek mindegyike legfeljebb 16 karakter hosszúságú lehet.

Lásd még:

LCR-Tárcsázási szabály táblázat

Jogosultság

Legfeljebb 15 mellékekre vonatkozó LCR-jogosultság lehetséges.

Érvényes bejegyzések: 1 - 15.

Ezen keresztül pl. előírható, hogy egy mellék csak egy meghatározott vivőn keresztül vagy egy bizonyos időben tudjon telefonálni, míg más mellékek kitérési lehetőséget kapjanak alternatív irányokra.

Lásd még:

LCR-Jogosultság

Időterv

Itt lehet megadni egy időzónát, amely összevetésre kerül az LCR-Időterv táblázattal.

Érvényes bejegyzések: A - H, vagy törölve.

Ha az összevetés nem mutat átfedést, akkor nem kerül sor az útvonal engedélyezésére.

Helyette a rendszer az úttáblázat következő útvonalát (következő sorát) kísérli meg igénybe venni.

Ha nem kerül bejegyzésre időzóna, akkor az útvonal felhasználása az LCR-Időtervre való tekintet nélkül történik.

Lásd még:

LCR - Időterv

Figyelmeztetés

Itt lehet beállítani, hogy vajon kell-e és ha igen, akkor milyen figyelmeztetést kell kiadni, amennyiben költséges kapcsolás (útvonal) felépítésére kerül sor.

Érvényes bejegyzések: Egyik sem, Hang, Kijelzés, Kijelző + hang.

A ”Drága kapcsolás" figyelmeztető üzenet csak akkor kerül kiadásra, ha az ehhez tartozó tárcsázási szabálynak nem adtunk külön nevet. Ha beállítottuk a nevet, akkor ez a név kerül kijelzésre.


LCR - Időterv

Időterv mező

Az LCR vezérléséhez lehetőség van naponta legfeljebb 8 időintervallum konfigurálására. Emellett ezeknek az időintervallumoknak a hét minden napjára is konfigurálhatóknak kell lenniük.

Bármely adott nap első időintervalluma 0:00 órakor kezdődik, és az időhatár bejegyzésnek megfelelően végződik. Minden egyes időintervallumhoz hozzárendelhető egy időzóna. A rákövetkező időintervallum a megelőző befejeződésekor kezdődik.

Az egyes időintervallumokhoz érvényes időzóna bejegyzések: A - H

Példa egy Időtervre:

Hétfő	12:30 A	16:45 B	23:59 A	---	---
Kedd	23:59 A	---	---	---	---
:
Vasárnap	23:59 A	---	---	---	---

Az irány kiválasztása sikertelen, ha az úttáblázatban megadott időzóna nem egyezik az aktuális időintervallum időzónájával.


LCR - Tárcsázási szabályok táblázata
LCR - Tárcsázási szabályok

Bevezetés

A tárcsázási szabályok táblázata határozza meg, hogy a mellék által kiválasztott számjegyeket a rendszer hogyan értelmezi és hogyan tárcsázza. Legfeljebb 50 (a Hicom 150 E Office 2.0 verziójától 254) tárcsázási szabály adható meg, amelyek mindegyike 40 karakter hosszúságú lehet.

A táblázat a jobb oldali egérgomb segítségével sorba rendezhető.

Tárcsázási táblázat mező

Név oszlop

Tetszőleges nevek adhatók.

Érvényes bejegyzések: Legfeljebb 16 ASCII karakter nevenként

Formátum oszlop

A tárcsázási szabályok teszik lehetővé a számjegy-manipuláción keresztül a hozzáférést a különböző vivőkhöz. A tárcsázási szabályok célzottan léptetik működésbe a tárcsázási terv mezőit számjegyek megismétléséhez, elnyomásához, kicseréléséhez vagy beszúrásához.. További műveletek a szünetek beszúrása, a hívási eljárás átkapcsolása vagy a tárcsahang felismerése.

A tárcsázási szabályok a következő speciális paraméterek segítségével definiálhatók:

A paraméter:	All (összes)	Maradék mezők ismétlése (kiküldés)
D(n) paraméter:	Dial (tárcsázás)	Számjegysorozat tárcsázása (1- 25 számjegy)
E(n) paraméter:	Echo (visszhang)	A tárcsázási tervben szereplő mező ismétlése (száma 1 - 10)
P(n) paraméter:	Pause (szünet)	Szünet (a rendszerjellemzőként beállított szünetegység 1 - 60-szorosa)
M(n) paraméter:		Feljogosító kód (1-től 16-ig)
S paraméter:	Switch (átkapcsolás)	A tárcsázási eljárás átkapcsolása Imp. hívási eljárásról DTMF hívási eljárásra
		(CONNECT, PROGRESS vagy CALL PROC esetén PI-vel)
U paraméter:		A tárcsázási eljárás SUB címének használata
C paraméter:	Carrier	Hozzáférési kód

Csak az USA-ban:

N(n) paraméter:	Network Specific Facility (Hálózatspecifikus szolgáltatás)	SFG (1-től 5-ig) vagy Sávszám (1)SFG
L paraméter	Helyzet azonosító szám (LIN)	A hívást a rendszer segélykérő hívásként kezeli (E911)
Hívás oszlop

Itt lehet megadni azt a hívási eljárást, amelyet az egyes hálózati szolgáltatók használnak.

Érvényes bejegyzések:

Ismeretlen

Hálózati szolgáltató

MCL, egyfázisú

MCL, kétfázisú

Helyi hálózat

Kontrol server bekapcsolása (Dial In Control Server, DICS)

Primer sebességű interfész (Primary Rate Interface, PRI)

A részletes ismertetést lásd a Vivő részben.


Vivő

Bevezetés

A különböző vivők kiválasztása azok műszaki specifikációinak megfelelően történik. A kiválasztás egy, a tárcsázási szabályban eszközölt megfelelő bejegyzés útján valósul meg. A tárcsázási szabály a következő hívási eljárások szerint teljesítheti a hozzáférést a vivőkhöz:

Hálózati szolgáltató

A hálózati szolgáltatón keresztül történő vonalfoglalásnál az egyszerű tárcsázás blokkszerűen történő tárcsázással vagy az egyes számjegyek hívásával történik a nyilvános hálózatban.

Példa egy tárcsázási szabályra: A

FIGYELEM:	Ha a ‘Hálózati szolgáltató’ van kiválasztva hívási eljárásként a Tárcsázási táblázatban, akkor a ‘Hálózati szolgáltatóként’ beprogramozott irány utáni útvonalakra nem fog működni az Úttáblázatban a továbbkapcsolás.

MCL egyfázisú

Ennél a fajta LCR-nél előbb egy bevezető jellel felhívásra kerül a kívánt hálózati szolgáltató, és ezt követően kerül sor a hívószám tárcsázására, ISDN esetében a D-csatornán, főállomási interfész (MSI) esetében pedig az analóg vonalon keresztül.

Példa egy tárcsázási szabályra: C1010321A

MCL kétfázisú

Kétfázisú LCR esetében először ugyancsak a kívánt hálózati szolgáltató felhívása történik meg egy bevezető jelen keresztül. Majd egy szinkronizálási szakaszt követően előbb egy ugyancsak konfigurálható feljogosító kód, ezt követően pedig a célállomás hívószáma kerül elküldésre DTMF jelként.

Példa egy tárcsázási szabályra: C131SP6M1A

Helyi hálózat (CN)

Helyi hálózatnál az alternatív hálózat közvetlenül a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-re van csatlakoztatva. Itt a vállalat saját hálózatáról van szó (CN = vállalati hálózat). Az LCR funkció a mellék által tárcsázott számból meghatározza a megfelelő irányt, és a beszélgetést vagy a nyilvános városi vonal vonalnyalábján, vagy a vállalati saját hálózattal képzett vonalnyalábon keresztül kapcsolja. Ezzel az eljárással számjegy-manipuláción keresztül nyílt vagy rejtett számozási terv egyaránt megvalósítható.

Példa egy tárcsázási szabályra: E1A

Kontrol server bekapcsolása (DICS - Dial In Control Server)

Ennél a fajta LCR-nél egy betárcsázásos vezérlésű kiszolgálón (DICS) át egy bevezető jellel feltárcsázásra kerül a kívánt hálózati szolgáltató, és ennek során a hívószám és egy konfigurálható feljogosító kód a SUB címben kerül átvitelre. A szám hívására a D csatornán keresztül kerül sor.

Példa egy tárcsázási szabályra: UM2A

PRI - Elsődleges sebességű interfész

Primer sebességű interfésznél a vivő ill. a hívási szolgáltatás kiválasztása a SETUP-üzenetben történik a Network Specific Facility (hálózatspecifikus szolgáltatás), Operator System Access (operációs rendszer hozzáférés) és Transit Network Selection (tranzit hálózat kiválasztás) információs elemeken keresztül.

Példa egy tárcsázási szabályra: A

FIGYELEM:	PRI környezetben a nyilvános telefonközpontnak normális esetben nincs szüksége az ‘1’ távolsági kódra és a ‘011’ nemzetközi előhívószámra sem a tárcsázott szám előtt. Azokban az esetekben, ahol a nyilvános hálózati szolgáltató igényli az ‘1’ távolsági kódot vagy a ‘011’ nemzetközi előhívószámot, további tárcsázási szabályokat kell alkotni (D1A a távolsági hívásokhoz és D011A a nemzetközi hívásokhoz).

Továbbkapcsolási szabályok az úttáblázaton belül a tárcsázási táblázatban beállított eljárástól függően.

A hívás bontása minden esetben:

CAUSE VALUE	Leírás	Típus
VT_CALL_REJECTED	Elutasítva	belső
VT_NO_ACCESS	Hiányzó jogosultság, pl. elérési mátrix szerint	belső
DERR_LINEBUSY	A vonal foglalt	belső

Ha a tárcsázási szabályok táblázatában MCL egyfázisú vagy MCL kétfázisú bejegyzés szerepel, akkor az összes CAUSE (előidézési) értéknél egy külső típusú továbbkapcsolás történik. (Megj.: Itt az ETS 300 102-1/2 szerinti ISDN szabványban szereplő szabványos előidéző okokról van szó).

Ha a tárcsázási táblázatban helyi hálózat (CN) van megadva:

CAUSE VALUE	Leírás	Típus
CAU_03_NO_ROUTE_TO_DESTINATION	Hibás irányválasztás	külső
CAU_06_CHANNEL_NOT_ACCEPTABLE	A B-csatorna nem elfogadható	külső
CAU_34_NO_CHANNEL_AVAILABLE	Nem áll rendelkezésre B-csatorna	külső
CAU_38_NETWORK_OUT_OF_ORDER	A hálózat nem áll rendelkezésre	külső
CAU_41_TEMPORARY_FAILURE	Átmeneti működészavar	külső
CAU_42_SWITCHING_CONGESTION	A csatlakozás túl van terhelődve	külső
CAU_44_CHANNEL_NOT_AVAILABLE	A csatorna nem áll rendelkezésre	külső
CAU_47_RESOURCES_UNAVAILABLE	Erőforrás nem áll rendelkezésre	külső
CAU_52_OUTGOING_CALL_BARRED	Irány le van tiltva	külső
CAU_63_SERVICE_NOT_AVAILABLE	A szolgáltatás nem áll rendelkezésre	külső
CAU_82_CHANNEL_NOT_EXISTENT	Nem létező csatorna	külső
CAU_102_RECOVERY_ON_TIMER_EXPIRY	Lejárt a biztonsági időzítő (3. réteg)	külső

Ha a tárcsázási szabályok táblázatában DICS (kontrol server bekapcsolása) van megadva:

Megjegyzés: előszeretettel használják Németországban

CAUSE VALUE	Leírás	Típus
CAU_03_NO_ROUTE_TO_DESTINATION	Téves irányválasztás	külső
CAU_21_CALL_REJECTED	Hívás elutasítva	külső
CAU_28_INVALID_NUMBER_FORMAT	Hibás hívószám formátum	külső
CAU_34_NO_CHANNEL_AVAILABLE	Nem áll rendelkezésre B-csatorna	külső
CAU_38_NETWORK_OUT_OF_ORDER	A hálózat nem áll rendelkezésre	külső
CAU_66_CHA_TYP_NOT_IMPLEMENTED	Nem támogatott csatornatípus	külső
CAU_88_INCOMPATIBLE_DESTINATION	Hibás irány	külső
CAU_102_RECOVERY_ON_TIMER_EXPIRY	Lejárt a biztonsági időzítő (3. réteg)	külső


ISDN-paraméterek

A fővonalakon keresztül végrehajtásra kerülő eljárásokat egy adott hálózaton vagy városi vonalon belül a referenciaütem szinkronizálja. A távközlési berendezés meghatározott fővonalakat választ ki és használ az időjelhez referenciapontokként. A referenciavonali hozzárendelések megváltoztatására a legtöbb esetben nincs szükség. Ha azonban a referenciaütemet adó vonal kiesik vagy meghibásodik, akkor a referenciaütemet az ’ISDN-paraméterek’ lapon keresztül egy vagy több másik fővonalhoz kell rendelni.

Referenciaütem mező

A rendszer normális esetben automatikusan választja ki azt a fővonalat, amelyet referenciaként használ az adott hálózaton belüli összes berendezéshez vagy városi vonalhoz. A rendszer a vonalakat a következő prioritási sorrendben választja ki.

a. PRI/S2M városi vonal

b. BRI/S0 városi vonal

c. PRI/S2M társközponti vonal (csak slave konfigurációban)

d. BRI/S0 társközponti vonal

E választás hatályon kívül helyezhető az elsőbbségi és zárolt számok listájának megfelelő kitöltésével. A referenciaütem forrásának automatikus keresését is szabályozni lehet olymódon, hogy a keresési prioritás az alábbiaknak megfelelő legyen.

a. Elsőbbségi számok listája

b. PRI/S2M városi vonal

c. BRI/S0 városi vonal

d. PRI/S2M társközponti vonal (csak slave konfigurációban)

e. BRI/S0 társközponti vonal.

Ha vonalakat akarunk hozzáadni az elsőbbségi vagy a zárolási listához, akkor a megfelelő gördülődobozos listát használhatjuk. Ha vonalakat adunk hozzá ezekhez a listákhoz, akkor a rendszer a referenciaütemet adó vonalat először az elsőbbségi listában keresi. Az ezen a listán szereplő vonalak fölülírják a rendszer automatikus választásait. A zárolási listán szereplő vonalak nem kívánatosnak minősülnek, és a rendszer figyelmen kívül hagyja őket.

Pozíció

Az 1-4 pozíciók az 1-4 prioritásokat tükrözik.

Elsőbbségi lista

Az elsőbbségi lista a referenciaütem-adáshoz elsőbbségben részesített ISDN-portokat tartalmazza.

Pozíció

A pozíciók az 1-16 sorszámokat tükrözik.

Zárolási lista

A zárolási lista azokat az ISDN-portokat tartalmazza, amelyeket a referenciaütem-adáshoz nem kívánunk megengedni.

USBS mező

Az USBS szolgáltatás lehetővé teszi üzenetek kicserélését két végkészülék között (User to User Signalling Bearer Service, felhasználótól felhasználóhoz jelátviteli szolgáltatás).

Jelentés Ügyfél adatbázis	Paraméter	Alapértelmezés
A maximálisan megengedett csomagok száma időintervallumonként	x-paraméter	16
A minimálisan megengedett csomagok száma időintervallumonként	y-paraméter	8
Időintervallum vételi irányban (Alkalmazás > Hicom/HiPath 3000)	USBS-időzítő intervalluma	10 mp
Időintervallum küldési irányban	(Hicom/HiPath 3000 > Alkalmazás)	10 mp, nem módosítható

Ezekből a paraméterekből a következőképpen történik az illesztőegységre eső max. adatsebesség meghatározása:

Adatsebesség vételi irányban (Alkalmazás -> Hicom/HiPath 3000)

Időintervallumonként (ami az USBS-időzítő intervallumán keresztül állítható be) a maximális adatátviteli sebesség:

Adatsebesség

Csomagok száma intervallumonként	Csomagok száma az utolsó intervallumban
(X - P(t-1) ) + Y	P >= Y
X	P < Y

ahol

X	a csomagszámláló inicializálási értéke, impulzus paraméter (burst)

Y	a csomagok max. száma időintervallumonként, utántöltési paraméter (replenishment)

P(t-1)	a vett csomagok száma az utolsó időintervallumban

Adatsebesség küldési irányban Hicom/HiPath 3000 -> Alkalmazás)

Időintervallumonként (10 másodperc rögzítve) a maximális adatsebesség

Adatsebesség

Csomagok száma az utolsó intervallumban	Csomagok száma intervallumonként
X	0< P< X
Hivatkozás:

ETS 300 716

User Signalling Baerer Service

A függelék

x- és y-paraméterek

A megjelölés egy ETSI szabvány (ETS 300 716)

Ezekkel a paraméterekkel korlátozható a D-csatorna adatáteresztése. Erre annak érdekében van szükség, hogy a korlátozott átviteli kapacitást le lehessen bontani a mindenkori interfészre, ill. egy kártyára.

Az illesztők biztonságok működéséhez a következő értékeket ajánljuk, amelyek magasabbra állítását normális esetben el kell kerülni:

Csatlakozás	x	y	Megjegyzés
TA-S0-ra	16	8
STMD/STLS-re	64	8	További (max. 2) végkészülékkel a buszon
STMD/STLS-re	128	8	Ha nincs további végkészülék a buszon
Közvetlen hívószám és beválasztási hívószám

Itt az a hívószám kerül bejegyzésre, amelyen keresztül egy csatlakoztatott PC-program a távközlési berendezés USBS-bemenetét belülről vagy kívülről eléri.

Országos / nemzetk. előhívó szám mező

Itt a körzet/országhívó számok megfelelő országos/nemzetközi kódjai kerülnek megadásra, amelyek a híváselőkészítéshez szükségesek az ISDN forgalomban.

MSN hozzárendelése a vonalakhoz mező (a Hicom 150 E Office Pro kivételével; a Hicom 150 E Office 2.2 verziójától minden berendezésre)

Hozzárendelés alatt itt a portok MSN-hez (Multiple Subscriber Number, többszörös előfizetői szám) történő hozzárendeléséről van szó a városi vonalra történő hívásátirányításhoz több PMP-vonal (PMP = pont-multipont) esetén. A többszörös hívószám szolgáltatás lehetővé teszi több hívószám hozzárendelését egy nyilvános báziscsatlakozáshoz.

A rendszer minden mellékéhez egy legfeljebb 11-jegyű MSN jegyezhető be beválasztási számként. A hozzárendelésben szereplő bejegyzésnek egyeznie kell a Vonalak panelben eszközölt bejegyzésekkel, és az MSN-eket a beválasztási táblázatban is (lásd Mellékek/Mellékek beállítása) hozzá kell rendelni.

MSN oszlop

Itt kerül hozzárendelésre az MSN a mindenkori vonalhoz.

Vonalak oszlop

A konfigurálandó vonalat a vonalak listájából lehet kiválasztani.


Vonaljellemzők

A Jellemzők (Vonalak) párbeszédpanel a következő fülekből áll:

Vonalak - ISDN jellemzők

Vonalak - Vonal jellemzők

Vonalak - Általános jellemzők


Vonalak híváshozzárendelése

Vonalak híváshozzárendelése

A ’Vonalak híváshozzárendelése’ képernyőpanelt annak meghatározására használjuk, hogy melyik mellékek (vagy csoportok) rendelődnek hozzá a rendszer egyes vonalaihoz. Minden porthoz hozzárendelődik egy hívószám a Mellékek/csoportok: hozzárendelése a vonalakhoz táblázatban. Ez a hívószám akár egy aktív vagy inaktív mellék, akár egy csoport belső hívószáma lehet. A nappali és éjjeli kapcsoláshoz különböző hívószámok oszthatók ki. Az ebben a táblázatban szereplő hívószám közli a rendszerrel, hogy ha az adott portra beérkezik egy hívás, akkor azt jelezze ki - nem az adott melléken, hanem az adott mellék hívásirányítási listájának megfelelően.

Például ha a vonal az első TMGL4 port, és ennek nappali hívószáma 11, akkor az erre a portra bejövő hívás nem a 11-es hívószámra továbbítódik, hanem annak a hívásirányítási listának az alapján kerül továbbadásra, amely a Hívásirányítási listák táblázatban a 11-es hívószámhoz van rendelve. Alapértelmezés szerinti esetben ez a 14. hívásirányítási lista lenne.

Analóg, ill. digitális vonalak

Digitális vonalak esetében a hívások kiértékelése általában a Mellékek hozzárendelése a csoportokhoz lapon kezdődik, ahol egy azonos beválasztási szám megtalálása után a hívás megfelelően átirányításra kerül. Azonban ha egy digitális vonalon nincs beválasztási információ, akkor a ’Vonalak híváshozzárendelése’ lap alapján veszi kezdetét a hívás elhelyezése. Ha analóg betárcsázáson keresztül érkezik a hívás, akkor a hívás kiértékelése mindig a ’Mellékek hozzárendelése a csoportokhoz’ lapon kezdődik.

Kiválasztás mező

A kiválasztó doboz a rendszer mellékeit tartalmazza. A vonalakhoz úgy rendelhetünk hozzá egy melléket, hogy az egérrel áthúzzuk a melléket a kiválasztó dobozból a ’nappali hívószám’ vagy ’szám éjjel’ oszlopokba. Az egyes oszlopokban egyszerűen felül is írhatjuk az alapértelmezés szerinti számokat. Bármelyik módon járunk is el, a rendszer automatikusan módosítja a mellékek nevét is a számnak megfelelően.

A beprogramozás úgy történik, hogy a kiválasztó listából kiválasztjuk a kívánt mellékállomást, s az egérrel áthúzzuk azt a kívánt helyre (fogd és vidd). Ha törölni kívánunk egy bejegyzést a Mellékek/csoportok: hozzárendelése a vonalakhoz táblázatból, akkor először ki kell jelölni a melléket, majd ezt követően a jobb oldali egérgomb menüjével törölhetjük, illetve áthelyezhetjük a lomtárba.

Mellékek/csoportok: hozzárendelése a vonalakhoz

A bejövő hívások, amelyek egy analóg vagy digitális városi vonalon megjelennek, először is hozzárendelésre kerülnek egy hívószámhoz a Mellékek/csoportok: hozzárendelése a vonalakhoz táblázatban. Ez a hívószám egy aktív vagy inaktív mellék vagy egy csoport belső hívószáma lehet. A nappali és éjjeli kapcsoláshoz különböző hívószámok oszthatók ki.

A hívószám bejegyzésével vonalanként rögzítésre kerül a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 belépési helye a hívásirányítóba (Call Management). A Belső/külső hívások hozzárendelése lapon ez a hívószám a 70 beállítható hívástovábbkapcsolás valamelyikéhez rendelődik (lásd a Hívásirányítási listák fület).

A kiértékelésre S0-vonalaknál azonban csak akkor kerül sor, ha nincs megadva ledobási hely nappalra/éjjelre (lásd a Ledobási feltételek fület). Ez a helyzet például olyan távközlési berendezéseknél, amelyek különböző ISDN városi vonali csatlakozásokkal/hívószámokkal és különböző kezelőhelyekkel/alközponti kezelőkészülékekkel rendelkeznek.

A nappali, illetve éjjeli kapcsolásra szolgáló hívószám bejegyzése független a ledobási helytől, és S0-csatlakozásnál úgy tekintendő, mint a mellék közvetlen hívása.

Kártya

Ez a vonalhoz tartozó kártya neve van feltüntetve.

Nappali hívószám

Munkaidő alatt a rendszer az itt megadott mellék hívásirányítási listájából állapítja meg, hogy melyik melléken csengessen.

Név nappal

Ez az előző mezőben lévő hívószámhoz társított név.

Szám éjjel

Ha az éjjeli kapcsolás (éjjeli kapcsolás be) van érvényben, akkor a rendszer az itt megadott mellék hívásirányítási listájából állapítja meg, hogy melyik melléken csengessen. (A legtöbb vállalatnál hétvégén, valamint munkaidőn túl hét közben is az éjjeli kapcsolás van érvényben.)

Név éjjel

Ez az előző mezőben lévő hívószámhoz társított név.

Kód

Itt az adott vonal hozzáférési kódja van megadva.

Tipp: Előfordulhat, hogy ezt mezőt csak a vízszintes görgetősáv használatával tudjuk láthatóvá tenni.

A ledobási hely meghatározása

A ledobási hely meghatározása a nappali és éjjeli kapcsoláshoz a Rendszerparaméterek párbeszédpanel Ledobási feltételek fülének ’Ledobási hely’ mezőjében történik. Ha töröljük ezt a bejegyzést, akkor a ledobási hely a Vonalak híváshozzárendelése nappal, ill. éjjel táblázat felhasználásával kerül kiosztásra.

ISDN BRI környezet

ISDN BRI környezetben az ezen táblázaton keresztül meghatározott útválasztást a BRI táblázat CAID vagy PDID kódolása felülírja. Ez azt jelenti, hogy ha az általunk programozott rendszer kizárólag ISDN BRI-ből áll, akkor ennek a táblázatnak nincs jelentősége. BRI hívás esetében a képernyőpanelek egymásutánja itt BRI > Mellékek hozzárendelése a csoportokhoz > Hívásirányítási listák lenne.

Lásd még:

BRI


Belső / külső hívások hozzárendelése

Mellékek hozzárendelése a csoportokhoz mező

A ’Mellékek hozzárendelése a csoportokhoz’ panel három hívásirányítási lista hozzárendelését teszi lehetővé a rendszerben lévő valamennyi mellékhez vagy mellékállomás-csoporthoz. A bejövő hívások alábbi típusai közül mindegyiknek saját hívásirányítási listája lehet:

-	A saját alközponti berendezés egy másik mellékjének belső, ill. hálózatba szervezett rendszereknél ISDN-en keresztül történő hívása.

-	Külső hívás nappali kapcsolásnál.

-	Külső hívás bekapcsolt éjjeli kapcsolásnál.

Lehetőség van arra, hogy mind a három hívásfajtára más-más híváshozzárendelést jegyezzünk be. A hívószámoknak a CFW-táblázatokhoz (CFW=hívás-továbbkapcsolás) történő hozzárendelésénél tehát csak a táblázat száma kerül bejegyzésre. A rendszer előzetesen az 1-es táblázathelyre van beállítva. Ennek a táblázathelynek a híváshozzárendelése a 'hívás szerinti mellék'. A rendszer előzetes beállításai 14 a külső nappali hívásokra, 15 a külső éjszakai hívásokra és 16 a belső hívásokra.

Ha valamelyik hívószámhoz egy hívás-továbbkapcsolást kívánunk beállítani, akkor a CFW-táblázat egy szabad elemét választjuk ki.

A táblázatok hozzárendelése mindig csak egészében történhet. Vagyis nincs lehetőség arra, hogy pl. az 1. táblázat hívás-továbbkapcsolási célállomásait a 2. táblázat hívás-továbbkapcsolási időivel és a 3. táblázat további hívásaival párosítsuk.

A táblázat a jobb oldali egérgomb segítségével sorba rendezhető.

Kiválasztás mező

A kiválasztó doboz tartalmazza mind a hetven elérhető hívásirányítási listát. Az alapértelmezés szerinti lista hozzárendelések megváltoztatásához egyszerűen kattintsunk rá a kívánt hívásirányítási listára a kiválasztó mezőben, és az egérrel húzzuk azt át a ’Nappal’, ’Éjjel’ vagy ’Belső’ oszlopokba. Vagy pedig a megfelelő oszlop legördülő lista mezőjében is végrehajthatjuk a kiválasztást.

A beprogramozás úgy történik, hogy a kiválasztó listából kiválasztjuk a kívánt hívásátirányítási listát, s az egérrel áthúzzuk azt a kívánt helyre (fogd és vidd). Ha törölni kívánunk egy bejegyzést a Mellékek/csoportok: hozzárendelése a vonalakhoz táblázatból, akkor először ki kell jelölni a melléket, majd ezt követően a jobb oldali egérgomb menüjével törölhetjük, illetve áthelyezhetjük a lomtárba.

Hívásirányítási listák kiosztása a mellékekhez

A Hívásirányítási listák hozzárandelése a mellékekhez táblázat oszlopait az alábbiakban ismertetjük.

A táblázatot a jobb oldali egérgomb segítségével sorba rendezhetjük.

Hívósz.

Itt a mellékállomás, ill. a csoport számát kell megadni.

Név

Ez a mellék- vagy csoport hívószámhoz társuló név.

Nappal

Ez annak a hívásirányítási listának a száma, amelyet a bejövő külső hívásokhoz kívánunk használni munkaidő alatt. A rendszer alapértelmezése szerint itt a 14-es hívásirányítási lista van beállítva.

Éjjel

Ez annak a hívásirányítási listának a száma, amelyet a bejövő külső hívásokhoz kívánunk használni az éjjeli kapcsolás időtartama alatt. A rendszer alapértelmezése szerint itt a 15-ös hívásirányítási lista van beállítva.

Belső

Ez annak a hívásirányítási listának a száma, amelyet az összes belső hívásokhoz kívánunk használni. A rendszer alapértelmezése szerint itt a 16-os hívásirányítási lista van beállítva.

Tipp: Ügyelni kell arra, hogy a hívásirányítási listaszámokat ne keverjük össze a hívószámokkal. Az (1-től 70-ig terjedő) hívásirányítási listaszám a mellékhez rendelt hívásirányítási lista sorszáma. A hívószám a mellékállomás mellék- vagy csoport száma.

Ha példát szeretnénk látni arra, hogy ez a képernyőpanel milyen kölcsönviszonyban van a hívásirányító egyéb paneljeivel, akkor lásd a Bejövő hívásokat.


Hívásirányítási listák

Kiválasztás mező

A beprogramozás úgy történik, hogy a kiválasztó listából kiválasztjuk a kívánt mellékállomást, s az egérrel áthúzzuk azt a kívánt helyre (fogd és vidd). Ha törölni kívánunk egy bejegyzést a Hívás-továbbkapcsolás táblázatból, akkor először ki kell jelölni a melléket, majd ezt követően a jobb oldali egérgomb menüjével törölhetjük, illetve áthelyezhetjük a lomtárba.

Hívás-továbbkapcsolás mező

A rendszer 70 alapvetően különböző hívás-továbbkapcsolás (hívásirányítási lista) beállítására nyújt lehetőséget. Az ’összes lehetséges bejegyzés felsorolása’ (egy kiválasztott melléknél) lehetőséget nyújt arra, hogy ugyanazt a hívásirányítási listát több mellék számára is használjuk. A hívás-továbbkapcsolás (CFW) időpontjában aztán az egyénileg tárcsázott hívószám kerül felhasználásra.

Azonkívül beadható még itt egy mellék vagy egy csoport célzott hívószáma, vagy egy speciális karakter is arra az esetre, ha a rendszer összes mellékét végig kívánjuk keresni (kivétel: ha a mellék ”főnökként" lett bejegyezve).

Külső hívószám ezen a helyen nem adható meg. Ha egy mező üres, akkor a rendszer átugorja.

TMOM-mellék bejegyzése ezen a helyen nem engedélyezett.

1. célállomás - 4. célállomás oszlopok

A CFW-célállomásoknak (CFW = Call Forwarding, hívás-továbbkapcsolás)  mind a 4 mezője egyenrangú, és mindegyikük a fentebb említett bejegyzéseket tartalmazhatja. Az üres mezőket a rendszer figyelmen kívül hagyja. A csillag jel (*) a tárcsázott mellék számával azonos. A # bejegyzés az egész rendszer végigpásztázására vonatkozik a főnöki telefon kivételével.

A hívás-továbbkapcsolási célállomások mezői (1. célállomás-4. célállomás) mindenkor az alábbi bejegyzéseket tartalmazhatják:

- egy mellék vagy egy csoport célzott hívószáma

- csillag jel (*), azonos a tárcsázott mellék számával

- ' # 9      ', az egész rendszer összes mellékének végigpásztázása., a 'főnök'-mellékek kivételével

- ' # 201 ', híváselosztás 01. csoport

  ... sít.

- ' # 260 ', híváselosztás 60. csoport

- ' # 301 ', 01. bemondókészülék

  ... sít.

- ' # 316 ', 16. bemondókészülék

- egy külső célállomás, vagyis alrendszerekben vagy a városi vonalon lévő hívószám, ahol a hívószám 6 számjegyet tartalmazhat a lefoglaláshoz és 25 számjegyet a tárcsázási információ céljára.

Ha hívás-továbbkapcsolási célállomásként egy gyűjtő csatlakozás van bejegyezve, akkor előbb az adott gyűjtőcsoport teljes végigpróbálására (vagyis valamennyi tagjának egymás utáni hívására) kerül sor, mielőtt még a hívás-továbbkapcsolás következő célállomása kiértékelésre kerülne. A gyűjtő csatlakozás tehát úgy tekinthető, mint egy hívás-továbbkapcsoláson belüli továbbkapcsolási művelet.

E szolgáltatás sajátos vonásait részletesebben ismertetjük az ”5. Csoportos/gyűjtő csatlakozás" részben.

Ha meg lett adva legalább egy hívás-továbbkapcsolás (vagyis egynél több kapcsolási célállomás került bejegyzésre), s a hívás-továbbkapcsolás következő célállomása nem elérhető, akkor a hívásirányítási lista soron következő bejegyzésére történik a továbbkapcsolás. Ha nincs több kiosztható célállomás, akkor a hívás megmarad az utoljára elért bejegyzésnél.

Ha egy külső továbbkapcsolási célt tartalmazó hívásirányítási listát egy olyan belső mellék hív fel, amelynek erre nincs jogosultsága, akkor ezt a célállomást a rendszer átlépi.

Ha egy hívás elérte a hívás-továbbkapcsolási táblázat végét, akkor a rendszer ellenőrzi, hogy életbe kell-e léptetnie a ledobás szabad melléknél szolgáltatást. Ha nincs ledobás konfigurálva, akkor a hívás a hívás-továbbkapcsolás utolsó mellékjénél marad. Ez alól kivételt képez a gyűjtő csatlakozás. Ha az utolsó bejegyzés gyűjtő csatlakozás, akkor a hívás mindaddig továbbadásra kerül ezen a gyűjtő csatlakozáson belül, amíg a hívó fél be nem fejezi hívását, vagy a rendszer valamelyik mellékje fel nem veszi azt.

Ciklus oszlop

A ’Ciklus’ mezőben a hívás-továbbkapcsolási idő kerül megállapításra. Ezt az időt a rendszer csak az 5 másodperc többszörösében méri; a ’ciklus’ bejegyzés a szorzót adja meg. A rendszer gyárilag 3 hívási ciklusra lett beállítva, vagyis a hívások továbbkapcsolására 3x5 másodperc = 15 másodperc után kerül sor.

Ha a célállomásnál egy UCD-ről van szó, akkor ez a mező nem kerül felhasználásra.

A továbbkapcsolás ehelyett az elsődleges és másodlagos csengetési ciklusok mechanizmusát követi.

(lásd UCD csoportok )

2. csengő cél oszlop

A ’járulékos hívószám’ bejegyzésen keresztül fennáll a lehetőség egy további mellék hívására is. Ez a bejegyzés a ’központi csengő’ funkciót támogatja. Ezen a helyen egy relé/érzékelő lista valamelyik reléjét (aktorát), vagy egy olyan további mellékállomást adhatunk meg, ahol a hívásokat ugyancsak ki kívánjuk jelezni.

2. csengő mód oszlop

Az utolsó ’mód’ mező e járulékos hívás bekapcsolásának időpontját rögzíti. A lehetőségek azonnali rákapcsolás vagy egy hívás-továbbkapcsolási idő elteltével történő rákapcsolás.

A hívás-továbbkapcsolások egymáshoz LÁNCOLÁSA nem lehetséges. Ez azt jelenti, hogy ha egy melléket feltüntettünk valahol hívás-továbbkapcsolási célállomásként, és a maga részéről ugyancsak rendelkezik hívás-továbbkapcsolással járó híváshozzárendeléssel (vö. 4. Hozzárendelés a CM célállomásokhoz), akkor csak az eredeti továbbkapcsolási művelet kerül végrehajtásra.

Hívás-továbbkapcsolás oszlop (a Hicom 150 E Office (CFW=hívás-továbbkapcsolás) verziótól (a 2.2 verziótól)

A hívás-továbbkapcsolás oszlopban az IGEN-nel vagy a NEM-mel megadható, hogy foglalt esetben történjen-e hívás-továbbkapcsolás, vagy sem.

A hívás-továbbkapcsolások egymáshoz láncolása nem lehetséges. Ha egy melléket feltüntettünk valahol hívás-továbbkapcsolási célállomásként, és a maga részéről ugyancsak rendelkezik hívás-továbbkapcsolással járó híváshozzárendeléssel (vö. 4. Hozzárendelés a CM célállomásokhoz), akkor csak az eredeti továbbkapcsolás kerül végrehajtásra.


Hívás-továbbkapcsolás

A Hívás-továbbkapcsolás maszkon lehetőségünk van arra, hogy 70 különböző hívásirányítási listát hozzunk létre nappalra, éjjelre és belülre. A hívásirányítási listákkal rögzítjük, hogy a rendszer hogyan kezelje a bejövő hívásokat a hozzárendelt mellékhez, ill. a hozzárendelt csoporthoz. A belső és külső hívásokhoz (valamint nappalra, ill. éjjelre) különböző bejegyzések lehetségesek.

Hívás-továbbkapcsolás mező

Ebben a táblázatban történik a hívás-továbbkapcsolási célállomások beállítása a kiválasztott mellék vagy a kiválasztott csoport részére.

Hívásirányítási lista oszlop

A nappali ill. éjjeli kapcsolás vagy a belső forgalom megfelelő cellájára kattintva a kiválasztott mellékhez vagy csoporthoz hozzárendelhető a 70 hívásirányítási lista egyike.

1. célállomás - 4. célállomás oszlopok

A CFW-célállomások (CFW = Call Forwarding, hívás-továbbkapcsolás) mind a 4 mezője egyenrangú. Az üres mezőket a rendszer átugorja. A ‘*’ csillag jel itt megfelel a tárcsázott hívószám bejegyzésének. A ‘#’ bejegyzés a rendszer összes mellékének végigpásztázására vonatkozik a ‘főnöki’ telefon kivételével.

A hívás-továbbkapcsolási célállomások mezői (1. célállomás-4. célállomás) mindenkor az alábbi bejegyzéseket tartalmazhatják:

- egy mellék ill. egy csoport célzott hívószáma

- csillag jel ‘ * ‘, azonos a tárcsázott mellék számával

- ‘ # 9      ‘, az egész rendszer összes mellékének végigpásztázása., a 'főnök'-mellék kivételével

- ‘ # 201 ‘, híváselosztás 01. csoport

  … sít.

- ‘ # 260 ‘, híváselosztás 60. csoport

- ‘ # 301 ‘, 01. bemondókészülék

  … sít.

- ‘ # 316 ‘, 16. bemondókészülék

- egy külső célállomás, vagyis alrendszerekben vagy a városi vonalon lévő hívószám, ahol a hívószám 6 számjegyet tartalmazhat a lefoglaláshoz és 25 számjegyet a tárcsázási információ céljára.

Ha hívás-továbbkapcsolási célállomásként egy gyűjtő csatlakozás (GyCs) van bejegyezve, akkor előbb az adott GyCs teljes végigpróbálására (vagyis valamennyi tagjának egymás utáni hívására) kerül sor, mielőtt még a hívás-továbbkapcsolás következő célállomása kiértékelésre kerülne. A gyűjtő csatlakozás tehát úgy tekinthető, mint egy hívás-továbbkapcsoláson belüli továbbkapcsolási művelet.

Ha meg lett adva egy hívás-továbbkapcsolás, vagyis egynél több hívási cél került bejegyzésre, s a hívás-továbbkapcsolás következő célállomása nem elérhető, akkor a hívásirányítási lista soron következő bejegyzésére történik a továbbkapcsolás. Ha nincs több kiosztható célállomás, akkor a hívás megmarad az utoljára elért bejegyzésnél.

Ha egy külső továbbkapcsolási célt tartalmazó hívásirányítási listát egy olyan belső mellék hív fel, amelynek erre nincs jogosultsága, akkor ezt a célállomást a rendszer átlépi.

Ha egy hívás elérte a hívás-továbbkapcsolási táblázat végét, akkor a rendszer ellenőrzi, hogy életbe kell-e léptetnie a ledobás szabad melléknél szolgáltatást. Ha nincs ledobás konfigurálva, akkor a hívás a hívás-továbbkapcsolás utolsó mellékjénél marad. Ez alól kivételt képez a gyűjtő csatlakozás. Ha az utolsó bejegyzés GyCs, akkor a hívás mindaddig továbbadásra kerül ezen a GyCs-n belül, amíg a hívó fél be nem fejezi hívását, vagy a rendszer valamelyik mellékje fel nem veszi azt.

Ciklus oszlop

A ’Ciklus’ mezőben a hívás-továbbkapcsolási idő kerül megállapításra. Ez az idő csak az 5 másodperc többszöröse lehet; a ‘ciklus’ bejegyzés a szorzót adja meg. A rendszer gyárilag 3 hívási ciklusra lett beállítva, vagyis a hívások 3 x 5 másodperc = 15 másodperc után kerülnek továbbkapcsolásra.

Ha a célállomásnál egy UCD-ről van szó, akkor ez a mező nem kerül felhasználásra.

A továbbkapcsolás ehelyett az elsődleges és másodlagos csengetési ciklusok mechanizmusát követi.

(lásd UCD csoportok )

Figyeljünk a következőkre:

Az egyes hívásirányítási listákat több mellékhez/csoporthoz is hozzá lehet rendelni.

Ezáltal ha módosítások történnek egy ilyen hívásirányítási lista bejegyzéseiben, akkor ezek az összes hozzárendelt mellékre/csoportra hatással lesznek.

Külső célállomás gomb

A külső célállomások bevitele úgy történhet, hogy először valamelyik hívásirányítási listán kiválasztunk egy cellát (1. célállomás - 4. célállomás). Ezután a ’Külső célállomás’ gombra kattintva megnyitunk egy kiegészítő párbeszédablakot, amelyben a külső célállomás mellett a tárcsázandó irány (vonalnyaláb) is beadásra kerül.


Csoportos- / gyűjtő csatlakozás

Bevezetés

A gyűjtő csatlakozás egy sajátos célra csoportosított mellékek együttese. A Hicom 150 E Office Point/HiPath 3150,3250 rendszerek legfeljebb 20 csoportot képesek támogatni, melyek mindegyikében nyolc mellék lehet. A Hicom 150 E Office Com/HiPath 3300-tól 3550-ig rendszerek 150 csoportot képesek támogatni, mindegyikben legfeljebb 20 mellékkel. A Hicom 150 E Office Pro/HiPath 3700,3750 rendszerek 150 (a Hicom 150 H V1.0-tól (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától) 300) csoportot képesek támogatni, mindegyikben 20 mellékkel. Egy mellék több csoportos / gyűjtő csatlakozásban is részt vehet, azonban csoport nem adható meg egy másik csoport tagjaként (kivétel: az alap MULAP és főnök MULAP csoportok gyűjtő csatlakozásokba is felvehetők), és külső hívószámok sincsenek megengedve.

Ha IVM mellékekkel került beállításra egy gyűjtő csatlakozás, akkor az ügyfél adatbázisnak a Hicom/HiPath 3000-be való betöltését követően automatikusan sor kerül egy letöltésre az IVM-hez.

A csoportok tagjainak összeállítása az egér segítségével történhet, a fogd és vidd módszerrel.

Kiválasztás mező

A beprogramozás úgy történik, hogy a kiválasztó listából kiválasztjuk a kívánt mellékállomást, s az egérrel áthúzzuk azt a kívánt helyre (fogd és vidd). Ha törölni kívánunk egy bejegyzést a Csoport táblázatból, akkor először ki kell jelölni a melléket, majd ezt követően a jobb oldali egérgomb menüjével törölhetjük, illetve áthelyezhetjük a lomtárba.

Csoport mező

A ’Csoport’ táblázatban egyedileg kiválasztható a hívásrákapcsolás típusa.

Hívószám oszlop

Ez a csoport hívószáma. Mindegyik rendszerben fenn vannak tartva bizonyos hívószámok a csoportos / gyűjtő csatlakozások céljára, és ezek az egyes mellékekhez nem használhatók. A Hicom 150 E Office Point/HiPath 3150-től 3350-ig esetében ezek a 31-től 49-ig terjedő számok. A Hicom 150 E Office Com/Pro/HiPath 3500-tól 3750-ig rendszerekben ezek a 350-től 499-ig terjedő számok (a Hicom 150 H V1.0-tól (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától) a Pro/HiPath 3700-től 3750-ig változatokban ezen kívül még a 8600-tól 8749-ig terjedő számok is erre a célra vannak lefoglalva).

Bevál. (beválasztás) oszlop

Itt az adott hívószámhoz tartozó közvetlen betárcsázási szám kerül bejegyzésre.

Név oszlop

Ez az adott csoport részére kiutalt név. A csoportos / gyűjtő csatlakozásokat gyakran a mellékek valamilyen közös tulajdonsága alapján nevezik el. Például ”Értékesítés" vagy ”9. épület".

Típus oszlop

A Hicom 150 E Office/HiPath 3000 csoportos / gyűjtő csatlakozások hat fajtáját az alábbiakban ismertetjük.

Csoport

A bejövő hívások egyidejűleg kicsengenek az összes elérhető melléken. (Elérhető mellék az, amelyik éppen nem foglalt.)

Lineáris

A bejövő hívások egymás után több melléken kerülnek kijelzésre abban a sorrendben, amelyben a csoport tagjai be lettek jegyezve a csoport táblázatba. Minden bejövő hívás az első csoporttag mellékkel kezdi, majd továbblép a második csoporttag mellékre, és így tovább egészen addig, amíg egy szabad melléket nem talál.

A hívások időbeli távolsága megfelel a hívás-továbbkapcsolási időnek.

Ciklikus

A bejövő hívások egymás után több melléken kerülnek kijelzésre abban a sorrendben, amelyben a csoport tagjai be lettek jegyezve a csoport táblázatba. A későbbi hívások azonban onnan kezdik a sort, ahol az utolsó hívás abbahagyta.

Szabad

(Hívás-továbbkapcsolás) — A bejövő hívások egyidejűleg kicsengenek az összes melléken. Ha a Szabad csoportban csak egyetlen mellék is foglalt, a rendszer az egész csoportot foglaltnak jelzi.

A további hívók foglalt hangot kapnak.

A gyűjtő- vagy csoportos hívásnál csak a szabad mellékek hívására kerül sor. Ha egy mellék foglalt, akkor a rendszer átugorja. A csoportos/gyűjtő csatlakozáson bekopogtatásra csak akkor kerül sor – mégpedig az összes melléken –, ha a teljes csoportos/gyűjtő csatlakozás foglalt, és semmilyen hívás-továbbkapcsolás sem lehetséges.

Kopogtatás (a HiPath 3000 V1.2 SMR_F-től kezdődően)

A bejövő hívások egyidejűleg kijelzésre kerülnek a csoport összes elérhető tagjánál. (Elérhető az a mellék, amelyik nem foglalt.) Ha a "Kopogtatás" csoport valamelyik tagja foglalt, akkor is kijelzésre kerül ennél is a várakozó hívás egy kopogtatáson keresztül.

Alap MULAP (a Hicom 150 H V1.0-tól (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától))

A bejövő hívások egyidejűleg optikailag kijelzésre kerülnek az összes melléken. A kijelzés a MULAP-gombra történik.  Emellett minden mellékre külön meg lehet adni, hogy akusztikus kijelzést is kapjon-e. Ha a MULAP foglalt, akkor a csoport foglaltként kerül megjelölésre.

A további hívók foglalt hangot kapnak.

Ha az alap MULAP-csoport csapat/csúcshoz tartozik, akkor a típus nem módosítható.

Annak érdekében, hogy a MULAP-csoportokat a CTI-alkalmazások (pl. személyes hívásszervezők (PCM)) is támogatni tudják, a HiPath 3000 Manager E-ben minden egyes MULAP-csoport esetében beállításra kerül egy virtuális mellék, amely hozzárendelődik a megfelelő MULAP-csoporthoz. Ennek során a "normál" mellék kerül master-mellékként beállításra. A virtuális mellék nem master-mellékként, de akusztikus kicsengetéssel kerül konfigurálásra.

Főnök MULAP (A Hicom 150 H V1.0-tól (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától))

Ugyanaz, mint az alap MULAP. Az akusztikus hívás azonban itt a hívásátkapcsoló gombtól függően vagy a főnöknél, vagy a titkárnál kerül kijelzésre.

Ha a főnök MULAP-csoport egy csúcshoz tartozik, akkor a típus nem módosítható.

Annak érdekében, hogy a MULAP-csoportokat a CTI-alkalmazások (pl. személyes hívásszervezők (PCM)) is támogatni tudják, a HiPath 3000 Manager E-ben minden egyes MULAP-csoport esetében beállításra kerül egy virtuális mellék, amely hozzárendelődik a megfelelő MULAP-csoporthoz. Ennek során a "normál" mellék kerül master-mellékként beállításra. A virtuális mellék nem master-mellékként, de akusztikus kicsengetéssel kerül konfigurálásra.

Hívásfajta

A Hívásfajta bejegyzés révén a csoportban/keresési sorban a hívások kijelzése történhet dupla csengetéssel (1), hármas csengetéssel (2) vagy rövid/hosszú/rövid csengetéssel (3).

Analóg mellékekre a beállítás megváltoztatásának nincs semmilyen kihatása.

A csoporttáblázat a jobb oldali egérgomb segítségével sorba rendezhető.

Tel. könyv oszlop (a Hicom 150 H V1.0-tól (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától))

Ez a bejegyzés határozza meg, hogy a csoport hívószáma felvételre kerüljön-e a telefonkönyvbe, vagy sem.

A Tagok mezők

Egy csoportos/gyűjtő csatlakozás létrehozásához húzzuk át az egérrel a megfelelő mellékeket a kiválasztó mezőből a ’Tagok’ kiválasztó dobozba. Azt is megtehetjük, hogy csupán kétszer rákattintunk a mellékre a ’Kiválasztás’ listamezőben, és a rendszer automatikusan áthelyezi a melléket a ’Tagok’ dobozba.

A ’Kiválasztás’ listamezőben a mellék száma után álló csillag jel olyan portot jelez, amelyhez az ügyfél adatbázis letöltésekor még nem volt mellékállomás csatlakoztatva. A mellékek sorrendjét a ’Tagok’ kiválasztó dobozban (például egy lineáris csoport esetében) a doboz jobb szélén lévő fel/le nyilak segítségével módosíthatjuk (A MULAP-ok esetében a sorrendnek csak a hívásátvétellel összefüggésben van jelentősége.  Ha egy MULAP csoport több tagja egyben tagja egy hívásátvételi csoportnak is, akkor a MULAP hívásakor a hívásátvételi csoport tagjainál a MULAP utolsó tagja kerül kijelzésre).

Ha egy melléket el kívánunk távolítani a csoportból, akkor húzzuk azt az egérrel a ’Tagok’ kiválasztó dobozból a jobb alsó sarokban lévő lomtár ikonra. A MULAP csoportoknak legalább egy master-rel, ill. főnökkel kell rendelkezniük. Ezért az utolsó mastert/főnököt csak akkor lehet eltávolítani, ha ezáltal az egész csoport kiürül. Az olyan tagokat, akik egy csapat/csúcsból jöttek az adott MULAP-ba, itt nem lehet törölni; az ilyen tagokat a csapat/csúcson keresztül lehet ismét törölni.

Ez a panel is kínál egy Ellenőrzés parancsgombot, úgyhogy miután befejeztük csoportjaink összeállítását, ellenőrizhetjük, nem áll-e fenn köztük valamilyen ütközés.

A csoport táblázatot a jobb oldali egérgomb segítségével sorba rendezhetjük.

A MULAP-oknál a master ill. főnök mellékek ”+” jellel vannak megjelenítve. A mindenkori elsőként hozzáadott mellék lesz automatikusan a master, ill. főnök.

”Tagi paraméterek…” gomb (a Hicom 150 H V1.0-tól (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától))

Ezen a gombon keresztül adminisztrálhatók a mellékek paraméterei a kiválasztott MULAP-csoporthoz. Megnyomása esetén leágazunk a ”Tagi paraméterek” panelbe.

”Csoporthoz tartozás…” gomb

Ezzel a gombbal egy áttekintést kaphatunk arról a csoportról, amelyikbe egy adott mellék tartozik. Megnyomása esetén leágazunk a ”Csoporthoz tartozás” párbeszédpanelbe.

”Külső célállomások…” gomb

Megnyomása esetén leágazunk a ”külső célállomások” párbeszédpanelbe.


Hívásátvétel

Bevezetés

A hívásátvételi csoport a mellékek egy olyan csoportja, ahol ha a csoport bármelyik tagjához bejövő hívás érkezik, az mindenkinél kijelzésre kerül. Egyazon hívásátvételi csoport tagjai felvehetik egymás hívásait.

A Hicom 150 E Office Point/HiPath 3150,3250 rendszerekben nyolc csoportot lehet megadni, mindegyikben legfeljebb nyolc mellékekkel. A Hicom 150 E Office Com, Hicom 150 E Office Pro és HiPath 3300-tól 3750-ig rendszerekben maximum harminckét csoport adható meg, mindegyikben legfeljebb harminckét taggal. Minden mellék csak egy hívásátvételi csoportnak lehet a tagja.

Hívásátvételi csoportok mező

A hívásátvételi csoportoknak a csoportos / gyűjtő csatlakozástól eltérően a felhasználó nem adhat nevet. Ehelyett azok sorszámozva vannak, mint 1. csoport, 2. csoport, 3. csoport és így tovább. A csoport számát úgy választhatjuk ki, hogy a ’Hívásátvételi csoport’ listamezőben rákattintunk a csoport számára.

Hívások felvétele

Ha a mellékek hívásátvételi csoportokba vannak szervezve, akkor a csoport bármely tagjához érkező hívás az összes csoporttagnál kijelzésre kerül. Akusztikus kijelzés azonban csak arra az egy mellékre történik, amelyet ténylegesen tárcsáztak. A többi csoporttagnál a hívást eleinte csak a hívásátvevő gomb mellett lévő LED villogása, illetve kijelzővel ellátott Optiset E/optiPoint 500 telefonkészülékeken egy kijelzőüzenet jelzi. Ha azután a hívást egy meghatározott időn belül nem veszik fel, akkor egy megfelelő hangjelzés is kiadásra kerül a többi csoporttag mellékre is (hacsak a hangjelzés nem lett kikapcsolva a ’Rendszerparaméterek’ párbeszédpanelen keresztül).

A csoporttagok a hívást vagy egy beprogramozott funkciógombon keresztül, vagy egy megfelelő kód beadásával, vagy pedig egy OptiGuide prompton keresztül vehetik fel. Ezt a szolgáltatást a funkciógombok két különböző típusa támogatja: az Átvétel – Irányított és az Átvétel – Csoport.

Hívásátvételt olyan felhasználók is kezdeményezhetnek, akik nem tagjai a hívásátvételi csoportnak. Ezeknek a felhasználóknak a hívásátvétel kódot (*59) kell beadniuk, majd ezt követően a hívott mellékállomás számát.

A mellékek a fogd és vidd módszer felhasználásával sorolhatók be a kiválasztott hívásátvételi csoportokba.

Lásd még:

Hicom 150 E Office Rel. 1.0-eSHB Hívásátvétel

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Hívásátvétel

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB Hívásátvétel

A Kiválasztás mező és a Tagok mezők

Hívásátvételi csoport létrehozásához húzzuk át az egérrel a mellékeket a Kiválasztó mezőből a ’Tagok’ listamezőbe. Ha egy új tagot helyeztünk el valamelyik csoportban, akkor a ’Kiválasztás’ kiválasztó dobozban a csoporttag neve után zárójelben feltüntetésre kerül a csoport száma. Ha egy melléket el kívánunk távolítani egy adott csoportból, akkor húzzuk a melléket az egérrel a ’Tagok’ kiválasztó dobozból a lomtár ikonra.


UCD paraméterek

Bevezetés

Az Univerzális híváselosztás (UCD) szolgáltatásjellemzővel UCD csoportok hozhatók létre olyan módon, hogy egy bejövő belső vagy külső hívás automatikusan ahhoz a csoporttaghoz kerül átkapcsolásra, aki a leghosszabb ideig volt nyugvó állapotban.

Ezen a fülön az általános, csoportfüggetlen beállítások konfigurálása történik. Ezek közé tartozik különösen az UCD szolgáltatás engedélyezése ill. letiltása (ami a végkészülékeken történő rendszeradminisztráció keretében nem lehetséges).

A csoportfüggő adatok az UCD csoportok fülön állíthatók be.

UCD jellemzők mező

UCD adatok kinyomtatása

Az UCD adatok kinyomtatása jelző felkapcsolása esetén az UCD adatok kivihetők egy V.24-es illesztőegységen keresztül. Az UCD adatok kinyomtatása funkciókör csak külső beszélgetésekre használható. A belső UCD beszélgetések nem kerülnek naplózásra.

UCD alkalmazás engedélyezése

Ezzel a jelzővel UCD alkalmazások rákapcsolását lehet engedélyezni.

Automatikus utófeldolgozási idő mező

Feldolgozási idő (ciklus)

Az automatikus utófeldolgozási idő (automatikus wrap-up) céljára 0-tól 9 ciklusig terjedő (ciklusonként 5 mp) értékek állíthatók be valamennyi UCD híváshoz.

Prioritások belső hívásoknál mező

Belső prioritások

A belső hívások besorolásához egy 1-től 10-ig terjedő prioritási fok kerül megállapításra. A rendszer ezután a várakozó hívásokat a prioritás és a várakozási idő függvényében osztja el az UCD csoporton belül, vagyis egy magas prioritású várakozó hívást adott esetben gyorsabban felvesznek, mint egy alacsonyabb prioritású hívást, amely már régebb óta várakozik.

Prioritások külső hívásoknál mező

A rendszer az adott UCD csoport számára érkezo bejövő hívásokat a várakozási soron belül hívási típusok szerinti TOC csoportokba (TOC = type of call, hívástípus) osztja. Ennek során 10 prioritási szintet különböztet meg, vagyis az összekötő áramkörökhoz vonalanként (B-csatornánként) 1 és 10 közötti (az egyes vonalakra vonatkozó) prioritások rendelhetők hozzá.

Kártya oszlop

A megfelelő kártya aljzat és vonal szám bejegyzése.

Prioritás oszlop

Egy hívási prioritás hozzárendelése.

Lásd még:

Hicom 150 E Office Rel. 1.0-eSHB Univerzális híváselosztás

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Univerzális híváselosztás

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB Universelle Univerzális híváselosztás


UCD csoportok

Bevezetés

Egy UCD csoport intézőket foglal magában, akik egy munkacsoportba tartoznak. A rendszerben egyidejűleg maximum 150 UCD intéző lehet aktív. Ennek megfelelően a rendszer 150 előre rögzített intézői ID-et kínál, amelyek mindegyike a maximum 60 (az Office Point/HiPath 3150,3250 esetében 10) UCD csoport egyikéhez rendelhető hozzá. A csoportonkénti intézőszám nincs korlátozva. Csak érvényes intézői ID-ek jegyezhetők be, s minden egyes ID kizárólag egy csoporthoz rendelhető hozzá. Ebből a célból fel kell állítani egy listát, amely az intézői ID-eket és a hozzájuk tartozó UCD csoportokat tartalmazza.

Az UCD intéző hozzáférhet a rendszer bizonyos különleges szolgáltatásaihoz. Egy ID felhasználásával bármely UP0/E végkészülékről ill. analóg-ról (”otthoni intéző", kívül fekvő mellékállomás) bejelentkezhet. A "Log On" -t követően az intéző ”elérhető" állapotban van, és egészen a "Log Off"-ig rögzített módon hozzárendelődik ehhez a végkészülékhez. Ugyanezen idő alatt nem lehetséges egy másik végkészülékről is bejelentkeznie. Végkészülékenként maximum 1 intéző lehet bejelentkezett állapotban. Minden intéző csak egy munkacsoporthoz lehet hozzárendelve. A "Log Off"-t követően a intéző nem áll többé az UCD rendelkezésére

"Log On" alkalmával a rendszer először ellenőrzi az intéző hozzárendelését az UCD csoportokhoz. A port, amelyen az intéző bejelentkezett, egy nem törlődő memóriában kerül tárolásra, hogy a hozzárendelés még a rendszer esetleges újraindítását követően is megőrződjék.

UCD felvevő telefonként használhatók a szokványos Optiset E/optiPoint 500 végkészülékek (kijelző nélkül is), s az "otthoni intézők" támogatására analóg is használható. A kijelző nélküli végkészülékeknél a lényeges funkciókhoz ”Logon", ”Utófeldolgozás" és ”Logoff" kódok állnak rendelkezésre. Az Entry-végkészülékek ugyancsak használhatók.

”Office Look” rákapcsolása esetén az UCD csoportok belső hívószámait törölni kell, miután csak a külső beszélgetések kerülnek naplózásra.

Gyűjtő csatlakozás-vezérszám és -név társítása UCD csoportokhoz

Kereszthivatkozás a ’Hívásirányítási listák‘ Súgó paneljére

A rendszer utolsó 60 (Office Point/HiPath 3150,3250 esetében az utolsó 10) gyűjtő csatlakozását az UCD rendszer a konfigurált UCD csoportok vezér hívószámának, közvetlen beválasztási számának és a csoportok nevének meghatározására használja. A Bejövő hívások Hívásirányítási listáin mindegyik UCD csoporthoz egy #201-től #260-ig (Office Point/HiPath 3150,3250-nél #210-ig) terjedő virtuális címszám rendelődik. Ez azt jelenti, hogy az első UCD csoport (#201) a Gyűjtő csatlakozások alapértelmezés szerinti hívószámával hívható fel.

UCD hívások és belső hívások

Ha valamelyik intéző egy belső hívást (nem UCD hívás) kap, és ebben az állapotban egy UCD hívás is beérkezik az adott UCD csoporthoz (amelybe ez az egy intéző jelentkezett be és áll rendelkezésre), akkor az UCD hívás egy várakozási sorba terelődik. Mihelyt befejezte az intéző a belső beszélgetést, megkapja az UCD hívást.

Kiválasztás mező, Tagok mező

Az intézői ID-ek a kiválasztási listák segítségével rendelhetők hozzá az UCD csoportokhoz. Minden ID csak egy csoportban jelenhet meg.

UCD csoportok mező

Az UCD csoportok táblázat lehetővé teszi a csoportokra vonatkozó UCD paraméterek konfigurálását. A táblázat a következő oszlopokra oszlik:

UCD csoport oszlop

Az UCD csoport oszlop a rendelkezésre álló csoportok listáját tartalmazza.

Elsődl. csengetési cikl. oszlop, másod. csengetési cikl. oszlop

Minden egyes csoportra elsődleges és másodlagos csengetési ciklusok állíthatók be.

Az elsődleges csengetési ciklus (első érték) azt adja meg, hogy hány cikluson (5 másodperces időszakon) keresztül kísérli meg a rendszer a hívott UCD csoportban egy szabad intéző elérését. Ez az időzítő a várakozási sorban lévő hívásokat számolja mindaddig, amíg nem áll rendelkezésre szabad intéző.

A másodlagos csengetési ciklus (második érték) akkor jut szerephez, ha a hívásirányítóban (Call Management) második célállomásként ismét egy UCD csoport áll. Azt követően, hogy lejárt az elsődleges csengetési ciklus, és még mindig nem áll rendelkezésre szabad intéző a hívott UCD csoportban, a rendszer mindkét csoport intézőit hívja.

Az univerzális híváselosztás (UCD) olyan módon van elrendezve, hogy a rendszer a kiválasztott rendelkezésre álló intézőket hívja.

Amennyiben "egyetlen intéző sem elérhető" -> az elsődleges csengetési ciklusoknak megfelelő számú kicsengetés történik (ha csak egy UCD csoport van megadva a hívásirányítóban), ill. az elsődleges + másodlagos csengetési ciklusoknak megfelelő számú kicsengetés történik (ha két UCD csoport van megadva a hívásirányítóban); ezt követően a hívás bontódik.

Amennyiben "vannak elérhető intézők, de nem veszik fel a hívást" -> a hívás egyáltalán nem bontódik (lásd alább: "Az (utolsó) intézőnél a kicsengetés időtartama nem áll felügyelet alatt”).

Megjegyzés: azokra az intézőkre, akik nem veszik fel a hívást, ennek során a következők érvényesek:

A CM-ben (hívásirányítóban) lévő két bejegyzés esetén (amennyiben összességében egynél több elérhető intéző van), az elsődleges csengetési ciklusok lejártával az 1. "nem elérhetőre" állítódik, és a hívás továbbkapcsolásra kerül.

Az utolsó hívott intéző mindig a külső vonal bontásával állítódik "nem elérhetőre".

Nincs olyan speciális időzítő, amely az UCD intézők hívási idejét figyelné.

Az elsődleges csengetési ciklus lejárta után az intéző automatikusan kijelentődik.

Kivétel: Ha második célállomásként egy további UCD csoport van konfigurálva, akkor az ilyen hívás az elsődleges csengetési ciklus lejártát követően ehhez az UCD csoporthoz továbbítódik. A hívott célállomást a rendszer ”nem elérhetőre” állítja. Majd elindul a második UCD csoport időzítője (másodlagos csengetési ciklus).

Várakozó hívások oszlop

A Várakozó hívások oszlopban a várakozó hívások maximális száma állítható be (max. érték = 30).

Az utolsó csoport számára a maximális érték 72.

AICC oszlop

Az AICC (Automatic incoming call connection, bejövő hívások automatikus kapcsolása UCD csoportoknál) oszlopot az UCD hívások automatikus felépítésének aktiválására használjuk. Ilyenkor az UCD mellék fejhallgatóján egy akusztikus jelzés figyelmeztet a beérkező hívásra, amely ezt követően automatikusan bekapcsolásra kerül az elérhető intézőhöz.

Ez a szolgáltatás csak akkor vehető igénybe, ha a használt végkészülék fejbeszélő garnitúrával van ellátva, és be van programozva a "Bontás"-gomb.

Bemondásváltás oszlop

Ebben az oszlopban azt határozhatjuk meg, hogyan történjék a rögzített bemondások változtatása. A váltások történhetnek egyszeri vagy ciklikus módon. A Bemondások a beállított sorrendnek megfelelően kerülnek elküldésre a hívó félnek. Ha a ’ciklikusan’ lehetőséget választottuk, akkor az utolsó és az azt megelőző bemondás egymást váltogatva kerülnek rákapcsolásra.

Idő túllépés oszlop

Ez az időzítő paraméter a külső ACD alkalmazásokra átirányított hívások felügyelésére szolgál  (engedélyezett érték 0-600 mp; a HiPath 3000 V1.2/Hicom 150 H V1.2-től: 0-15240 mp).

Bemond. késl. oszlop

Ez az időzítő paraméter annak konfigurálására használható, hogy egy várakozó hívás mennyi idő elteltével kerüljön átkapcsolásra egy bemondókészülékre (engedélyezett értékek 0-600 mp). Az UCD csoportokhoz érkező minden hívás kap egy bemondást. Ha nem lett beállítva bemondókészülék, akkor a belső tartási zene kerül kiküldésre a hívó fél részére. A bemondás megakadályozásához a késleltetést a lehető legmagasabb értékre kell beállítani, feltételezve, hogy ez alatt az idő alatt valaki fel fogja venni a hívást.

Csoportparaméterek mező

Célállomás index oszlop

Csoportonként hét várakoztatási célállomás (1-7 indexek) bocsátható rendelkezésre bemondások (zene tartás közben - MOH, vagy bemondókészülékek) céljára.

Várakoztatási céláll. oszlop

A Várakoztatási célállomás oszlopban történik a célállomás index hozzárendelése a rendszer bemondó berendezéseihez. A bemondókészülékek két típusa konfigurálható: rögzített kezdetű és befejezésű készülékek (bemondásokhoz) és végtelenített szalagú készülékek (zenéhez).

A Hicom 150 E Office Point/Hipath 3150,3250 esetében egy bemondó berendezés programozható be rendszerenként, míg a Hicom 150 E Office Com/HiPath 3300-tól 3550-ig és a Hicom 150 E Office Pro/HiPath 3700,3750 esetében 4, illetve 16.

Ezek a bemondókészülékek a ’Kapcsolt egységek’ panelen, a Bemondások fülön konfigurálhatók.

Megjegyzés (érvényes az SMR_M 2.2 verziótól): Az UCD csoporton belüli rákérdező hívásoknál (pl.: bejelentkezés előtti átadásnál) a bemondókészülékek rákapcsolására csak a hívás átadása után kerül sor. A kiközvetítő mellék nem kap bemondást.

Várakozási idő oszlop

Ez a menüpont csak végtelenített szalaggal ellátott készülékekhez használható.

Minden egyes célállomáshoz beprogramozható egy (1-9 csengetési ciklus között választható) várakozási idő. Az időzítő lejártát követően ilyenkor a soron következő konfigurált bemondás kerül bejátszásra a hívó fél számára.

Lásd még:

Hicom 150 E Office Rel. 1.0-eSHB Univerzális híváselosztás

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Univerzális híváselosztás

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB Univerzális híváselosztás


Főnök/titkár csoportok
Főnök/titkár csoportok (a 3.0 verziótól megszűnt)

Bevezetés

A főnök/titkár kapcsolatok külön csoportként definiálhatók (OfficePoint = 4, OfficeCom = 10, OfficePro = 16 csoport). Az ilyen csoportokban a főnök- és a titkár-mellékeket kell bejegyezni.

Kiválasztás mező

A beprogramozás úgy történik, hogy a kiválasztó listából kiválasztjuk a kívánt mellékállomást, s az egérrel áthúzzuk azt a kívánt helyre (fogd és vidd). Ha törölni kívánunk egy bejegyzést a főnök/titkár táblázatból, akkor először ki kell jelölni a melléket, majd ezt követően a jobb oldali egérgomb menüjével törölhetjük, illetve áthelyezhetjük a lomtárba.

Főnök/titkár csoportok szerkesztése

A főnök/titkár csoport csak olyan helyzetben alkalmazható, ahol van egy vagy több titkár mellék, amely szűri az egy vagy több főnökhöz érkező hívásokat. Ez a csoporttípus konfigurálható két titkárra és egy főnökre, egy titkárra és két főnökre, vagy két titkárra és két főnökre.

A Hicom 150 E Office Point-ban  maximum négy ilyen csoport adható meg. A Hicom 150 E Office Com és a Hicom 150 E Office Pro rendszerekben a megadható csoportok maximális száma tizenhat. Mind a főnök, mind pedig a titkár mellékek tagjai lehetnek egynél több csoportnak is.

Speciális funkciók

A főnök/titkár kapcsolatok sajátosságai:

A főnöknél csak a titkári mellékállomásról lehet kopogtatni. A rendszer végigkeresésekor a főnöknél nem történik csengetés. A főnök részéről a titkárnál történő kopogtatás azonnal megtörténik (egyébként 5 mp után). Egy főnök/titkár csoporton belül a titkár az eltérő kicsengetési mód alapján meg tudja különböztetni egymástól a különböző főnököktől érkező hívásokat.

A Hicom 150 E Office 1.0 verziójáig bezárólag:

Hogy a főnököt ne lehessen közvetlenül hívni, a hívásirányítóban a titkár mellékállomást kell első kicsengetési célállomásként megadni, és csak ezt követően a főnök mellékállomást.

Példa:

15-ös mellék: főnök

17-es mellék: titkár.

A 15-ös mellék az 5-ös hívásirányítási listához lett rendelve (lásd a Hívásirányítási listák fület).

Az 5-ös hívásirányítási lista a következőképpen néz ki:

Járulékos hívás

	1. célállomás	2. célállomás	3. célállomás	4. célállomás	Ciklus	Célállomás	Mód
5	17	15			3		azonnal

A hívás ilyenkor először a 17-es melléken (titkár) kerül kijelzésre, s a főnöknél csak egy bizonyos idő elteltével.

Az ideiglenes hívásbekapcsolás céljából (pl. abban az esetben, ha a titkár távol van) a főnök a hívás hozzákapcsolás szolgáltatáson keresztül a saját hívószámának (a fenti példában a 15-ös melléknek) az utántárcsázásával elérheti, hogy a hívások közvetlenül a főnök mellékre legyenek kijelezve.

A Hicom 150 E Office 2.0 verziójától :

A főnökön és a titkáron kívül konferenciasarok telefonokat is meg lehet adni, amelyek a titkári mellékkel párhuzamosan csengenek ki.

Választhatjuk azt, hogy főnök/titkár csoport minden tagjához alapértelmezés szerinti gombok kerüljenek kiosztásra. Ilyenkor ha egy eszközt eltávolítunk egy főnök/titkár csoportból, az alapértelmezés szerinti gombkiosztás továbbra is fennmarad.

Hallható kijelzés rendszerint csak a titkár mellékre történik; a főnöki és a konferenciasarok telefonok csak optikai kijelzést kapnak (a beválasztási szám gombján). A ”főnöknél csengetés be" gomb segítségével azonban kialakítható olyan elrendezés, ahol a főnöki és a konferenciasarok telefonok is hallható kijelzést kapnak.

Az ezen csoporttípus által kínált legtöbb szolgáltatás igénybe vételéhez a titkári mellék készülékén be kell programozni a hívógombokat.

Lásd még:

Hicom 150 E Office Rel. 1.0-eSHB Főnök/titkár funkciók

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Főnök/titkár funkciók

Tagok mező

A ’Kiválasztás’ mező a rendszer összes elsődleges és másodlagos mellékét tartalmazza. Egy főnök/titkár csoportot úgy hozhatunk létre, hogy a kívánt mellékeket a ’Kiválasztás’ listamezőből az egérrel áthúzzuk a ’Főnök/titkár csoportok konfigurálása’ táblázat megfelelő sorába. A tagok eltávolításához át kell húzni őket az egérrel a lomtárba. Ha egy melléket a ’Kiválasztás’ listamezőből áthúzunk a Hívósz. mezőbe, akkor a rendszer a mellék számát automatikusan kiegészíti az ahhoz tartozó névvel.

Főnök/titkár csoportok konfigurálása mező

Ezek a fajta csoportok a hívásátvételi csoportokhoz hasonlóan egyszerűen az ”1. csoport", ”2. csoport" és így tovább elnevezést kapják. A csoport számát a jobboldalt fönt látható listamezőből kell kiválasztani. A csoport konfigurálási táblázat ’főnök/titkár’ oszlopát a rendszer már kitöltötte a ”Főnök 1", ”Főnök 2", ”Titkár 1" és ”Titkár 2" megjelölésekkel. Ahogy a felhasználó hozzáadja a tagokat, a ’Hívósz.’ és a ’Név’ mezőben kijelzésre kerülnek a megfelelő információk.


Mellékek jogosultságai

A Jogosultságok szolgáltatásjellemző használata egy háromlépcsős művelet. E lépéseket az alábbiakban összegezzük.

#1 lépés A ’Jogosultságok - Mellék’ panelen keresztül a mellékeket 1-től 15-ig terjedő jogosultsági csoportokba soroljuk, külön nappalra és külön az éjjeli üzemre.

#2 lépés A Jogosultságok nappal / éjjel paneleken definiáljuk az egyes jogosultsági csoportokat azáltal, hogy egy 0-tól 14-ig terjedő jogosultságot rendelünk hozzájuk. A jogosultsági kódok az erősen korlátozottól a korlátlan hozzáférésig terjedő teljes sávot felölelik. Valamennyi csoporthoz és irányhoz (vonalköteghez) saját jogosultság kerül megállapításrai, mégpedig külön nappalra és éjjelre.

#3 lépés Összeállítjuk az engedélyezett és tiltott telefonszámok listáját. A 2-től 13-ig terjedő jogosultsági kódok ezekre a listákra vonatkoznak.

#4 lépés Ha egyes hívószámok esetében az alapbeállítástól eltérően nem kívánjuk, hogy a híváskorlátozás végrehajtásra kerüljön, akkor ezt az LCR – tárcsázási tervnél állíthatjuk be. Ez a hálózatokra is érvényes.

Tipp: A lépéseket nem feltétlenül kell ugyanebben a sorrendben végrehajtani. Lehet, hogy valaki előbb össze kívánja állítani a listáit, vagy definiálni kívánja a csoportokat, mielőtt besorolná a mellékeket az egyes csoportokba. Ezek a műveletek szoros kölcsönviszonyban vannak egymással. A programozás megkezdése előtt átfogó tervvel kell rendelkeznünk.

Mellékek besorolása a jgosultsági csoportokba mező

Az egyes mellékek jogosultsági csoportokba történő besorolásához a ’Mellék’ képernyőpanelt használjuk. A besorolás azzal történik meg, hogy kiválasztjuk a kívánt csoport számát abból a gördülődoboz listából, amely megjelenik, ha rákattintunk az (1) alapértelmezés szerinti értékre. Külön csoportot választhatunk a ’Nappal’ oszlophoz és egy másik csoportot az ’Éjjel’ oszlophoz.

A ’Nappal’ oszlopban tett választás arra a ’Vonal jogosultság nappal’ táblázatra vonatkozik, amely a jogosultsági csoportokhoz hozzákapcsolja az aktuális jogosultságokat. Az Éjjel oszlopban tett választás arra a ’Vonal jogosultság éjjel’ táblázatra vonatkozik, amely a jogosultsági csoportokhoz hozzákapcsolja az aktuális jogosultságokat.

A jogosultság csoportokhoz 15 szám áll rendelkezésre, jóllehet tizenötnél több csoportunk is lehet, hiszen az 1. jogosultsági csoport nappalra és éjjeli üzemre egymástól eltérően is definiálható.

Tipp: Fontos megjegyeznünk, hogy az a szám, amelyet ezen a panelen a mellékhez rendelünk, egy jogosultsági csoport kódja, s nem pedig maga a jogosultság. Az egyetlen tényleges jogosultság ezen a képernyőpanelen abban a ’Jogosultságok’ listamezőben található, amely a ’Jogosultság kódzárnál’ területen, a jobb alsó sarokban helyezkedik el.

A táblázat a jobb oldali egérgomb segítségével sorba rendezhető.

Jogosult mellékek éjszakai kapcsolásra mező

Ha a rendszer átkapcsol éjjeli kapcsolási módba, akkor az összes mellék az ’Éjjel’ táblázatot kezdi használni. Ezenkívül a bejövő hívások hívásirányítása is átkapcsol a besorolási táblázatban ’Éjjelre’. Ha bizonyos mellékeket képessé akarunk tenni arra, hogy átállítsák a rendszert éjjeli kapcsolási módra, akkor ezeket a mellékeket hozzá kell adnunk a ’Jogosult mellékek éjszakai kapcsolásra’ listához.

Az itt bejegyezhető mellékek maximális száma öt lehet. A listához úgy adhatunk hozzá egy újabb számot, hogy a ’Mellékek’ gördülődobozból kiválasztjuk az adott számot, majd rákattintunk az ’Új’ parancsgombra. A szám ennek hatására megjelenik a lista ablakában.

Ha törölni kívánunk egy számot erről a listáról, akkor kattintsunk rá a számra a lista ablakban, majd pedig kattintsunk a ’Törlés’ parancsgombra. Ha módosítani akarjuk a lista egy hívószámát, akkor ki kell jelölnünk a változtatni kívánt számot a lista ablakában, a ’Mellékek’ kiválasztó dobozban pedig azt a számot kell kijelölnünk, amelyre az adott számot módosítani szeretnénk; ezt követően kattintsunk rá a ’Csere’ parancsgombra.

Jogosultság kódzárnál mező

A ’Jogosultság kódzárnál’ gördülődobozban feltüntetésre kerülő szám nem a jogosultsági csoport száma, hanem a tényleges jogosultság. Ezt a mezőt annak meghatározására használjuk, hogy milyen jogosultsági szint vonatkozzék az elzárt mellékekre.

Ez a jogosultság rendszerint nagyon korlátozott szintű, hogy megakadályozzuk jogosulatlan hívások kezdeményezését a mellék feljogosított használójának távollétében.

Itt a 15 vonal jogosultság egyike jegyezhető be az egész rendszerre vonatkozóan (lásd Jogosultság nappal/éjjel), amely akkor lép érvénybe, ha egy mellék használatba léptette a kódzárat.

Megjegyzés: A jogosultság aktivált kódzárnál csak lejjebb vehető.

Átadott vonalak jogosultsága mező

Amennyiben külső előfizetőhöz történő továbbadás történik valamilyen alkalmazáson (pl. PCM, HPCO) keresztül, akkor ennek a melléknek a jogosultságai kerülnek felhasználásra.

Ez a szolgáltatás ilyen esetben csak akkor működik, ha itt egy városi vonalra jogosult mellék lett megadva.


Jogosultság nappal/éjjel

Új felhasználói felületek a HiPath 3000 Manager E V3.0-tól!

A külső hívások korlátozásának műveletéhez a Mellék panel használatával foghatunk hozzá, ahol jogosultsági csoport számokat oszthatunk ki a rendszer mellékeihez. Ezt a műveletet a ’Nappal’ és ’Éjjel’ panellapokon folytatjuk, amennyiben itt rendelhetjük hozzá az egyes jogosultsági csoportokhoz a megfelelő hívási jogosultság kódokat. Minden csoporthoz egy külön nappali és egy külön éjjeli jogosultságot rendelhetünk.

Jogosultságok hálózatba szervezett Office-rendszereknél:

Jogosultsági osztály az alárendelt távközlési berendezésben	Az alárendelt távközlési berendezés mellékének a főközpontba is átnyúló jogosultsága
Házon belüli jogosultság ( 0 )	Házon belül jogosult ( 0 )
Bejövő városi vonali jogosultság  ( 1 )	Bejövő városi vonali hívásokat fogadhat  ( 1 )
Engedélyezési listák ( 2-7 )	A főközpont 1. tilalmi listája ( 8 )
Tiltó listák ( 8-13 )	A főközpont 1. tilalmi listája ( 8 )
Teljes városi vonali jogosultság ( 14 )	Városi vonali hívásokra korlátozás nélkül jogosult (14)

VAGYIS: A házon belüli, a bejövő hívásokra vonatkozó és a teljes városi vonali jogosultság átvételre kerül a főközpontban is. Ha a mellékhez az alárendelt távközlési berendezésben egy engedélyezési lista vagy egy tilalmi lista van hozzárendelve, akkor a főközponton keresztül történő városi vonal foglalásnál mindig a főközponti berendezés 1. tilalmi listája lép hatályba.

Nappali beállítások

A nappali használatra vonatkozó jogosultsági szinteket a ’Nappal’ panellapon állíthatjuk be. A táblázat tetején sorakozó számok a jogosultsági csoportok számai. (Ahhoz, hogy a 11-től 15-ig terjedő oszlopokat is lássuk, alkalmasint használnunk kell a vízszintes görgetősávot.) A különböző irányoknak (vonalcsoportoknak) különböző kódjai lehetnek. (Lásd Irányok.)

Éjjeli beállítások

Az ’Éjjel’ panellap teljesen azonos a ’Nappal’ panellel. A alapértelmezés szerinti jogosultság is (14) ugyanaz, mint a nappalra szóló alapértelmezés.

Jogosultsági csoportok mező

Összesen 15 jogosultsági csoport lehetséges. Ezeket a csoportokat az alábbiakban ismertetjük.

0 (nulla) jogosultság

A mellék belülre telefonálhat.

Központi gyorshívószámokat tárcsázhat.

Külső bejövő hívásokat nem fogadhat.

1 jogosultság

Belülre telefonálhat.

Központi gyorshívószámokat tárcsázhat.

Külső bejövő hívásokat felvehet.

2 – 7 jogosultságok

Az 1-es kódnál felsorolt hívásokat kezdeményezheti, ill. fogadhatja (1-6 engedélyező lista).

Csak a megadott Engedélyezési / tilalmi lista bejegyzéseit tárcsázhatja.

8 – 13 jogosultságok

Az 1-es kódnál felsorolt hívásokat kezdeményezheti, ill. fogadhatja (1-6 tiltó lista).

Minden számot tárcsázhat, kivéve a megadott Tiltó lista bejegyzéseit.

14 jogosultság

Korlátlan jogosultsággal rendelkezik mind a bejövő, mind a kimenő hívások tekintetében.

Bármely korlátozás csak a "városi vonal" típusú irányokra vonatkozóan érvényes (lásd az Richtungsparameter fület)!

Az ilyen a listába bejegyzett számjegyeket egy <2> jogosultsági osztályba tartozó mellék tárcsázhatja. A további számjegyek utántárcsázása nincs korlátozva.

Lásd még:

Hicom 150 E Office Rel. 1.0-eSHB Vonal jogosultságok

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Vonal jogosultságok

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB Vonal jogosultságok


Jogosultság nappal éjjel Hipath 3000 V30
Jogosultság nappal/éjjel (a HiPath 3000 V3.0-tól)

A rendszermellékek külső hívószámokhoz való hozzáférését a Mellékek jogosultsága maszkon jogosultsági csoportok hozzárendelésével korlátozhatjuk.

Az egyes jogosultsági csoportokhoz a ‘Nappal’ ill. ‘Éjjel’ panellapokon rendelhetjük hozzá az irányonkénti (vonalnyalábonkénti) városi vonali jogosultságokat.

Kiválasztás mező

Ezen a listán a rendszer összes jogosultsági csoportja kerül feltüntetésre. Valamely jogosultsági csoport kiválasztása esetén irányonkénti bontásban megjelenítésre kerülnek a hozzá rendelt városi vonali jogosultságok, valamint a hozzárendelt mellékek.

Jogosultságok nappal/éjjel mező

Ebben a táblázatban történik a városi vonali jogosultságok hozzárendelése.

Az alábbiakban ismertetett jogosultságokat különböztetjük meg:

belső

A mellék belülre telefonálhat.

Központi gyorshívószámokat tárcsázhat.

Külső bejövő hívásokat nem fogadhat.

féloldali vonaljogosultság

A mellék belülre telefonálhat.

Központi gyorshívószámokat tárcsázhat.

Külső bejövő hívásokat felvehet.

1-6. engedélyezési listák

A mellék az 1-es kódnál felsorolt hívásokat (1-6 engedélyezési lista) kezdeményezheti, ill. fogadhatja.

Csak a megadott Engedélyezési / tilalmi lista bejegyzéseit tárcsázhatja.

1-6. tilalmi listák

A mellék az 1-es kódnál felsorolt hívásokat (1-6. tiltólista) kezdeményezheti, ill. fogadhatja.

Minden számot tárcsázhat, kivéve a megadott tiltó lista bejegyzéseit.

Teljes városi vonali jogosultság

A mellék korlátlan jogosultsággal rendelkezik mind a bejövő, mind a kimenő hívások tekintetében.

Bármely korlátozás csak az egyes irányok "városi vonal" típusú irányaira érvényes (lásd az Irányok adatai fület)!

Az ilyen a listába bejegyzett számjegyeket egy <2> jogosultsági osztályba tartozó mellék tárcsázhatja. A további számjegyek utántárcsázása nincs korlátozva.

A városi vonali jogosultságok standard beállításai jogosultsági csoportonként:

1. jogosultsági csoport:	belső (valamennyi irányra)

2. jogosultsági csoport:	féloldali vonaljogosultság (valamennyi irányra)

3. jogosultsági csoport:	1. tiltólista (valamennyi irányra)

4. jogosultsági csoport:	1. engedélyezési lista (valamennyi irányra)

5. jogosultsági csoport:	2. tiltólista (valamennyi irányra)

6. jogosultsági csoport:	3. tiltólista (valamennyi irányra)

7-15. jogosultsági csoportok:	teljes városi vonali jogosultság (valamennyi irányra)

Jogosultságok hálózatba szervezett Office/HiPath 3000-rendszereknél:

Jogosultság az alárendelt távközlési berendezésben	Az alárendelt távközlési berendezés mellékének a főközpontba is átnyúló jogosultsága
belső	belső
féloldali	féloldali
1-6. engedélyezési listák	A főközpont 1. tilalmi listája
1-6. tiltó listák	A főközpont 1. tilalmi listája
teljes városi vonali jogosultság	teljes városi vonali jogosultság

Vagyis: A belső, féloldali- vagy teljes városi vonali jogosultságok átvételre kerülnek a főközponti távközlési berendezésbe. Ha az alárendelt távközlési berendezésben egy mellékhez engedélyezési lista vagy tilalmi lista van hozzárendelve, akkor a főközponton keresztül történő városi vonal foglalásnál mindig a főközponti berendezés 1. tilalmi listája lép hatályba

Tagok mező

Ezen a listán vannak feltüntetve azok a mellékek, amelyek a kiválasztott jogosultsági csoporthoz lettek hozzárendelve (lásd a: mellékek jogosultságait)


Engedélyezett/tiltott számok

Ezt a panelt azoknak a hívószámoknak a táblázatba foglalására használjuk, amelyek hívása a felhasználók számára megengedett vagy nem megengedett. Erre a lépésre egyébként csak akkor van szükség, ha valamelyik jogosultsági csoportunknak 2-től 7-ig vagy 14-ig terjedő jogosultsági kódot osztottunk ki.

A rendszer összesen 6 engedélyező listát és 6 tiltó listát bocsát rendelkezésre.

Engedélyező lista mező

Az ’Enged. / tiltott számok’ panellap bal oldalán azoknak a hívószámoknak a táblázatait állíthatjuk össze, amelyek hívása a felhasználók számára megengedett. Maximum hat ilyen listát hozhatunk létre. Az első listán maximum 100 bejegyzésre van lehetőség, a fennmaradó öt lista pedig egyenként legfeljebb 10 számot tartalmazhat.

Az egyes számok legfeljebb hét karaktert (a 0-tól 9-ig terjedő számjegyeket, valamint a * és # jeleket) tartalmazhatnak. A teljes telefonszámok felsorolására itt nincs szükség. Például ha meg akarjuk engedni a felhasználók számára bármely 800-as szám tárcsázását, akkor elég csak a körzeten kívüli hívás szabványos ”1" kódját, majd ezt követően a ”800"-t beadni.

A 2-től 7-ig terjedő jogosultsági kódok az engedélyező listák táblázataira vonatkoznak. Az első ide vágó jogosultsági kód (2) vonatkozik az első engedélyező lista táblázatára (1), és így tovább.

Tiltó lista mező

Az ’Enged. / tiltott számok’ panellap jobb oldalán azokból a hívószámokból állíthatunk össze legfeljebb hat táblázatot, amelyek hívása a felhasználók számára nem megengedett. Az első listán maximum 50 bejegyzésünk lehet, a fennmaradó öt lista pedig egyenként legfeljebb 10 számot tartalmazhat.

A "#” karakter első helyre történő bejegyzése egy tilalmi listában megakadályozza a tárcsázásellenőrzés megkerülését azoknál az Optiset végkészülékeknél, amelyek lefoglalnak egy DTMF hívási eljárással működő analóg városi vonalat, majd tárcsázás közben akarnak átkapcsolni a DTMF tárcsázási módba.

Az egyes számok legfeljebb hét karaktert (a 0-tól 9-ig terjedő számjegyeket, valamint a * és # jeleket) tartalmazhatnak. A teljes telefonszámok felsorolására itt sincs szükség. Például ha el akarjuk tiltani a felhasználókat attól, hogy külön percdíjas 900-as számot tárcsázzanak, akkor ”1900"-at kell beadni.

A 8-tól 13-ig terjedő jogosultsági kódok a tiltó listák táblázataira vonatkoznak. Az első ide vágó jogosultsági kód (8) vonatkozik az első tiltó lista táblázatára (1), és így tovább.

Tipp: Minthogy ezek a listák csak a kimenő külső hívásokra vonatkozhatnak, a beadott számok első számjegyeként nem kell a vonalfoglalási kódot szerepeltetni. (Lásd ezzel kapcsolatban a Vonalak-at.)

A "#” karakter első helyre történő bejegyzése egy tilalmi listában megakadályozza a tárcsázásellenőrzés megkerülését azoknál az Optiset végkészülékeknél, amelyek lefoglalnak egy DTMF hívási eljárással működő analóg városi vonalat, majd tárcsázás közben akarnak átkapcsolni a DTMF tárcsázási módba.

A "tárcsázás nélküli vonaladás" szolgáltatás kiegészül a kiközvetített vonalakra vonatkozó hívásellenőrzéssel. Vagyis a kiközvetített vonalnak a nem elég jogosultsággal rendelkező mellék részére történő átadását követően a kiközvetített vonalon történő tárcsázás ellenőrzése a kiközvetített vonalakra vonatkozó, külön rendszer jellemzőként beállítható vonal jogosultságok alapján történik. A kiközvetített vonalak vonal jogosultságainak beállítása a rendszerben egy referencia-melléken keresztül történik.

A nem tárcsázott vonal átadása a kezelőhelyen a menün vagy egy erre beprogramozott nyomógombon keresztül történik. A hívási állapot kiközvetítését követően a kezelőkészülék nyugvó állapotba, a nem kellően feljogosított mellék pedig közvetlenül a hívási állapotba megy át. A mellék maga tárcsáz egy iránykódot. Ha nincs szabad vonal, akkor a mellék a kiközvetített vonalakra szóló vonal jogosultsággal előjegyezhet egyet.

A kiközvetített vonalakra szóló vonal jogosultság csak egyetlen kapcsolás erejéig érvényes. Ha a célállomás foglalt, akkor az újabb vonalfoglalási kísérlethez újból a kiközvetítő közreműködése szükséges.

Az S0-busz mellékeken a nem tárcsázott vonal kiközvetítését a protokoll nem támogatja.

A táblázatok összeállítása

Ha egy új listát kívánunk létrehozni, vagy hívószámot kívánunk hozzáadni egy már létező (bármelyik típusú) listához, akkor először válasszuk ki a lista számát, majd vigyük a kurzort az adatbeviteli területre, és gépeljük be a számot, amelyet hozzá kívánunk adni; végül kattintsunk az ’Új’ parancsgombra. A begépelt szám kijelzésre kerül a lista ablakában.

Hívószám törléséhez először válasszuk ki a számot a lista ablakában, majd pedig kattintsunk a ’Törlés’ parancsgombra. A számot a rendszer eltávolítja a lista ablakából.

Hívószám módosításához először válasszuk ki a számot a lista ablakában, amivel átvisszük ezt számot az adatbeviteli területre. Ezután a régi hívószámot gépeljük felül az új hívószámmal, és kattintsunk rá a ’Csere’ parancsgombra.

Szűrő figyelés mező

Egy szűrő használatával kivételek tehetők bármely tiltó lista alól. E szűrő segítségével beállítható, hogy mely tárcsázott számjegyek ne kerüljenek összehasonlításra a megfelelő tilalmi listával (a kiválasztott számjegyek a kiértékelés megkezdése előtt kitakarásra kerülnek). A rejtve maradó karaktert a Karakter mezőben lehet megadni.

Be lehet állítani egy helyiérték övezetet (1-7) is a hívószámon belül, amelyen belül a szűrőt működtetni szeretnénk. Az övezet kezdő és pozícióját erre a célra a ’számtól’, záró pozícióját a ’számig’ mezőben adhatjuk meg.

Lásd még:

Hicom 150 E Office Rel. 1.0-eSHB Vonal jogosultságok

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Vonal jogosultságok

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB Vonal jogosultságok


Elérési mátrix

Kapcsolási mátrix mező

A kapcsolási mátrix az ITR (Internal Traffic Restriction, belső forgalomkorlátozás) szolgáltatást támogatja. Az elérési mátrix segítségével engedélyezhető vagy gátolható az egyazon rendszer mellékei és vonalai közötti forgalom. A mátrix konfigurálása az egész rendszerre vonatkozóan történik. A mátrixot alkalmas kódolással sokféle körülményre alkalmazhatjuk. E mátrixon keresztül rögzíthetjük, hogy:

•	Vajon egy mellék számára megengedett-e vagy sem más mellékek felhívása vagy a tőlük érkező hívások fogadása.

•	Vajon egy mellék számára megengedett-e vagy sem a városi vonalak bejövő hívások, kimenő hívások vagy mindkettő céljára történő lefoglalása.

A kapcsolási mátrix használatához először a rendszer összes mellékét be kell sorolni egy csoportba a Mátrix hozzárendelések panellapon keresztül. A Kapcsolási mátrix az az adathordozó, amelyen keresztül jelezhetjük, melyik csoportokat melyik másik csoportokkal lehet összekötni. Alapértelmezés szerint az összes mellék és az összes vonal az 1. csoportban van. Miután az 1. csoport alapértelmezés szerint korlátlan hozzáférésre van kódolva, eredetileg minden mellék hozzá tud férni minden más mellékhez és az összes városi vonalhoz.

Figyeljük meg, hogy a mátrix egy vízszintes és egy függőleges csoportlistát jelenít meg, előbbit a fölső sorban, utóbbit pedig baloldalt függőlegesen. Valamennyi metszéspontban egy doboz található. A két csoport egymáshoz való viszonyát az ezen dobozokban lévő nyíl típusa jelzi. A nyilak magyarázatát az alábbiakban adjuk meg.

Mátrix nyíl-szimbólumok

Egy nyíl létrehozására vagy megváltoztatására a következő lehetőségeink vannak:

1)	Kettős nyíl létrehozásához kattintsunk egyszer egy üres mezőre

2)	Fölfelé mutató nyíl létrehozásához kattintsunk kétszer egy üres mezőre,

3)	Balra mutató nyíl létrehozásához kattintsunk háromszor egy üres mezőre

4)	Ha vissza kívánunk térni egy üres mezőhöz, kattintsunk négyszer az üres mezőre.

Azokban a mezőkben, amelyek mindkét irányban ugyanarra a csoportra mutatnak, csak a kettős nyíl és az üres mező lehetőségek állnak rendelkezésre.

FIGYELEM: Az üres mező azt jelenti, hogy nem hozható létre összeköttetés. Az egyetlen nyilat sem tartalmazó kapcsolási mátrix teljesen működésképtelenné teszi a rendszert.

A visszaállítás mező

A ’visszaállítás’ funkció az automatikus kapcsoláskódolás három különböző típusát teszi lehetővé. Ezeket az alábbiakban ismertetjük.

Mindent kiz. (mindent kizárni)

Ezzel a gombbal töröljük az összes bejegyzett kapcsolási nyilat.

Ha rákattintunk erre a gombra, akkor ezzel minden hívást letiltunk úgy, hogy egyetlen mellék sem tud hívni egyetlen más melléket sem.

Mindent eng. (mindent engedélyezni)

Ezzel a gombbal az összes mezőbe bejegyzésre kerülnek a kapcsolási nyilak.

Erre a gombra akkor kattintsunk, ha azt kívánjuk, hogy minden mellék képes legyen kapcsolatba kerülni minden más mellékel, és használni tudjon minden városi vonalat. (Ez ugyanazt eredményezi, mint az alapértelmezés szerinti beállítás, amely az összes melléket és városi vonalat az 1. csoportba sorolja, és az 1. csoporthoz kettős nyilat rendel.)

Csoportokon belül

Erre a gombra akkor kattintsunk, ha azt kívánjuk, hogy mindegyik csoport csak ugyanannak a csoportnak a tagjaval létesíthessen összeköttetést.

Példa a belső híváskorlátozásra:

Ha korlátozni akarjuk a mellékek egy csoportját abban, hogy hívást kezdeményezzenek távolsági vonalakon, a mellékeket és vonalakat az alábbiaknak megfelelően sorolhatjuk be:

Csoport 1 — Azok a mellékek, amelyek a helyi és távolsági vonalakhoz egyaránt hozzáférhetnek.

Csoport 2 — Azok a mellékek, amelyek csak a helyi vonalakhoz férhetnek hozzá.

Csoport 3 — Helyi városi vonalak.

Csoport 4 — Távolsági vonalak.

A kapcsolási mátrix ekkor a következőket tartalmazná:

- Kettős nyilakat ugyanazon csoportok tagjai között, biztosítandó, hogy az egy csoportba tartozó mellékek hívni tudják egymást, illetve hogy létrehozható legyen egy konferencia kapcsolás két városi vonal között.

-	Kettős nyilat az 1. csoport és a 2. csoport között, hogy az 1. csoportba tartozó mellékek hívhassák a 2. csoport mellékeit, és megfordítva.

-	Kettős nyilat az 1. csoport és a 3. csoport között, hogy a helyi és távolsági fővonali hozzáféréssel rendelkező mellékek kezdeményezhessenek és fogadhassanak is hívásokat a helyi városi vonalakon keresztül.

-	Kettős nyilat az 1. csoport és a 4. csoport között, hogy a helyi és távolsági fővonali hozzáféréssel rendelkező mellékek kezdeményezhessenek és fogadhassanak is hívásokat a távolsági vonalakon keresztül.

-	Kettős nyilat a 2. csoport és a 3. csoport között, hogy a csak helyi városi vonali hozzáféréssel rendelkező mellékek kezdeményezhessenek és fogadhassanak is hívásokat a helyi városi vonalakon keresztül.

-	Egy a 4. csoporttól a 2. csoport irányába mutató nyilat, hogy a helyi városi vonali hozzáféréssel rendelkező mellékek fogadhassanak, de ne kezdeményezhessenek hívásokat a távolsági vonalakon keresztül.

- Kettős nyilat a 3. csoport és a 4. csoport között, hogy a helyi és a távolsági vonalak között létre lehessen hozni egy konferencia kapcsolást.

Lásd még:

Hicom 150 E Office Rel. 1.0-eSHB Kapcsolási csoportok

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Kapcsolási csoportok

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB Kapcsolási csoportok


Mátrix hozzárendelés

Mellékek mező

A mellékek legfeljebb hat belső forgalomkorlátozási csoportba (ITR csoportba) sorolhatók.

A jobb oldali egérgomb segítségével ezt táblázatot is sorba rendezhetjük.

Vonalak mező

A vonalak ugyancsak legfeljebb hat belső forgalomkorlátozási csoportba (ITR csoportba) sorolhatók.

A ’Mátrix hozzárendelés’ panellap egyike annak a két fülnek a ’Jogosultságok’ párbeszédpanelben, amelyek nem a jogosultság szolgáltatásjellemző részei. Ez a panellap az ITR (Internal Traffic Restriction, belső forgalomkorlátozás) szolgáltatást támogatja, amely lehetővé teszi annak előírását, hogy melyik Hicom 150 E Office/HiPath 3000 mellékek melyik másik Hicom 150 E Office/HiPath 3000 mellékállomásokkal létesíthessenek összeköttetést. Azt is meghatározhatjuk ezen keresztül, hogy az egyes mellékek mely városi vonalakhoz férhessenek hozzá, mégpedig mind a bejövő, mind a kimenő hívásokra. E szolgáltatás használatához mind ezt a panelt, mind pedig az Elérési mátrix panelt megfelelően be kell kódolni.

E szolgáltatás telepítéséhez (amely ”közösségi rendszer" néven is ismert), először csoportokba kell sorolni a mellékeket és a városi vonalakat (’Mátrix hozzárendelés’ panel), majd pedig meg kell határozni, hogy melyik csoportok melyik másik csoportokokhoz férhetnek hozzá (Elérési mátrix). Mielőtt azonban ezt elkezdenénk, átfogó tervet kell készítenünk.

Ha egy példát szeretnénk látni e szolgáltatásra, lapozzuk fel a ”Példa a belső híváskorlátozásra" című részt az Elérési mátrixnál.

Gyorshívási csoportok mező (a Hicom 150 E Office 2.2 verziójától)

E szolgáltatásjellemző lehetővé teszi a gyorshívószámok egy tartományának kiválasztását a kapcsolásimátrix-csoportoktól függően. A HiPath 3000 Manager E-n vagy a rendszeradminisztráción keresztül a kapcsolási mátrix valamennyi csoportjához hozzárendelhető egy gyorshívószám-tartomány. Amennyiben a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 egy tetszőleges melléke kiválaszt egy gyorshívószámot, az ahhoz tartozó kapcsolási csoport meghatározása révén a rendszer megállapítja, hogy az adott mellék jogosult-e e gyorshívószám kiválasztására. Ha az adott gyorshívószám a megfelelő mátrix-csoporthoz rendelt gyorshívószám-tartományba esik, akkor megtörténik a tárcsázás. Amennyiben a gyorshívószám nem esik bele a hozzárendelt tartományba, hibaüzenetre kerül sor.

Az egyes kapcsolási csoportokhoz rendelt gyoshívószám-tartományok átfedhetik egymást. Nem megengedett azonban egyedi gyorshívószámok bejegyzése a kapcsolási csoportokhoz, sem több gyorshívószám-tartományt nem lehet egyazon kapcsolási csoportba bejegyezni. Az alábbi konfigurációs példák rögtön világossá teszik ezt:

Kapcsolási csoportok	Gyorshívószám-tartomány

1. kapcsolási csoport	0 - 99

2. kapcsolási csoport	50 - 150

3. kapcsolási csoport	200 - 500

Nem megengedett:

Kapcsolási csoportok	Gyorshívószám-tartomány

1. kapcsolási csoport	0, 5, 10

2. kapcsolási csoport	50 - 100, 300 - 500

A "Központi gyorshívás közösségi rendszereknél” szolgáltatásjellemző műveletvezetése analóg a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-ével.

1. lépés — csoportok kialakítása

A ’Mátrix hozzárendelés’ panel felhasználásával a rendszer valamennyi mellékét és városi vonalát besoroljuk egy ITR kapcsolási csoportba. Később, a kapcsolási mátrix (elérési mátrix) bekódolásakor ezekre a csoportokra vonatkoztatva írhatjuk elő, hogy melyik mellékek melyik másik mellékekkkel létesíthetnek kapcsolatot, és melyik mellékek melyik városi vonalakhoz férhetnek hozzá.

Maximum hat csoportot hozhatunk létre. Ez a mellékekre és a vonalakra együttesen jelent hat csoportot. Ezeknél a csoportoknál ha egy vonalat és egy melléket egyaránt a 6. csoportba sorolunk, akkor azok ugyanabba a csoportba fognak tartozni.

Az alapértelmezés szerinti csoport mind a mellékek, mind a vonalak esetében az egyes. Az 1. csoportot alapértelmezés szerint korlátlan hozzáférés jellemzi, ami azt jelenti, hogy az összes mellék kapcsolatot létesíthet minden más mellékkel, és az összes mellék korlátlanul hozzáférhet valamennyi vonalhoz mind bejövő, mind kimenő hívások céljára.

2. lépés — a mátrix létrehozása

E műveletsor második lépését a kapcsolási mátrixnál leírtak szerint (ld. Elérési mátrix) hajthatjuk végre.


Jelzők / CMI
Jelzők

A Hicom 150 H V1.0-ig bezárólag ez a párbeszédpanel tartalmazza a CMI paramétereket is.

A ’Jelzők’ képernyőpanel olyan, az egész rendszerre érvényes jellemzőket tartalmaz, amelyeket rendszerszolgáltatások bekapcsolására használhatunk.

Megjegyzés: A CMI egy mozaikszó, amely vezeték nélküli többcellás szervezést (Cordless Multi-cell Integration) jelent. Ez a szolgáltatás az észak-amerikai piacon nem elérhető.

Kapcsolók mező

A rendszerjellemzőket olykor "kapcsolóknak" is szokták nevezni, mivel bizonyos funkciók ki- vagy bekapcsolására szolgálnak. A jelzőknél mindig csak kétféle választási lehetőség van; finombeállítás nem lehetséges. Az egyes jelzőket az alábbiakban ismertetjük.

Átkapcsolás külső átirányításnál

Ha ez a jelző fel van kapcsolva, akkor amennyiben a felhasználó egy belső melléken hívásátirányítást aktivált, az ezen felhasználó részére beérkező külső hívások átirányításra kerülnek a megadott célállomásra. Külső célállomásra a hívás átkapcsolása ’PROGRESS’-szel történik. Egy ”CONNECT" üzenet vételének a lehetősége is választható. A felhasználók beállíthatják, hogy a hívó kimenő külső kapcsolatra történő átkapcsolása azonnal, vagy csak az összeköttetés létrejötte után következzék-e be. A hívó számára a B-mellék hívószáma kerül kijelzésre.

Analóg fővonali átirányítás engedélyezett

Ezzel a jelzővel állítható be, hogy az analóg fővonalról beérkező hívások kövessék-e a külső hívásátirányításokat, vagy sem.

Továbbkapcsolás külső célra átirányításnál

Ha egy mellék egy hívásirányítási listán belül bekapcsolt egy külső átirányítást, akkor a hívás-továbbkapcsolás ettől a jelzőtől függően szakad meg, vagy sem. Ha a jelző nincs felkapcsolva, akkor a külső hívásátirányítási célállomáson a hívás-továbbkapcsolás befejeződik. Ha a jelző be van állítva, akkor a CFW (hívás-továbbkapcsolás) a külső átirányítási célállomás után is újra folytatódik a hívásirányítási listában ezt követően bejegyzett mellékre.

Megjegyzés: Analóg vonalakra történő átirányításnál a jelző csak akkor működik, ha a továbbkapcsolásra 1 hívási ciklus van bejegyezve.

Konferenciahang

Ha ez a jelző fel van kapcsolva, akkor a rendszer öt percenként egy speciális hangjelzést szólaltat meg végig a konferencia közben, ezzel emlékeztetve a felhasználókat arra, hogy konferencián vesznek részt. Itt lehet be- és kikapcsolni a konferenciára utaló rendszeres figyelmeztető hangot; a konferencia kezdetén elhangzó figyelmeztető jelzést azonban nem lehet kikapcsolni.

Figyelmeztető jelzés hívásátvételi csoportoknál

Ha ez a jelző fel van kapcsolva, akkor egy speciális hangjelzés szólal meg a többi tagnál, amikor valaki az adott hívásátvételi csoport valamelyik tagját hívja. Ez biztosítja számukra a lehetőséget, hogy felvegyék a hívást, ha a hívott mellék nem jelentkezik. Ha ez a jelző ki van kapcsolva, akkor a többieknél a hívást csak egy kijelző üzenet mutatja. Kijelző nélküli telefonoknál pedig semmi sem jelzi, hogy a hívásátvételi csoport valamelyik mellékét hívják.

Optiset végkészülékek hangerejének növelése

Ha ez a jelző fel van kapcsolva, akkor az Optiset E/optiPoint 500 végkészülékek az alternatív, hangosabb csillapítási tervre kapcsolnak át. (Ez a szolgáltatás nem minden Optiset E/optiPoint 500 telefon esetében elérhető; az elérhetőség a telefon gyártási időpontjától függ.)

Bébi figyelés

Ha ez a jelző fel van kapcsolva, akkor a rendszer lehetővé teszi teljes rendszerszélességben a szobafigyelési szolgáltatás használatát. Ha e szolgáltatás engedélyezve van, akkor bármely rendszertelefon tárcsázhatja a szobafigyelés hozzáférési kódját (szabványosan *88), és ezt követően kapcsolatot tud létrehozni egy megadott mellékkel annak felhívása nélkül.

A szobafigyelésre bármelyik végkészülék (mikrofon) bevethető, akár egyszerre több is. A lehallgatásra (a szobába való behallgatózásra) csak belső mellékről kerülhet sor. Ha egy belső mellék egy külső beszélgetésből egy visszabontási szolgáltatással rendelkező vonalon visszakérdezési kapcsolatot épít fel a bébitelefonhoz, akkor a külső beszélgetés bontással vagy egy menüponton keresztül adható át a bébitelefonra.

Végkészülékcsere megengedett

Ha ez a jelző fel van kapcsolva, akkor a végkészülékeket fizikailag át lehet dugni máshová anélkül, hogy megváltozna a logikai konfigurációjuk (hívószámuk, nevük, gombkiosztásuk, aktivált szolgáltatásjellemzőik, stb.).

Konferencia külső résztvevökkel

Ezzel a bejegyzéssel lehet engedélyezni vagy megakadályozni az öt szereplős konferenciát négy külső állomás bevonásával.

Automatikus vonal előjegyzés

Ha ez a jelző aktiválva van, akkor amennyiben a mellék a (véletlenszerű vagy célzott) városi vonal lefoglalására irányuló szokásos eljárás nyomán nem kap szabad vonalat, akkor egy foglalt hang kerül számára kijelzésre.

Ha vár egy bizonyos ideig (lásd Időparaméterek), akkor bekapcsolódik egy pozitív nyugtázási hang, és a rendszer előjegyzi számára a városi vonalat, feltéve, hogy rendelkezik a szükséges városi vonali jogosultsággal.

FIGYELEM: Kihangosított üzemmódban a vonal előjegyzése nem lehetséges. Ebben az esetben a rendszer a foglalt vonal felismerésekor megszakítja a kapcsolat felépítését. Egy második előjegyzés fölülírja az elsőt.

Aktív automatikus útválasztásnál (LCR) ugyancsak nem lehet előjegyezni a vonalakat.

Automatikus nyomtatás távprogramozáskor (a Hicom 150 E Office 2.2 verziójáig)

Ha ez a jelző fel van kapcsolva, akkor egy befejezett távoli adminisztrációt követően az ügyfél adatbázis a csatlakoztatott nyomtatón automatikusan kinyomtatásra kerül.

Automatikus vonalfoglalás

Ha ez a jelző fel van kapcsolva, akkor egyetlen számjegy tárcsázása a rendszertelefonon azonnal kiváltja a vonalfoglalást, és a kívánt hívószám tárcsázódik. Nincs szükség előtte a hozzáférési kód (9) tárcsázására. Ilyenkor belső mellék tárcsázásához a következő eljárást kell alkalmazni:

- vagy nyomjuk meg a Belső gombot, majd tárcsázzuk a mellékállomás hívószámát.

- vagy pedig nyomjuk meg a megfelelő DSS billentyűt.

Ez a funkció azonban csak abban az esetben elérhető, ha csupán egy Irányt konfiguráltunk.

Ha a távközlési berendezésre még Entry, ISDN vagy a/b-telefonok is vannak csatlakoztatva, akkor az LCR automatikus hívással nem lehetséges.

MSN bejelentkezés tiltása

Ha ez a mező fel van kapcsolva, akkor nem kerülhet sor ISDN eszközök ”Calling party numbers" (hívó fél) számain alapuló újabb hívószámok telepítésére. Csak a szolgáltató technikusa által eredetileg telepített hívószámok használhatók. Ez biztonsági okokból és a pontos díjszámítás érdekében válhat szükségessé.

Útvonal optimalizálás CorNet vonalra

Ha a CorNet útválasztó szolgáltatása nincs bekapcsolva, akkor amennyiben A telefonál B-nek, és B átirányítja a hívást C-hez, akkor két vonal kerül lefoglalásra. Ha viszont be van kapcsolva ez a szolgáltatás, akkor a rendszer automatikusan átkapcsolja a hívást egy A-tól C-be menő egyetlen vonalra. A szolgáltatást a hálózati rendszer mindkét alközpontjában engedélyezni kell.

A HiPath 3000-essel való IP-kapcsolatokban a V3.0 verziótól kezdve ezt a jelzőt mindig be kell állítani. Ha ez nem történik meg, akkor át nem kapcsolt beszédcsatornák jöhetnek létre.

Automatikus DTMF tovább hívás

Ha ez a jelző fel van kapcsolva, akkor hatására minden egyes kimenő kapcsolat felépítését követően aktiválódik a DTMF mód. Ez pl. üzenetrögzítők távoli lekérdezésénél lehet hasznos. Ebben az esetben szolgáltatások aktiválásához a beszélgetések közben mindig használni kell az ”S" (service, szolgáltatás) gombot.

FIGYELEM: Ez a szolgáltatás csak akkor használható, ha a ledobási helynél ki van kapcsolva a Gyors átadás jelző (lásd Ledobási feltételek).

Körözvény és hívás (a Hicom 150 E Office 2.2 verziójától)

E rendszerjellemző segítségével szabályozható, hogy melyik körtelefon változat kerüljön felhasználásra.

Az új Telefonkapcsolat körbehívást/személykeresést követően szolgáltatásjellemző annak lehetőségét kívánja megteremteni, hogy egy fennálló körbehívásból egy második összeköttetést lehessen felépíteni. Ez azáltal történik meg, hogy a kicsengetett mellékek egyike a kézibeszélő fölemelésével felveszi a beszélgetést. Ha e szolgáltatásjellemző nincs engedélyezve, akkor a körbehívás ugyanúgy működik, mint a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 előző változatainál, vagyis a kagyló fölemelésével a mellék kikapcsolódik a fennálló körözvényből.

Hang az ISDN vonalról

Ha ez a jelző fel van kapcsolva, akkor a kapcsolás abban az esetben is átkapcsolásra kerül a városi vonalra/ellenoldali távközlési berendezésre, ha a városi vonalról nem történik meg a PI kiküldése, vagyis a rendszer abból indul ki, hogy a tárcsahangot az ellenoldali rendszer generálja.

Ezt a jelzőt csak egyes országokban kell magasra állítani, pl. Nagy Britanniában, vagy kivételes esetben egyes hálózatokban, amennyiben az ellenoldali berendezés tárcsahangot generál anélkül, hogy ezt a protokollban közölné.

R beszélgetés tiltás

E jelző segítségével a rendszer alapértelmezés szerinti értéke állítható be az R beszélgetés tiltásra vonatkozóan MFC-R2 / SMFC – betárcsázás esetén.

Euro-impedanciák

Felkapcsolt jelző esetén Európára a következő euro-impedanciák kerülnek beállításra:

	SLA	TLA
Bemeneti impedancia	270 Ohm + 750 Ohm || 150 nF	270 Ohm + 750 Ohm || 150 nF
Kiegyenlítő impedancia	270 Ohm + 750 Ohm || 150 nF	270 Ohm + 750 Ohm || 150 nF
Rel. jelszint A/D	0 dBr	-6 dBr
Rel. jelszint D/A	-7 dBr	-1 dBr
Különböző a nappali / éjszakai bemonás

Ezzel a jelzővel a nappali vagy éjjeli kapcsolásnak megfelelően különböző hangposta-bemondások léptethetők életbe analóg hangposta-rendszereknél. Magasra állított jelző esetén mindig a CFW-táblázat (CFW=hívás-továbbkapcsolás) első melléke kerül kiválasztásra, ha az egy mellékállomás-szám vagy csoporthívó szám. Álport-hívószámok is felhasználhatók.

Szabványos esetben (amikor a jelző nincs bekapcsolva) mindig a tárcsázott mellék hangposta-bemondása kerül rákapcsolásra.

Digitális hangposta-rendszereknél ennek a jelzőnek nincs szerepe.

Automatikus hívásismétlés

Ezzel az opcióval rendszerszélességben rögzítésre kerül, hogy foglalt mellék esetén sor kerüljön-e automatikus újrahívásra. Az az időtartam, amelynek elteltével a hívásismétlés aktiválódik, az ”automatikus hívásismétlés ideje” időzítővel állítható be az időparamétereknél.

Előhívószám kijelzése

Ha ez a jelző magasra van állítva, akkor a gyorshívó szám beadását követően a végkészülék kijelzőjén a teljes, tehát a körzethívó számot is magában foglaló hívószám kerül megjelenítésre. Ez a beállítás bejövő beszélgetések esetén is kihatással van a hívószám megjelenítési módjára.

Tranzitálás

Ez a menüpont külső hívások analóg vonalakra történő átirányítására használható. Ebben az esetben elindul egy időzítő, melynek lejártakor a vonal automatikusan aktiválódik, miután bejátszásra került egy figyelmeztető hang.

Vonalváltás közvetlen hívásnál (a Hicom 150 H V1.0-tól (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától))

Alapértelmezésben fel van kapcsolva az Egyesült Államokban; nincs beállítva az összes többi országban.

Ha nincs beállítva, akkor vonalváltás helyett rákérdezés kezdeményezésére kerül sor.

Vonalváltásnál a beszélgetés tartásba kerül, és csak ugyanerről a készülékről lehet ismét visszavenni.

Ha a közvetlen híváson keresztül folytatott beszélgetés mindkét mellék részéről végetér, akkor a tartásba helyezett MULAP-vonal együttes tartásba vált át.

Hívásismétlés projektkóddal (a HiPath 3000 V1.2/Hicom 150 H V1.2-től)

Ha ez a jelző nincs beállítva, és az adott irányhoz a rendszer egy projektkód beadását igényli (lásd a Kapcsolási díjak/Projektkódok eljárás oszlopát), akkor a rendszer minden hívásismétlésnél újra kéri a projektkód beadását.

Ha ez a jelző be van állítva, akkor a hívásismétlés alkalmával a korábban beadott projektkód is megismétlésre kerül.

Automatikus BRI konfigurálás

Csak az USA-ban és a HiPath 3000 V1.2-től kezdve áll rendelkezésre.

Ha be van állítva ez a jelző, akkor a CACH számok automatikusan beállításra kerülnek.  E számok kézi beállítására ebben az esetben nincs többé szükség.  Az automatikus BRI konfigurálás végrehajtása után ez a jelző automatikusan visszaállítódik.

Nyílt számozás (a HiPath 3000 V3.0 SMR 3-tól)

Ha be van állítva a nyílt számozás, akkor a mellékek azonosítása a csomópont-hívószámukkal és az ezt követő saját hívószámukkal vagy betárcsázási számukkal történik.  Ezáltal a különböző csomópontokban a mellékek részére ugyanazokat a hívószámokat lehet kiosztani.  Allserve hálózatokban ez a jelző mindig egyformán van beállítva az összes távközlési berendezésben.

Csomópont-hívószám hangpostánál (a HiPath 3000 V3.0 SMR 3-tól)

Ez a jelző minden egyes csomópontra egyenként kerül beállításra, és kizárólag az adott csomópontra rákapcsolt hangposta-szerverekre vonatkozik.

Központi hangposta-szervereknél ezt a rendszerjelzőt csak arra a csomópontra kell beállítani, amelyre a hangposta-szerver csatlakoztatva lett. Hatására a hívószámmal együtt a csomópont-hívószám is átvitelre kerül a hangposta-szerverre. (Azoknál a csomópontoknál, amelyekhez nem csatlakozik hangposta-szerver, e jelzőnek nincs jelentősége).  A központi hangposta-szerverek konfigurálásánál a csomópont-hívószámot is mindig konfigurálni kell.

Nem központilag elhelyezett hangposta-szervereknél ezzel a jelzővel vezérelhető, hogy az azonosításnál a csomópont-hívószám is átadásra kerüljön-e.  A szerver konfigurálásánál a csomópont-hívószámot a beállításnak megfelelően kell tekintetbe venni.

Csomópont-hívószám (a HiPath 3000 V3.0 SMR 3-tól)

Nyílt számozásnál itt kell bejegyezni a csomópont-hívószámot.  Egy másik csomópontból csak úgy lehet valamely melléket elérni, ha a hívó fél előbb ezt a csomópont-hívószámot tárcsázza, majd ezt követi a mellék hívószáma.

Ha a csomópont-hívószám és a mellék hívószáma összesen több, mint 6 számjegyet tesz ki, akkor egy megfelelő figyelmeztetés kerül kiadásra.

Hívásátvétel újrahívás után (a HiPath 3000 V1.2 SMR H-tól és a HiPath 3000 V3.0 SMR 6-tól kezdődően)

E kapcsoló beállításával a kiinduló melléken kijelzett újrahívások a hívásátvétel útján más mellékekről is lekérdezhetők.

Nyilvános központi szolgáltatások (átadás/konf./elejtés) mező

Ez a mező csak az U.S.A. számára készült Hicom 150 E Office 2.0-s és magasabb verziókban jelenik meg.

Itt jelezhető, hogy az ”átadás, konferencia és elejtés" nyilvános telefonközponti szolgáltatások rendelkezésre állnak-e, vagy sem. Ha rendelkezésre állnak, akkor be kell jegyezni a megfelelő szolgáltatás azonosító (FIN) számokat (0-16383).

Tranzitálás jellemzői mező

A tranzit jelzők lehetővé teszik a városi vonalról városi vonalra történő, vagy hálózati környezet esetében a városi vonalról egybefűző vonalra történő átadások létrehozását. A három rendelkezésre álló jelzőt az alábbiakban ismertetjük.

Tranzitálás

Ha ez a jelző magasra van állítva, akkor csak azok a tranzit kapcsolások megengedettek, amelyek az ugyanazon rendszeren belüli rendszerszolgáltatásokból erednek. Ez azt jelenti, hogy például az a tranzit, amely külső hívásátirányításból, egy felhasználó által kezdeményezett hívásátvitelből, vagy valamely DISA alkalmazásból keletkezik, alapvetően engedélyezett, még akkor is, ha abban két városi vonal összekapcsolásáról van szó.

Tranzitálás társkőzponti

Ha ez a jelző fel van kapcsolva, akkor a rendszer a társközpontba történő közvetlen betárcsázáson keresztül is lehetővé teszi a tranzit forgalmat. Ez az alapértelmezés szerinti mód.

Tranzitálás fővonali

Ha ez a jelző fel van kapcsolva, akkor a rendszer a tranzit forgalmat olyan közvetlen betárcsázáson keresztül is lehetővé teszi, amely egy ugyanabban a rendszerben lévő másik városi vonalra irányul. Alapértelmezés szerint ez a szolgáltatás nincs bekapcsolva.

Deckt azonosító mező

Ezt a mezőt a HiPath 3000 V1.2/Hicom 150 H V1.2-től a CMI párbeszédablakban találhatjuk meg.

Útmutatás: A CMI (Cordless Multi-cell Integration, vezeték nélküli többcellás szervezés) az USA-ban nem áll rendelkezésre.

Rendszer azonosító

Ebben a mezőben az egész rendszerben érvényes rendszer azonosítót kell beadni 8 jegyű hexadecimális számjegysorozat formájában.

A számjegyek megfelelése itt:

1. számjegy	E/ARC	Access Right Class (jogosultsági osztály)

2.-5. számjegyek	EIC	Equipment Installers Code (berendezést üzembe helyező kódja)

6.-7. számjegyek	FPN	Fixed Part Number (szám konstans része)

8. számjegy	FPS	Fixed Part Subscriber (mellék konstans része)

Megjegyzés: A bevitt azonosítónak pontosan 8 jegyűnek kell lennie.


Kiegészítők jellemzői
Kiegészítők jellemzői / MW

Kiegészítők jellemzői

CSTA-alkalmazás aktív

Itt egy olyan jelzőről van szó, amelyet akkor lehet beállítani, ha a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-en működésben van egy CSTA interfészt használó alkalmazás (pl. agentline vagy hotel alkalmazások).

A jelzőnek a működésmódra semmiféle kihatása nincs, csupán a rendszergazda tájékoztatását szolgálja, különösen távoli adminisztrálás esetén.

Agentline-csatlakozás

Ezt a jelzőt feltétlenül be kell állítani, ha a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-en Agentline Office, ill. Agentline 3.0 alkalmazást futtatunk. Ha a jelző nincs felkapcsolva, akkor az Agentline nem tudja szétosztani a hívásokat.

A jelző hatásai:

- a felügyelet megakadályozása az S0-mellékeknél, CMI-nél, főnök/titkár mellékeknél és PC kezelőhelynél (a Hicom 150 E Office 2.2 verziójától)

- bizonyos szolgáltatások megakadályozása (a Hicom 150 E Office 2.2 verziójától)

- speciális beállítások eszközlése a CSTA interfészen az Agentline Office, ill. Agentline 3.0 számára (Hicom 150 E Office 1.0 verzió, Hicom 150 E Office 2.0 verzió, Hicom 150 E Office 2.2 verzió)

Bármely más CSTA alkalmazás esetében ezt a jelzőt nem szabad magasra állítani.

Irányválasztó számot CSTA-n keresztül mellé adni

E jelző felkapcsolása esetén a CSTA – esemény – jelentéseknél a külső hívószámok kiegészítésre kerülnek az irányválasztó számmal. A szám elé bizonyos számjegyek kerülnek beillesztésre az iránynak megfelelően.

Kibővített CSTA-CAUSE kezelés bekapcsolva

Ezzel a jelzővel a Cause (kiváltó okok) kezelését befolyásolhatjuk a CSTA-esemény-jelentésekben. A jelző szabványszerűen aktiválva van, és csak olyan alkalmazásoknál célszerű kikapcsolni, amelyek nem támogatják a teljes Cause-terjedelmet.

Ezen kívül beállított jelzőnél a 2. réteg egy V.24-es nyugtázási időzítője 40 mp helyett csak 20 mp-re kerül beállításra.

CSTA parkolás-monitor

A CSTA parkolás-monitor lehetővé teszi a CSTA alkalmazások számára a hívásiesemény-jelentés összeállítását parkolásos sorban állás esetére.

Hívószám

Csak olyan inaktív, analóg mellékek állíthatók be, amelyekhez korábban az "Üzenetrögzítő" mellékállomás-típust rendeltük (lásd még Típus).

Üzenet-várakoztatási paraméterek mező

Üzenetek akusztikus kijelzése

A rádiógombok segítségével az egész rendszerre vonatkozóan beállítható, hogy a rendelkezésre álló üzenetek hogyan kerüljenek kijelzésre a végkészülékeken.

Az Optiset E/optiPoint 500 végkészülékekre és az egyéb végkészülékekre egymástól függetlenül a következő lehetőségeket lehet kiválasztani:

- bemondáson át (csak Office PRO)

- különleges tárcsahanggal

- nincs


Ledobás / alközponti kezelőkészülék

Ha egy bejövő hívás nem hajtható végre, akár mert a szám téves, akár mert a hívott fél nem veszi fel, a hívás a hívásirányítóban (lásd Bejövő hívások) megadott kritériumok szerint kerül továbbkapcsolásra. Ezt követően a hívás a ledobási helyre kerül átadásra. Ezen a panellapon határozhatjuk meg azt a számot (ledobási helyet), amelyre a hívás ilyenkor átirányításra kerül.

Ledobási hely mező

Ha egy hívás nem jelezhető ki, vagy válasz nélkül marad, akkor az adott hívás a Bejövő hívások menüje szerint továbbkapcsolásra kerül. Itt lehet rögzíteni a ledobási hely hívószámát. Ez a ledobási hely lehet egyéni mellék vagy egy csoport is. A hívás-továbbkapcsolás kezelése ugyancsak a Bejövő hívások menüje szerint történik. Ezt követően jön a ledobási helyre történő ledobás.

A ledobási hely külön-külön rögzíthető a nappali és éjjeli hívásokhoz. Ezen túlmenően lehetőség van arra, hogy az éjjeli kapcsolás aktiválása esetén egy tetszőleges célállomás is megadható legyen (változtatható éjjeli kapcsolás).

S0-vonalaknál ennek kiértékelése csak akkor történik meg, ha nincs beállítva ledobási hely nappalra/éjjelre.

Lásd még: Vonalak hívás-hozzárendelése

A Hicom 150 E Office 2.0 verziójától az itt megadott ledobási helyekhez (mind a nappalihoz, mind az éjszakaihoz) automatikusan hozzárendelődik az alapértelmezés szerinti gombkiosztás. Ez azonban csak akkor történik meg, ha a ledobási hely végkészülék, s nem pedig csoport. Az utóbbi esetben is szert tehetünk azonban ugyanezekre a funkciókra, ha rövid időre a végkészülékeket ledobási helyként definiáljuk. Az alapértelmezés szerinti gombkiosztás tartalmaz egy "hívások számának kijelzése" gombot is. Ezt legfeljebb 6 végkészülékre lehet kiosztani. Ha a rendszer elérte ezt a határt, akkor nem ad ki több alapértelmezés szerinti gombkiosztást. A kiosztott alapértelmezés szerinti gombok nem kerülnek visszavételre akkor sem, ha egy készülék nincs többé ledobási helyként meghatározva.

FIGYELEM: Ahhoz, hogy mind a betárcsázási vonalak, mind az analóg vonalak ugyanarra a célállomásra dobódjanak le, miközben a szabványos éjjeli kapcsolás van aktiválva, a ’Ledobás / alközponti kezelőkészülék’ panel Éjjeli mellékállomás száma bejegyzésének egyeznie kell a ’Bejövő hívások’ párbeszédpanel ’Vonalak hívás-hozzárendelése, éjjeli szám’ bejegyzésével.

Központi ledobási hely mező

Ez egy európai szolgáltatás, amelyet az Egyesült Államokban nem használnak.

Lehetőség van egy központi ledobási hely meghatározására.

A központi ledobási hely a QSIG-hálózatba szervezett távközlési berendezések (közös) ledobási helyét rögzíti. A hívószám elé egy iránymutatót szükséges elhelyezni. Ügyelni kell arra, hogy bekapcsolt számjegyismétlés esetén az iránymutató és a hívószám közé egy a választott irányra érvényes lefoglalási kód kerüljön beillesztésre.

Megjegyzés: A CorNet-hez beprogramozható egy központi kezelőkészülék az automatikus útválasztáson keresztül, ez azonban nem jelent ledobást erre a kezelői helyre.

Ledobás a pótkezelőre mező

A ’Ledobási feltételek’ panellap bal alsó sarkában hat ledobási feltétel van feltüntetve. Kiválaszthatjuk, hogy e kritériumok közül melyik legyen aktív. A különböző kritériumokat tetszés szerint kombinálhatjuk egymással. Az egyes feltételeket az alábbiakban ismertetjük.

Szabad melléknél

Ha a ’szabad melléknél’ (kicsengetés válasz nélkül) jelző fel van kapcsolva, akkor a hívás a hívásirányítóban megadott eljárást követi (lásd Bejövő hívások). Ha eléri az utolsó célállomást (hívásirányító-elemet), és még mindig nem veszik fel, akkor a rendszer ellenőrzi, hogy egy idő elteltével ledobásnak kell-e következnie, vagy sem. Amennyiben igen, úgy a ’Bejövő hívások’ párbeszédpanel Hívásirányítási listák lapján meghatározott csengetésszámot követően a hívás a ledobási helyre kerül.

Gyűjtő csatlakozásból nem történik ledobás. A hívás ismét továbbkapcsolásra kerül a gyűjtő csatlakozás első mellékjéhez, és állandóan a gyűjtő csatlakozáson belül marad.

Foglaltság esetén

Ha ez a jelző fel van kapcsolva, akkor a vonal foglaltsága esetén a rendszer először ellenőrzi, hogy kopogtathat-e, vagy sem. Ha nem szabad kopogtatnia (kopogtatásvédelem vagy ledobási feltételek), akkor a hívás a hívásirányítóban megadott eljárást követi (lásd Bejövő hívások).

Ha a hívás egyetlen melléknél sem jelezhető ki, akkor a rendszer ellenőrzi, hogy ledobás vagy bontás (foglalt jelzés a városi vonalra) történik-e. Ha egy kopogtatásvédelemre kapcsolt analóg telefon foglalt, akkor minden esetben bontás történik, tekintet nélkül a városi vonal típusára. DTMF közvetlen betárcsázás és analóg vonal esetében mindig ledobásra kerül sor.

Téves hívásnál

Ha ez a jelző fel van kapcsolva, akkor téves hívószám tárcsázása esetén a rendszer ellenőrzi, hogy vajon ledobásnak vagy bontásnak kell-e következnie. DTMF közvetlen betárcsázásnál mindig ledobásra kerül sor.

Értelmetlen hívásnál

Ha a tárcsázott mellék száma nem teljes, akkor egy idő elteltével, amelyet a Rendszerparaméterek párbeszédpanel Időparaméterek lapjának ’Lebontás értelmetlen hívásnál’ mezőjében határozhatunk meg, a hívás a ledobási helyre továbbítódik.

Válasz nélkül maradt újrahívás esetén

Ha egy külső hívás még a bejelentkezés előtt továbbküldésre kerül az A mellékről a B mellékre, s a B mellék nem veszi azt fel, majd az A mellékre történő visszahívás is válasz nélkül marad, akkor az Időparaméterek adatlap 'Ledobási idő visszahívásnál' mezőjében (a Rendszerparaméterek párbeszédpanelben) beállított idő elteltével a hívás a ledobási helyre továbbítódik.

Ha a jelző nincs felkapcsolva, akkor a beállított idő lejárta után a beszélgetés bontódik.

Kétszeresen foglalt analóg melléknél melléknél (a HiPath 3000 V1.2/Hicom 150 H V1.2-ig bezárólag)

Ez a szolgáltatás csak Franciaországban elérhető.

Ha egy analóg végkészülék telefonál és közben rákopogtatnak, akkor az esetleges további hívások ledobásra kerülnek.

Ledobásnál alapvetően ismét belépés történik a hívásirányítóba a ledobó mellékkel mint bázissal.

Az alábbi ábrákon a következőképpen jelöljük a konfigurációs paramétereket:

K1: Ledobás szabad melléknél.

K2: Foglaltság esetén kopogtatás vagy továbbkapcsolás.

K3: Ledobás foglaltság esetén, ha nem lehetséges több továbbkapcsolás.

K4: Ledobás téves hívásnál.

K5: Ledobás értelmetlen hívásnál.

Pótkezelő mező

A rendszerparaméterek között definiált ledobási hely a saját belső hívószámán, ill. közvetlen betárcsázási számán kívül a pótkezelő számára meghatározott külső, illetve belső helykóddal is elérhető.

Belső hívószám

Ezt a számot belső készülékek használhatják a ledobási hely eléréséhez.

Ha a HiPath 3000 Manager E-n keresztül megváltoztatjuk a pótkezelő belső hívószámát, majd utána betöltjük az ügyfél adatbázist, akkor automatikusan kezdeményeződik egy letöltés az IVM-hez.

Külső hívószám

Ezt a számot a közvetlen beválasztás vagy egy alközponti hálózat (CorNet) használhatja a ledobási hely eléréséhez.

Kezelő mező

A kezelővel kapcsolatban több paraméter létezik. Ezeket az alábbiakban ismertetjük.

Várakozó hívások

Itt a várakoztatható hívások maximális száma határozható meg. Ha a kezelőnél sorban álló mellékek száma eléri ezt a számszerű értéket, akkor hívás-továbbkapcsolás történik egy beállítható túlcsordulási célállomásra.

Várakozási idő

Itt egy várakozási idő adható meg másodpercekben. Ennek az időnek a túllépése esetén hívás-továbbkapcsolás történik egy túlcsordulási célállomásra, amelyet a hívásirányítási funkción keresztül (lásd Bejövő hívások) határozhatunk meg.

Gyors átadás

Ha ez a jelző be van kapcsolva, akkor a kezelő áttehet egy hívást egy másik mellékre azzal, hogy beadja a megfelelő mellékállomás számát. Ez a gyors továbbadás csak akkor használható, ha az ’automatikus DTMF továbbhívás’ rendszerjelző ki van kapcsolva (Lásd Jelzők/CMI).

Tárcsázás nélküli vonaladás

1.0 verzió

Ha ez a jelző be van kapcsolva, akkor a helyi kezelő tárcsázás nélküli városi vonalat juttathat egy olyan mellék részére, amelynek nincs jogosultsága kimenő hívásra. Az ilyen módon kiközvetített vonalon az érintett mellék tetszőleges külső beszélgetést lefolytathat.

Megjegyzés: Az a mellék, amelyhez a vonal tárcsázás nélkül kerül kiközvetítésre, az adott összeköttetés erejéig megkapja a kezelőhely hívási jogosultságait. Ez azt jelenti, hogy:

1.	Ha pl. a kezelőhely korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a helyi hálózathoz, akkor ez a hozzáférés annak a melléknek a számára is megengedetté válik, amelyhez az adott vonal hozzá lett rendelve.

2.	Ha egy mellékhez kiközvetítéssel kerül egy vonal, akkor ez a kiközvetített vonal csak egyetlen összeköttetés erejéig érvényes.

E szolgáltatás a helyi alközponti kezelőkészülékről (nem teljes hálózatszélességben), egy alközponti kezelőkészülék-csoportról, vagy az éjjeli állomásról vehető igénybe.

A 2.2 verziótól kezdve

Egy feljogosított melléknek (kezelőhely) megvan az a lehetősége, hogy egy nem kielégítő városi vonali jogosultsággal rendelkező belső mellék részére kiosszon egy nem tárcsázott városi vonalat, s ezáltal lehetővé tegye az adott mellék számára pontosan egy darab külső beszélgetés lefolytatását.

A kiközvetített vonalnak a nem elég jogosultsággal rendelkező mellék részére történő átadását követően a tárcsázás ellenőrzése a kiközvetített vonalakra vonatkozó kiegészítő vonali jogosultságok alapján történik. A kimenő külső kapcsolás engedélyezésére csak akkor kerül sor, ha ahhoz elegendő ez a kiegészítő városi vonali jogosultság, vagyis ha a mellék pl. a kiközvetített vonalakra vonatkozó tiltó vagy engedélyező listák szerint érvényes számot tárcsázik.

A kiközvetített vonalra maga a mellék tárcsázza az iránykódot.

A rendszerben egy referencia-melléken keresztül irányonként egy városi vonali jogosultság állítható be a kiközvetített vonalak részére. Az alapértelmezés szerinti referencia-mellék az első logikai mellékállomás-port, ill. a kezelőhely. A jogosultság szabványosan valamennyi irány esetében "teljes városi vonali jogosultságra" van állítva.

Ledobás kódzárnál mező

Ha egy mellék elzárta a telefont, és egy városi vonali iránykód tárcsázására kerül sor erről a mellékről, akkor a hívás azonnal az itt megadott ledobási célállomásra továbbítódik. Ez azt jelenti, hogy ha egy felhasználó egy olyan számot tárcsáz, amelyre nincs feljogosítva, akkor a hívás a megadott melléken kerül kijelzésre. A ’ledobás kódzárnál’ funkciót egyénileg lehet beállítani minden egyes mellékhez a ’Mellékek beállítása, Paraméterek’ párbeszédpanel Mellék jellemzők paneljén keresztül.

Egyéb kritériumok mező

Az ’Egyéb kritériumok’ címet viselő panellapon két jelző található Ezeket a jelzőket az alábbiakban ismertetjük.

Foglaltság esetén kopogtatás

Ennek a jelzőnek a hatására a távközlési berendezésben szereplő összes mellékre érvénybe lép a kopogtatás szolgáltatásjellemző. Az alábbiakban két példát mutatunk be arra, hogyan is működik a kopogtatás szolgáltatás.

Lásd: Mellékek beállítása, Paraméterek.

1. Példa:

Ha a 'Foglaltság esetén kopogtatás' aktív, akkor a külső (A) hívó egy foglalt B mellék felhívásakor kicsengetési jelzést kap. A B felhasználót egy kijelző üzenet tájékoztatja arról, hogy hívás várakozik rá, és a beszéd csatornán bejátszásra kerül egy kopogtató hang.B ekkor a "Kopogtató hívás fogadása" funkción keresztül felveheti a kopogtató hívást, aminek következtében az aktuális beszélgetés automatikusan kizárólagos tartásba helyeződik.

2. Példa:

Ha a mellék foglalt, akkor amennyiben aktív a ledobás foglaltság esetén (kereszthivatkozás), akkor a hívó ledobásra kerül a kezelőhelyre, amely azután belső hívással felhívhatja a célmelléket és belülről rákopogtathat arra, hogy kiközvetítse a beszélgetést.

Csak akkor működik, ha a célmellék nem kapcsolta be a kopogtatásvédelmet.

Ledobás láncolt átirányításnál

A Hicom 150 E Office. 2.2 verziójáig a következő érvényes:

A hívásátirányítások egymásba láncolása nem lehetséges; az erre irányuló kezdeményezést a rendszer aktiváláskor elutasítja. Például, ha a mellék aktivált egy hívásátirányítást, és ennek célállomása ugyancsak átirányította a hívásait, akkor egymásba láncolt hívásokkal állunk szemben. Ezt a rendszer nem engedi meg. Ha ez a jelző fel van kapcsolva, akkor az ilyen hívások ledobódnak.

A Hicom 150 E Office 2.2 verziójától (159. verzió; SMR-J) kezdve a következő érvényes:

A jelző hatályon kívül lett helyezve. Most már lehetséges a hívásátirányítások egymásba láncolása.


Kijelző

A ’Kijelzés’ panel lehetővé teszi annak előírását, hogy az adatok hogyan kerüljenek kijelzésre a végfelhasználónál. A mezőket az alábbiakban ismertetjük.

Név / szám kiadás mező

Ebben a pontban beállíthatjuk, hogy csak a hívó mellékállomás száma, csak a hívó mellék neve, vagy mindkettő kijelzésre kerüljön-e.

Átadás beemelés előtt mező

Ha egy hívás átadásra kerül, mielőtt még felvették volna, akkor a hívást fogadó melléken vagy a hívást átadó mellék száma, vagy a hívást kezdeményező fél száma kerülhet kijelzésre.

Átadó

Ha ezt a lehetőséget választjuk, akkor a kijelző a kapcsolat létrejöttét megelőzően és a bontás után is az átadó fél számát fogja mutatni.

Átadott

Ha ezt a lehetőséget választjuk, akkor a kijelző mindaddig, amíg az átadó fél kapcsolatban van a fogadó mellékkel, az átadó fél számát fogja mutatni. Miután az átadó fél elengedi a hívást és létrejön a kapcsolás az átadott féllel, a kijelzés az átadó félről átvált az átadott félre.

Újrahívás mező

Ha egy hívás átadásra kerül, majd utána visszahívás történik, akkor a fogadó melléken vagy a hívást átadó fél száma, vagy a visszahívást kezdeményező fél száma kerülhet kijelzésre.

A B belső melléken kijelzésre kerül egy beszélgetés átadása. C addig, amíg a B nem válaszol, vagy az A-tól visszahívást nem kap, kicsengetési hangot kap. Ezen a ponton konfigurálható, hogy a B átadási célállomás kijelzőjén az A vagy a C fél kerüljön-e megjelenítésre.

Ha az A résztvevő részéről felvételre kerül egy visszahívás, akkor mindkét mellék kijelzőjére a "nem jelentkezik" üzenet kerül!

Dátum formátuma mező

A dátum megjelenítésének lehetséges formátumai a következők:

Európa	20.JUN 95
U.S.A.	JUN 20.95
Nemzetközi	20 JUN 95
Nemzetközi 2	20.06.95
Hívólista, mód mező

Ha a hívólista be lett kapcsolva, akkor ebben a pontban választható ki, hogy

- csak a külső hívások,

- a belső és külső hívások vagy

- (a Hicom 150 E Office 2.2 verziójától) a külső hívások és beszélgetések

kerüljenek-e elmentésre a hívólistán.

A ”csak külső hívások” vagy ”belső és külső hívások” kiválasztása esetén valamennyi fel nem vett hívás elmentésre kerül egy listára, amelynek tartalma azután később egy rendszerműveleten keresztül lehívható. A ”külső hívások és beszélgetések” kiválasztása esetén a felvett beszélgetések is tárolásra kerülnek a hívólistán. A hívólistáról nem törlődik ki hívószám sem a bejövő, sem a kimenő beszélgetéseknél. Amennyiben a hívólista valamennyi tárhelye kiosztásra került már, akkor a következő hívószám elmentésekor fölülíródik a legrégebbi bejegyzés.

-	a fel nem vett hívások ugyanolyan módon kerülnek kijelzésre, mint ahogy az korábban a "Hívólista” szolgáltatásjellemző leírásában szerepelt.

-	a felvett beszélgetések kijelzése olyan módon történik, ahogyan az a hívólista "hívószám elmentése” működésmódjánál szokásos.

Hívószámok takarása mező

Ha ez a jelző be van kapcsolva, akkor a rendszer ISDN rendszerekben megakadályozza a hívószám-kijelzést, vagyis a hívószámok nem kerülnek kijelzésre a hívott fél készülékén. (Ezt a szolgáltatást a helyi távközlési társaságnak is támogatnia kell.) Ugyanígy akadályozható meg a hívó fél nevének átadása további távközlési berendezésekkel alkotott hálózatokban.

Kapcsolók mező

Beszélgetési idő kijelzése

Beszélgetési idő kijelzés - BE:

Ha a városi vonalról tarifa impulzus érkezik, akkor a díj kerül kijelzésre. Ha a városi vonalról nem érkezik tarifa impulzus, akkor a beszélgetési idő kerül megjelenítésre.

Beszélgetési idő kijelzés - KI:

Ha a városi vonalról tarifa impulzus érkezik, akkor a díj kerül kijelzésre. Ha a városi vonalról nem érkezik tarifa impulzus, akkor a tárcsázott hívószám kerül megjelenítésre.

Ha ez a pont aktiválva van, akkor kimenő külső beszélgetéseknél nem kerülnek díjinformációk kijelzésre. Kijelzővel rendelkező UP0/E végkészülékeknél ilyenkor az aktuális beszélgetési idő kerül kijelzésre. Az időregisztrálás kezdőpontja analóg vonalaknál egy időzítőn keresztül kerül beállításra (5 mp a tárcsázás végét követően), digitális városi vonalaknál pedig a CONNECT-tel. S0-végkészülékeknél a rendszer nem támogatja a beszélgetési idő kijelzését.

Telefonkönyv be

E jelző felkapcsolása lehetővé teszi a felhasználók számára a hozzáférést egy, az egész rendszert felölelő online telefonkönyvhöz, amely tartalmazza az összes belső mellék nevét és hívószámát. A rendszerhez illeszkedő kijelzős végkészülékek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy végignézzék az összes rendelkezésre álló belső mellék nevét és hívószámát, célzottan keresgéljenek ebben a listában, és ezt követően felhívjanak bármely abban feltüntetett melléket. Az alfanumerikus billentyűzettel ellátott végkészülékek (Optiset E Memory, ENB) ezt célzott keresésre is használhatják.

1.0 verzió: A kétsoros kijelzővel ellátott végkészülékeknél csoportképzés ('abc?', 'def?', ...) történik a célzott keresés elősegítésére.

A 2.0 verziótól kezdve: A "Telefonkönyv" menüpont kiválasztása után a keresett előfizető nevének betűit a tárcsázó billentyűzetről lehet beadni. Ez úgy történik, hogy meg kell nyomni azt a billentyűt, amelyen a kívánt betű fel van tüntetve, mégpedig annyiszor, ahányadik helyen az adott betű a billentyűn szerepel (pl. "7" billentyű: egyszeri megnyomás = "P", kétszeri megnyomás = "Q", háromszori megnyomás = "R", négyszeri megnyomás = "S").

DTMF kijelzés takarás

Ha ez a paraméter be van állítva, akkor a PIN-kód bevitelek eltakarva kerülnek kijelzésre a kijelzővel ellátott Optiset E/optiPoint 500 végkészülékeken.

Kijelző állapotmegjelenítés infó-jelentésnél

Beállított jelző esetén az IVM részéről érkező infó jelentések megjelenítésre kerülnek az Optiset E/optiPoint 500 végkészülékek kijelzőjén.


Központi gyorshívószámok

Bevezetés

A Központi gyorshívószámok szolgáltatás lehetővé teszik telefonszámok beprogramozását olymódon, hogy azok gyorstárcsázással legyenek hívhatók a rendszer valamennyi végkészülékéről. Ha Hicom 150 E Office Point/HiPath 3150,3250-essel dolgozunk, akkor 300 gyorshívási célállomást programozhatunk be a rendszerünkbe. Ha Hicom 150 E Office Com, Hicom 150 E Office Pro vagy HiPath 3300-tól 3750-ig berendezésünk van, akkor 1000 gyorshívási célállomást programozhatunk be a rendszerünkbe (a megfelelő táblázatban ).

A rövidhívó számok egyaránt lehetnek egyéni mellékállomás-gyorshívószámok (SDI), vagy központi gyorshívószámok (SDS). Ezek a hívószámok nincsenek alávetve a híváskorlátozásnak, és valamennyi mellékállomásról tárcsázhatók. (Megjegyzés: Ha bizonyos gyorshívó számokra az automatikus útválasztáson keresztül korlátozzuk a jogosultságot, akkor előfordulhat, hogy e számok nem tárcsázhatók.)

Mindehhez a rendszer egy menüt is a rendelkezésünkre bocsát, amelyet a jobb oldali egérgomb megnyomásával lehet működésbe hozni.

A központi rövidhívó számok

Ezt a táblázatot használhatjuk azoknak a hívószámoknak és a hozzájuk társuló neveknek a bejegyzésére, amelyet a rendszer hívni kezd, ha egy felhasználó beadja valamelyik gyorshívó számot. A megfelelő mezőket az alábbiakban ismertetjük.

Ezek esetében fontos, hogy a rövidített számot és a hívószámot egyaránt meg kell adni ahhoz, hogy a gyorshívási célállomás érvényes legyen. A név megadása nem kötelező.

Gyorshívás oszlop

Az itt bejegyzésre kerülő számokat gyorshívási indexeknek is nevezzük. Ezek azok a számok, amelyeket a felhasználó tárcsázni fog. A gyorshívási index számoknak háromjegyűeknek kell lenniük, úgyhogy szükség esetén kezdő nullákat kell alkalmazni. Ezeknek a számoknak nem kell azonosnak lenniük a bal szélső oszlopban lévő számokkal.

A különböző távközlési berendezéstípusokra a következő értéktartományok érvényesek:

- Hicom 150 E Office Point, One, Start	000 – 299
- Hicom 150 E Office Pro, Com	000 – 999
- HiPath 3150,3250	000 – 299
- HiPath 3300-tól 3750-ig	000 – 999

Minden gyorshívó számot csak egyszer lehet kiosztani. A bejegyzett célállomások száma és a még rendelkezésre álló helyek száma a panel alján látható állapotsorban kerülnek kijelzésre.

Hívószám oszlop

Ebben az oszlopban a hívni kívánt célállomások hívószámait kell bejegyezni. E telefonszámok (célállomások) legfeljebb 32 számjegyet tartalmazhatnak. Minden bejegyzésnek a 9-es számjeggyel vagy valamilyen más irány- vagy vonalkóddal kell kezdődnie (mint amilyen pl. a 81 vagy 801) (vö. ezt a Vonalak fejezettel).

Bekapcsolt LCR szolgáltatás (lásd Automatikus útválasztás) és törölt iránykódok mellett az ebben az oszlopban eszközölt bejegyzések nem kerülnek híváskiértékelésre.

Név oszlop

A ’név’ oszlopban bejegyzett nevek tárolásra kerülnek a belső telefonkönyvben, ahonnan a hozzájuk tartozó gyorshívószámok tárcsázásakor megjelenítésre kerülnek a kijelzőn. Ehhez legfeljebb 16 karaktert lehet bevinni.

Tipp: E táblázat beprogramozását jelentősen megkönnyíti a jobb oldali egérgomb, ami lehetővé teszi a kivágást és beillesztést.

A hívószámokat mindig lefoglalási, ill. iránykóddal együtt kell beadni.

Minden rövidhívó számhoz hozzárendelhető egy név, amely a belső telefonkönyvben kerül tárolásra. Az (S0-on keresztül) bejövő hívások összehasonlításra kerülnek a tárolt gyorshívási célállomásokkal, s ha szerepelnek ott, akkor a gyorshívó szám nevével kerülnek kijelzésre, amennyiben a Kijelző fülön a név, ill. név és hívószám paraméterek aktiválva vannak.

További felhasználási lehetőségek

Megfelelő programozással ezt a szolgáltatást egyéb feladatok végrehajtására is használhatjuk. Például be lehet programozni egy DTMF-átkapcsolást és egy tárcsázási szünetet a következő gomb kódoknak a gyorshívási számban történő elhelyezésével:

# = DTMF módba történő átkapcsolás

P = tárcsázási szünet (újrahívás gomb).

Lásd még:

Hicom 150 E Office Rel. 1.0-eSHB Központi gyorshívószámok

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Központi gyorshívószámok

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB Központi gyorshívószámok


Szolgáltatáskódok

Szolgáltatáskódok

A Hicom 150 E Office/HiPath 3000-nél a rendszer minden egyes végfelhasználói szolgáltatásához hozzá van rendelve egy egyedi, egytől négy számjegyig terjedő hozzáférési kód. E kódok a szolgáltatások ki- vagy bekapcsolásához használhatók. A ’Szolgáltatáskódok’ panellapon szükség esetén megváltoztathatjuk az alapértelmezés szerinti szolgáltatáskódokat.

Ha a kódot egy csillag (*) előzi meg, akkor az rendszerint bekapcsolja a szolgáltatást. Ha a kódot egy rombusz jel (#) előzi meg, akkor az rendszerint kikapcsolja az adott szolgáltatást. Tehát a rendszer minden szolgáltatásához két azonos számkód van bejegyezve ebben a táblázatban — egy olyan, amellyel a felhasználó bekapcsolhatja a szolgáltatást, és egy másik, amellyel a felhasználó kikapcsolhatja azt.

Behelyettesítés

Itt kerülnek beadásra azok a kódok, amelyek az impulzustárcsázásos analóg telefonokon és ISDN-végkészülékeken a * és # jeleket helyettesítik.

Az impulzustárcsázásos (tekerős) telefonokról és ISDN-végkészülékekről csak számjegyeket lehet bevinni; ezek nem ismerik föl a csillag és a rombusz jeleket. Ha a rendszerünkben forgótárcsás telefonok vagy ISDN eszközök vannak modem helyett, akkor a szolgáltatáskódok előtagjaként számjegyeket kell behelyettesítenünk.

Azokat a speciális számjegyeket, amelyeket a rendszer helyettesítőként fog felismerni, a ’Szolgáltatáskódok’ panellap jobb felső sarkában jegyezhetjük be. Az alapértelmezés szerinti behelyettesítés 75 a csillag jel és 76 a rombusz jel esetében.

Kódok ellenőrzése

Itt bekapcsolhatjuk a kódok egyértelműségére vonatkozó ellenőrzést. Az esetleges ütközések egy külön ablakban kerülnek megjelenítésre.

A rendszer nem engedi feltölteni az adatbázist, ha az kétszer használt szolgáltatáskódot tartalmaz. Kódjaink egyértelműségének ellenőrzéséhez kattintsunk az ’Ellenőrzés’ parancsgombra a ’Szolgáltatáskódok’ panellap jobb alsó sarkában. A rendszer megjeleníti az észlelt többszörös előfordulások listáját. Ennek a listának az alapján végrehajthatjuk a megfelelő javításokat.

Lásd még:

Hicom 150 E Office Rel. 1.0-eSHB Szolgáltatáskódok

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Szolgáltatáskódok

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB Szolgáltatáskódok


Szövegek

Ez a szolgáltatás az üzenetek két típusát támogatja: 1) információt közvetítő üzenetek, amelyeket egyik felhasználó küldhet a másiknak, és 2) válasz szövegek, amelyek a hívók számára továbbíthatók, ha a hívott mellék nem válaszol.

Visszaállítás mező

Itt lehet a küldhető üzeneteket és a válasz szövegeket visszaállítani a rendszer alapértelmezés szerinti szövegeire egy meghatározott nyelven. A visszaállításhoz válasszuk ki a nyelvet a kiválasztó dobozban.

Üzenet küldés mező

Az információt közvetítő szövegek rövid üzenetek, amelyeket egyik felhasználó küldhet a másiknak. A rendszer tíz ilyen előre beállított rövid tájékoztató szöveget tartalmaz. Az alapértelmezés szerinti üzenetek mindegyike felülírható, vagyis kicserélhető más üzenetre, akár ezen a panellapon, akár az Assistant T-n keresztül. Azonban bármely időpontban csak tíz lehetséges üzenet áll rendelkezésre. A tájékoztató üzenetek legfeljebb 24 betű vagy szám karaktert tartalmazhatnak.

A felhasználók e tájékoztató szövegekhez Optiset E/optiPoint 500 készülékükről az ”Infó küldése?" kiválasztásával férhetnek hozzá. Azok a felhasználók, akiknek Memory Optiset E/optiPoint 500 telefonjuk van, rendelkeznek azzal a lehetőséggel is, hogy saját üzeneteket alkossanak; az alapértelmezés szerinti üzeneteket azonban ők sem változtathatják meg.

Üzenet hagyás mező

Itt olyan rövid üzenetekről van szó, amelyeket a felhasználók távollétük esetén hátrahagyhatnak hívóik számára. Tíz alapértelmezés szerinti üzenet van. Az alapértelmezés szerinti üzenetek mindegyike felülírható akár ezen a panellapon, akár az Assistant T-n keresztül. A távolléti üzenetek a tájékoztató szövegekhez hasonlóan legfeljebb 24 betű vagy szám karaktert tartalmazhatnak.

Azok a felhasználók, akiknek Memory Optiset E/optiPoint 500 telefonjuk van, rendelkeznek azzal a lehetőséggel is, hogy saját üzeneteket alkossanak; az alapértelmezés szerinti üzeneteket azonban nem változtathatják meg. Sok esetben elég, ha a felhasználók csupán hozzáadnak néhány egyéni információt a létező üzenetekhez. A kettősponttal végződő szövegek lehetőséget adnak a felhasználónak arra, hogy az üzenetet egy szöveg, szám vagy dátum hozzáadásával egészítse ki. A felhasználók e válasz szövegekhez Optiset E/optiPoint 500 készülékükről az "Útbaigazító üzenet be?" kiválasztásával férhetnek hozzá.

Lásd még:

Hicom 150 E Office Rel. 1.0-eSHB Üzenet szövegek

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Üzenet szövegek

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB Üzenet szövegek


Időparaméterek

A következő részben a beállítható Időparamétereket ismertetjük. A megadott értékek mindig alapértelmezés szerinti értékek (default).

A beállítható Időparamétereket a következőképpen jellemezhetjük:

Az összes időzítőt a 10 milliszekundumtól 10 percig terjedő tartományban lehet beállítani.

A táblázatokban "(lásd a Súgót)" jelzéssel ellátott időelemek a rendszerszoftver H - verziójától kezdve a ’Rendszerparaméterekből’ a ’mellék’, illetve vonal jellemzőkhöz kerültek át. Az ilyen időzítőkben a ’rendszerparamétereken’ keresztül eszközölt módosításoknak az új rendszerverziókban nincs többé hatásuk.

Kód vevő rákapcsolódási késleltetési idő

Az időzítő a kódvevő rákapcsolódásának időtartamát, s ezáltal a tárcsázás fogadására való készséget szabályozza DTMF-végkészülékeknél. Az időzítő lejártát követően a kódvevő engedélyezett állapotba kerül.
A CP állapot, amelyre hatással van: Tárcsázás

5 – 15 s

Szolgáltatás bekapcsolódási késleltetési idő.

Ez az időzítő a megszakítás gomb valamelyik végkészüléken történő megnyomásakor lép működésbe. A megszakítás gombnál segít megkülönböztetni, hogy vajon a mellék egy rákérdezést akar-e visszavonni, vagy pedig valamilyen szolgáltatást, pl. konferencia kapcsolást akar-e bekapcsolni.

A CP állapot, amelyre hatással van: Tárcsázás

2 – 4 s

Vonal újra foglalást kizáró idő

Ez az időzítő egy vonal elengedését követően lép működésbe, és az adott ideig megakadályozza az bontás utáni azonnali kimenő vonalfoglalást.

A CP állapot, amelyre hatással van: Bontás

0 – 5 s

Automatikus visszahívás késleltetése

Ez az időzítő akkor indul el, ha egy mellék nyugvó állapotba vált. Az adott idő lejárta után kerül csak sor annak ellenőrzésére, hogy nem kell-e automatikus visszahívást végrehajtani. Ezáltal a felhasználónak alkalma van további kimenő beszélgetéseket folytatni.

A CP állapot, amelyre hatással van: Nyugvás

0 – 60 s

Csengetési idő visszahívásnál

Ha egy automatikus visszahívás ezen az időn belül nem kap választ, akkor a hívás befejeződik, és a visszahívás elhalasztódik.

A CP állapot, amelyre hatással van: Visszahívás kijelzése

15 – 60 s

Ledobási idő visszahívásnál

Ha egy bejelzés nélküli átadás automatikus újrahívását az itt megadott időn belül nem veszik fel, akkor az ledobódik a kezelő készülékére, feltéve, hogy be lett állítva ez a ledobási kritérium.

A CP állapot, amelyre hatással van: Újrahívás

20 – 60 s

Csengetés közvetlen átadásnál

Ha bejelzés nélküli átadás esetén a hívást az itt megadott időn belül nem veszik fel, akkor újrahívás történik arra a mellékre, amely az átadást kezdeményezte.

30 – 180 s

Lebontás befejezetlen hívásnál (Ausztria)

Ez az időzítő a közvetlen betárcsázást felügyeli. Ha az itt megadott időn belül nem történik tárcsázás, akkor a közvetlen betárcsázást a rendszer befejezetlenként vagy nem tárcsázottként azonosítja. (Csak Ausztriában érvényes).

A CP állapot, amelyre hatással van: Közvetlen beválasztás

10 – 30 s

Lebontás (tárcsázás nélkül)

Ha egy meghatározott időn belül nem kezdődik meg a hívás, akkor automatikusan hívás vége jel generálódik.

5 – 15 s

Parkolás + átmenet tartásba

A parkolt beszélgetés újraaktiválásának az itt megadott időhatáron belül meg kell történnie.

Ha ezen az időhatáron belül nem történik meg a parkolt beszélgetés megválaszolása (újrafelvétele), akkor újrahívás történik arra az állomásra, amely a beszélgetést leparkolta. Az újrahívással a beszélgetés elhagyja a tartási állapotot, és hívásba megy át.

A CP állapot, amelyre hatással van: Együttes tartás

60 – 300 s

Lebontás értelmetlen hívásnál

Ha a tárcsázás egy meghatározott időn belül nem folytatódik, akkor automatikusan tárcsázás vége jel generálódik.

10 – 20 s

Analóg flash minimum (a Hicom 150 E Office 1.0 verziójától a H szoftververziótól kezdve ezen a helyen hatástalan)

(a rendszerszoftver H - verziójától kezdve ez az időzítő a ’Mellékek beállítása’ párbeszédpanelben található a ’Param’ / ’Sablonszerkesztő’ alatt)

A flash jel fölismeréséhez itt megadható egy minimális idő, ameddig a huroknak megszakítva kell lennie.

Analóg flash maximum (a Hicom 150 E Office 1.0 verziójától a H szoftververziótól kezdve ezen a helyen hatástalan)

A flash jel fölismeréséhez itt megadható egy maximális idő, ameddig a huroknak megszakítva lehet.

Várakozási idő LCR-re

Analóg automatikus útválasztás várakozási idő

0 – 20 s

Visszatérő hívás törlése kezelőről

Ha egy újrahívást az alközponti kezelőkészüléken ez alatt az idő alatt nem vesznek fel, akkor a kapcsolat bontására kerül sor.

30 – 180 s

Utolsó szám visszatartási idő

Ez az időzítő azt az időt adja meg, amelynek elteltével az 1A eljárásnál kiküldésre kerül az utolsó számjegy. Egy számjegy kiküldésére a következő számjegy bevitelét követően kerül sor. Az utolsó számjegy kiküldésére ennek az időzítőnek a lejártakor kerül sor, vagy akkor, ha a felhasználó a számot egy # tárcsázás vége jellel zárja le.

A CP állapot, amelyre hatással van: Tárcsázás

4 – 4,5 s

Tarifa utánvárási idő (a Hicom 150 E Office 1.0 verziójától a H szoftververziótól kezdve ezen a helyen hatástalan)

(a rendszerszoftver H - verziójától kezdve ennek az időzítőnek a beállítása a ’Vonalak / hálózat’ párbeszédpanelben található ’Jellemzők’/’Sablonszerkesztő’ alatt történik)

A vonal bontásakor a rendszer elemezni tudja az ezen idő alatt beérkező díjinformációt (tarifa impulzusokat) analóg városi vonalakon. A vonal ez alatt az idő alatt a kimenő kapcsolások részére zárolva van.

A CP állapot, amelyre hatással van: Analóg városi vonalak bontása

Hangfelismerő figyelési idő

Ez az időzítő azt a maximális időintervallumot adja meg, ameddig a rendszer várakozik egy tárcsahangot szolgáltató fővonal lefoglalásakor erre a tárcsahangra. Ha lejár ez az időzítő, akkor a rendszer feltételezi, hogy a vonal hibás, és a vonalat a meghibásodott állományba helyezi.

Flash a társközpont felé (a Hicom 150 E Office 1.0 verziójától a H szoftververziótól kezdve ezen a helyen hatástalan)

(a rendszerszoftver H - verziójától kezdve ez az időzítő a ’Mellékek beállítása’ párbeszédpanelben található a ’Param’ / ’Sablonszerkesztő’ alatt)

A flash kijelzésére szolgáló idő.

Tartás zene késleltetése

Egy összeköttetés tartásba helyezése esetén tartás zene kerül bejátszásra, ha ez be lett állítva. A zene tartás közben (MOH) rákapcsolása azonban csak az itt megadott időzítő lejártakor történik meg, különösen annak érdekében, hogy bizonyos szolgáltatások, pl. konferencia kezdeményezése esetén ne kerüljön bekapcsolásra tartás zene.

A CP állapot, amelyre hatással van: Tartás

0 – 5 s

Törlés téves-hiányos hívásnál

Ha egy vonal lefoglalásra kerül, és meghatározott időn belül nem történik tárcsázás, akkor a kapcsolat bontására kerül sor. A vonalat kérő mellék foglalt jelzést kap.

5 – 30 s

Hívási szünet hossz

Ez az időzítő a szünet hosszát adja meg, amely két számjegy közé beiktatásra kerül, ha egy szünet jel (LCR) kerül felismerésre.

1 – 5 s

Hívási folyamat befejezés

Külső hívásnál a tárcsázás mesterséges lezárását követően vett számjegyek rákérdezésként kerülnek értelmezésre.

5 – 15 s

Automatikus hívásismétlés ideje

Az időzítő lejártát követően foglalt mellék esetén automatikus újrahívás kerül végrehajtásra. Ennek előfeltétele az ”automatikus újrahívás” opció kiválasztása a rendszerparaméterek/jelzők lapon.

10 – 650 s

Fax / bev. belépési késleltetési idő

Beállítja azt a késleltetési időt, amelyet követően a bemondókészülék jelentkezik.

1,5 – 30 s

A hangfelismerés és hívás megkezdés közti idő

Ez az időzítő határozza meg a tárcsahang fölismerése és az első számjegy hívása között eltelő időt analóg városi vonalaknál.

0 – 2 s

Hívás késleltetési idő a 2.hangfelismerés után

Ez az időzítő határozza meg a szünet hosszát a 2. városi vonal kódjának vagy a nemzetközi előhívószámnak a tárcsázása után. Átmenet a következő kapcsolóközpontba.

1 – 5 s

Bontás idő analóg fővonal átirányításakor

A tranzit összeköttetéseket a rendszer az alkalmazott protokoll típusától függően felügyeli időileg. Ez annak érdekében van így, hogy az összeköttetés ne maradhasson fenn vég nélkül.

Ha az adott tranzit kapcsolatnak van legalább egy olyan protokoll összetevője, amely biztosítja a visszabontást, akkor az idői felügyeletre rendszerint nem kerül sor (a kivételeket az alábbi táblázat tartalmazza). Az analóg protokoll típusoknál nincs bontásfelismerés. Létezik mindazonáltal a polaritás váltás hardver opció, amely analóg összeköttetéseknél is lehetővé teszi a bontásfelismerést.
Azokat a protokoll típusokat, amelyeknél időfigyelésre kerül sor, a következő táblázat mutatja be.

Tranzit felügyeleti táblázat

A oldal	B oldal	Időzítő felügyelet
analóg	analóg	igen
analóg	analóg polaritás váltással	igen
analóg	ISDN	nem
analóg	CorNet (belső)	nem
analóg	CorNet (külső)	igen
analóg polaritás váltással	analóg	igen
analóg polaritás váltással	analóg polaritás váltással	nem
analóg polaritás váltással	E&M	nem
analóg polaritás váltással	CorNet	nem
analóg polaritás váltással	ISDN	nem
ISDN	analóg	nem
ISDN	analóg polaritás váltással	nem
ISDN	ISDN	nem
ISDN	E&M	nem
ISDN	CorNet	nem
CorNet	CorNet	nem
CorNet (ext)	analóg	igen
CorNet (ext)	analóg polaritás váltással	nem
CorNet (int)	analóg	nem
CorNet	E&M	nem
E&M	analóg	igen
E&M	analóg polaritás váltással	nem
E&M	ISDN	nem
E&M	CorNet	nem

Az USA-ban használatos protokolltípusokra a következők érvényesek:

USA-vonaltípus	Úgy kezelendő, mint
T1/Loop Start (hurok ind.)	analóg
T1/Ground Start (alap ind.)	ISDN
T1/E&M	ISDN
TMGL/LS	analóg
TMGL/GS	ISDN

A felügyelet tartama a HiPath 3000 Manager E-n keresztül állítható be.

A polaritásváltást alkalmazó analóg vonalak felhasználásakor mindazonáltal ügyelni kell arra, hogy vannak olyan hívószámok, amelyeken adott körülmények között nem kerül felismerésre a bejelentkezés, és ezáltal a bontás sem ismerhető fel. Az ilyen hívószámok esetében rendszerint bemondó szolgáltatásokról van szó. Itt a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 üzemeltetőjének kifejezetten oda kell figyelnie erre.

120 s – 42 min

Figyelmeztető jelzés bontás előtt...

Tranzit összeköttetések idői felügyeletekor a figyelő időzítő lejártát követően egy figyelmeztető hang kerül kibocsátásra. Hogy a beszélgetést be lehessen fejezni, az összeköttetés bontására nem azonnal kerül sor, hanem csak ennek az időzítőnek a lejártát követően.

A CP állapot, amelyre hatással van: Tranzit

10 - 650

Fax hang kontrolálási idő

Egy analóg vonal közvetlen betárcsázási (bevál.) hívása ennek az időnek az eltelte után bontódik, ha ez alatt az idő alatt nem jön létre a beszélgetés.

30 s – 254 perc (a HiPath 3000 V1.2/Hicom 150 H V1.2-től)

Tartás visszajelzés ideje (Olaszországban)

Ha lejárt ez az időzítő, a tartásban lévő kapcsolás rákopogtat arra a mellékre, amely a hívást tartásba helyezte (Olaszország).

A CP állapot, amelyre hatással van: Összeköttetés tartása

30 – 180 s

USBS időzítő intervalluma

Az S0-porton, TA-S0-on, TA-RS232-n és TA-API-n keresztül történő hozzáféréshez a User Signalling Bearer Service (USBS, felhasználói jelzésátvitelű széles sávú csatorna szolgáltatás) kerül alkalmazásra az ETS 300 716 alapján.

1 – 60 s

Díjcsalás figyelés időkapcsolója

Ha egy összeköttetés tranzitba lett kapcsolva, akkor ennek az időzítőnek a lejártakor egy jelzés megy az alközponti kezelőkészülék kijelzőjére. A kezelő ekkor adott esetben egyes vonalakat meg tud szakítani.

Ez is egy lehetőség a tranzit összeköttetések idői felügyeletére.

10 – 650 s

Különleges foglalt hang, ha a célállomás nem veszi fel a hívást

Ennek az időzítőnek a lejártakor a hívó előfizető egy speciális foglalt jelzést kap, ha a hívott belső mellék nem veszi fel a hívást.

30 – 120 s

Különleges foglalt hang, ha a vonal tárcsázás nélkül kerül lefoglalásra

Ha egy mellék lefoglal egy kimenő vonalat anélkül, hogy tárcsázna, akkor ennek az időzítőnek a lejártát követően egy speciális foglalt jelzést kap.

20 – 60 s

Hívási idő átadása a foglalt mellékre való bejelzés előtt

Ennek az időzítőnek a lejártát követően az A előfizető, akit a B előfizető átadott a foglalt C előfizetőnek, visszairányításra kerül a B előfizetőhöz.

15 – 180 s

Belső hívás hibajelzése

A hibajelzési idővel az 1 perctől 15 percig terjedő értéktartományban határozhatunk meg egy intervallumot. A tizedes értékeket a rendszer teljes percre kerekíti, az 1 percnél kisebb vagy 15 percnél nagyobb értékek 15 percként kerülnek kiértékelésre.

Az idő leteltét követően a hibanaplóba aktuálisan bejegyzett B osztályú hibák ciklikusan továbbításra kerülnek a távoli központba.

60 – 900 s

Foglaltságjelzési üzenetek késleltetése (a Hicom 150 H V1.0-tól (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától))

Az ”Alközpontokon átnyúló foglaltság-kijelzés” szolgáltatáshoz (lásd QSIG szolgáltatások ) a kiválasztott mellékek mellékállomás-állapotai a QSIG-on keresztül átküldésre kerülnek egy központi rendszerbe. A jelentések elküldése ezzel az időtaggal késleltethető annak érdekében, hogy elkerüljük a dugók kialakulását a QSIG-illesztőegységeken. Az időzítő egy jelentés elküldésekor indul el. A következő jelentés elküldésére csak akkor kerül sor, ha már lejárt ez az időzítő.


Nyári időszámítás
Nyári időszámítás / DISA

Ez a párbeszédpanel lehetővé teszi annak előírását, hogy a rendszerórát mikor kelljen átállítani normál időszámításról nyári időszámításra és viszont. Itt minden évre meg van határozva, hogy melyik hónap melyik napján kezdődik, illetve fejeződik be a nyári időszámítás. A rendszer mindig 2:00, ill. 3:00 órakor kapcsol át.

A táblázat az 1990-től 2079-ig terjedő évekre tartalmazza a kezdő dátumokat (március utolsó vasárnapja; az USA-ban: április első vasárnapja) és a záró dátumokat (október utolsó vasárnapja).

Kezdőév mező

A rendszer lehetőséget nyújt arra, hogy az átkapcsolási időpontokat 10 éves időszakokra rögzítsük. A kezdőév ennek az időszaknak a kezdetét jelenti.

Ezt a mezőt kézzel kell kitölteni.

Tipp: Ha olyan országban élünk, ahol nem használnak nyári időszámítást, akkor a kezdőévet állítsuk egy olyan évre, amely a távoli jövőben van — például 2050-re.

FIGYELEM: E táblázat alapértelmezés szerinti kezdődátumai (március utolsó vasárnapja) az Egyesült Államokban nem használhatók. Ott ezeket a dátumokat április első vasárnapjára kell módosítani. Ha nem hajtjuk végre ezt a módosítást, akkor a rendszerünk a kelleténél egy héttel korábban fog nyári időszámításra váltani.

DISA mező

A közvetlen rendszerhozzáférés kívülről (DISA, Direct Inward System Access) lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy külső telefonról működésbe hozza a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 szolgáltatásait. Ez hasznos lehet olyankor, ha pl. a felhasználók távollétük során is hozzá kívánnak férni a hívásátirányításhoz és hasonló szolgáltatásokhoz. A DISA segítségével továbbá kimenő külső lefoglalás is felépíthető egy bejövő külső összeköttetésen keresztül.

'PRI'-környezet esetén egy olyan Hicom/HiPath 3000-ről van szó, amely egy TMS2M/TS2-n keresztül megvalósított primer sebességű csatlakozással van ellátva. 'BRI'-környezet esetén egy olyan Hicom/HiPath 3000-ről van szó, amely egy STMD/STLS-en keresztül megvalósított bázis sebességű csatlakozással van ellátva.

PRI-nél és BRI-nél e szolgáltatáshoz a 'Bev. szám' mezőn keresztül egy mellékállomást kell hozzárendelni.

Az USA-ban ez a BRI esetében nem szükséges.

Bev. sz.

A DISA felhívása egy közvetlen beválasztási számon vagy a hívás-hozzárendelésen keresztül (analóg vonal esetén) történik.

A DISA funkció használatához a felhasználónak be kell adnia egy jelszót. A Biztonsági mód megválasztásával határozhatjuk meg, hogy a felhasználóknak a jelszó beadását követően várniuk kelljen-e, vagy pedig a jelszó beadását követően meg kelljen nyomniuk a rombusz végazonosító jelet.

Biztonsági mód mező

A rendszerbe való bejelentkezés egy jelszóval történik. Ez a jelszó a mellék belső hívószámából és a kódzár-jelszóból tevődik össze. A jelszóbevitel nyugtázása vagy egy időzítő lejártával, vagy a # végazonosító jel beadásával történik meg. Ehhez itt választható ki az idő elteltével vagy # bevitelét követően nyugtázási mód.

Lásd még:

Vonalak (általános jellemzők)

Mellékek beállítása (jellemzők)

Belső DISA mező

A ”DISA Venus környezetben” (Direct Inward System Access Internal, hálózaton belüli közvetlen rendszerhozzáférés kívülről) szolgáltatás egy egyszerűsített eljárás arra, hogy be tudjunk kapcsolni, illetve végre tudjunk hajtatni bizonyos szolgáltatásokat egy másik Venus csomópontban. Ezt a DISA-eljárást csak egy Venus hálózaton belül lehet használni, és arra szolgál, hogy bekapcsoljunk és végrehajtassunk általa bizonyos szolgáltatásokat egy másik Venus csomópontban. A szolgáltatások aktiválásához minden Venus csomópontnak van egy saját, a Venus hálózaton belül egyértelmű DISA hívószáma. A belső DISA-n keresztül nem lehet városi vonalat lefoglalni. A belső DISA végrehajtásához nem kerül sor a jogosultság ellenőrzésére.

Bev. sz.

A hozzáférés és ezáltal a szolgáltatások aktiválása a következő számsorozaton keresztül történik: egyértelmű DISA hívószám + DISA-mellék + az aktiválandó szolgáltatás kódja + opcionális utótag.


Rendszerbeállítások

A rendszerbeállítások abban különböznek a rendszer jelzőktől, hogy először is nemcsak az egyszerű le-/felkapcsolásukra van lehetőség. Vagy többféle lehetőség közül választhatunk, vagy bizonyos paramétert kell megadnunk egy szövegmezőben. Az ezen a lapon található mezőket az alábbiakban ismertetjük.

Ügyfél neve és Szerződés száma mező

Itt annak az ügyfélnek a neve kerül bejegyzésre, aki a rendszert üzemelteti. Ez a mező vagy a szerződés számának, vagy valamilyen más azonosító számnak a feljegyzésére is használható, amire hivatkozhatunk.

Rendszermegjelölés mező (a HiPath 3000 V1.2 SMR_F-től kezdődően)

Az Optiset E/optiPoint 500-as telefonoknál a kijelzőn megjelenik a “HiPath” rendszermegjelölés.  Itt szükség esetén módosítani lehet ezt a szöveget.

Központi kódzár mező

Ez az a mellék, amely képes valamennyi telefon kódzárának ki- és bekapcsolására. Ez a mellék rendszerint egy kezelőhöz tartozik, aki a konferenciatermekben, vagy más nyilvános helyiségekben szükség szerint teheti hozzáférhetővé a telefonokat.

Az erre feljogosított mellék jelszó nélkül, központilag is aktiválhatja és kikapcsolhatja a kódzárat valamely belső mellék számára.. Ennek ugyanolyan hatása van a végkészülékre, mint az egyéni kódzárnak. Erről lásd a Mellékek fület a Jogosultságok párbeszédpanelben.

Hívósz.

Itt kerül bejegyzésre az a jogosult mellék, aki a kódzárat aktiválhatja / kikapcsolhatja.

Gombkattintás mező

Itt lehet be- vagy kikapcsolni azokat a hangokat (az Optiset E/optiPoint 500 végkészülékek gombkattintásait), amelyeket a telefon gombjainak megnyomásakor hallunk. A hangerő is ugyanitt szabályozható.

MFC-R2 betárcsázási számjegyek mező

Ebben a mezőben a beválasztási számjegyek száma adható meg. Ez a rendszerszélességben érvényes paraméter a Loadware-be kerül betöltésre, hogy az a protokollnak megfelelően tudjon reagálni a városi vonali hívásokra.

Bejegyezhető értékek 1-től 6-ig.

Monitorozás mező (a HiPath 3000 V1.2/Hicom 150 H V1.2-ig bezárólag)

A monitorozás szolgáltatás révén egy erre jogosult mellék rákapcsolódhat egy tetszőleges belső mellék fennálló beszélgetésére anélkül, hogy utóbbi észrevenné azt.

A gördülődoboz listájából beállítható az erre jogosult mellék száma.

Tipp: Engedélyezése a következő országokban működik: U.S.A, India, Szingapur, Nagy-Britannia, Oroszország, IM (Vietnam, Hongkong, Myanmar), Brazília, Thaiföld, Malajzia, Hollandia, Franciaország

DISA mező

Ez a mező a HiPath 3000 V1.2/Hicom 150 H V1.2-től a Nyári időszámítás / DISA párbeszédpanelben található.

A közvetlen rendszerhozzáférés kívülről (DISA, Direct Inward System Access) lehetővé teszi a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 CS szolgáltatásainak aktiválását egy külső telefonról. Ez hasznosnak bizonyulhat olyankor, ha a felhasználók kívülről is hozzá kívánnak férni a hívásátirányításhoz és hasonló szolgáltatásokhoz. A DISA segítségével ezenkívül kimenő külső lefoglalás is felépíthető egy bejövő külső összeköttetésen keresztül.

'PRI'-környezet esetén egy olyan Hicom/HiPath 3000-ről van szó, amely egy TMS2M/TS2-n keresztül megvalósított primer sebességű csatlakozással van ellátva. 'BRI'-környezet esetén egy olyan Hicom/HiPath 3000-ről van szó, amely egy STMD/STLS-en keresztül megvalósított bázis sebességű csatlakozással van ellátva.

PRI-nél és BRI-nél e szolgáltatáshoz a 'Bev. szám' mezőn keresztül egy mellékállomást kell hozzárendelni.

Az USA-ban ez a BRI esetében nem szükséges.

Bev. sz.

A DISA felhívása egy közvetlen beválasztási számmal vagy a hívás-hozzárendelésen keresztül (analóg vonal esetén) történik.

A Biztonsági mód megválasztásával határozhatjuk meg, hogy a felhasználónak a jelszó beadását követően várnia kelljen-e, vagy pedig be kelljen adnia a rombusz végazonosító jelet.

Biztonsági mód mező

A rendszerbe való bejelentkezés egy jelszóval történik. Ez a jelszó a mellék belső hívószámából és a kódzár-jelszóból tevődik össze. A jelszóbevitel nyugtázása vagy egy időzítő lejártával, vagy a # végazonosító jel beadásával történik meg. Ehhez itt választható ki az idő elteltével vagy # bevitelét követően nyugtázási mód.

Lásd még:

Vonalak (általános jellemzők)

Mellékek beállítása (jellemzők)

Forró drót mező

A forró drót szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egy (Hicom 150 E Office Point/HiPath 3150,3250 esetén) vagy legfeljebb hat (Hicom 150 E Office Com, Hicom 150 E Office Pro és HiPath 3300-tól 3750-ig) forró drót számot programozzunk be úgy, hogy az erre szolgáló index segítségével beprogramozott mellékek a kézibeszélő felemelésével automatikusan tárcsázzanak egy belső vagy egy külső hívószámot.

Késleltetett kapcsolás (forró drót egy idő után).

Az öntevékeny kapcsolatfelépítés beállítható úgy is, hogy egy bizonyos idő elteltével lépjen működésbe (késleltetett kapcsolás). A lejárati idő beállítása központilag történik, és az mellékenként be- és kikapcsolható.

Az első mező az index kiválasztására szolgál. A ’Célállomás’ mező a telefonszám bejegyzésére használható, amely lehet belső, vagy külső. Az utolsó mezőben az az idő adható meg (másodpercekben), amelynek el kell telnie a kagyló fölemelését követően, mielőtt sor kerülne a forró drót szám tárcsázására. Ez a szám 0 is lehet, ami azt jelenti, hogy a szám azonnal tárcsázódik.

FIGYELEM: Ahhoz, hogy ez a szolgáltatás működjön, a ’Mellékek beállítása’ párbeszédpanelben is be kell állítani a Forró drót szolgáltatást az érintett mellék(ek) részére.

Forró drót

Itt lehet kiválasztani egyet a max. 6 forródrót-célállomás közül (OfficePoint/HiPath 3150,3250  = 1 forródrót-célállomás, OfficeCom/OfficePro/HiPath 3300-tól 3750-ig = 6 forródrót-célállomás).

Célállomás

A 6 forródrót-célállomás mindegyikéhez hozzárendelhető egy hívószám.

Késleltetési idő

Itt megadható egy időtartam másodpercekben. Ha a kagyló felemelése után letelik ez az idő, akkor a forródrót-célállomás automatikusan tárcsázódik.

DTMF idők mező

Az itt feltüntetett négy választási lehetőség a megfelelő impulzus-/szünet arány beállítását teszi lehetővé DTMF rendszereknél. Ez a választás határozza meg a nyilvános hálózatra kiküldött hangfrekvenciás jelek időtartamát. Észak-Amerikában a szabványos beállítás 70/70 ms.

Ezen a helyen 4 lehetőség közül lehet kiválasztani valamelyik impulzus-/szünet arányt.

Híváskorlátozás mező

Ha a ’lépésenként’ lehetőséget választjuk ki, akkor a rendszer a tárcsázott számot számjegyenként küldi ki a városi vonalra. Ha a ’blokkszerűen’ lehetőséget állítjuk be, akkor a rendszer megvárja, amíg a tárcsázás befejeződik, és ezután egyben küldi ki a számot. Ha LCR-t (automatikus útválasztást) használunk, akkor előfordulhat, hogy ehhez itt a ’blokkszerűen’ beállítást szükséges megadnunk. A blokkszerűen módszernél a vonal lefoglalására csak azt követően kerül sor, hogy a számjegyeknek az engedélyező /tiltó listák szerinti kiértékelése pozitív eredménynel járt és/vagy lejárt egy késleltetési idő.

Háttérből visszavét mező

Az analóg végkészülékeken a "Visszavét" révén vissza lehet vonni egy rákérdezést a flash gomb egyszeri, ill. kétszeri megnyomásával, a beállított pontnak megfelelően.

Ez a szolgáltatás azon felhasználók számára is lehetővé teszi konferencia kapcsolás létrehozását, vagy a váltogatást egy hívó és egy hívásátirányítási célállomás között, akik csak kijelző nélküli telefonnal rendelkeznek. Ha egy felhasználó tovább akar kapcsolni egy hívást, akkor először lenyomja az impulzus gombot, majd tárcsázza a másik melléket. Ha a ”flest 1-szer nyomni" lehetőség lett beállítva, akkor a felhasználónak két másodperce van a másik mellék tárcsázására, mielőtt visszakerülne az eredeti hívóhoz. Ha a ”flest 2-szer nyomni" lehetőség lett beállítva, akkor a felhasználónak korlátlan idő áll rendelkezésére a másik mellék tárcsázásához. Ebben az esetben ahhoz, hogy visszajusson a hívó félhez, a felhasználónak kétszer kell megnyomnia az újrahívás gombot.

Flest 1-szer nyomni

Ha ezt a lehetőséget választjuk ki, akkor amennyiben a rákérdezés módban lévő, a hívást továbbadó analóg mellék vissza kíván térni a tartott vonalra, elég egyszer megnyomnia a flash gombot, és megvárnia az időzítő lejártát (szabványosan két másodperc), amelyet követően visszakapja a tartásba helyezett vonalat. A késleltetési idő alatt egy szolgáltatás (pl. konferencia kapcsolás) hozzáférési kódja is tárcsázható.

Flest 2-szer nyomni

Ha ezt a lehetőséget választjuk ki, akkor amennyiben a hívást továbbadni szándékozó, és ezért rákérdezés módba lépett analóg mellék vissza kíván térni a tartott vonalra, akkor egyszer meg kell nyomnia a flash gombot valamely szolgáltatás (pl. konferencia vagy váltogatás) bekapcsolásához. Majd pedig, ha vissza akar térni a tartásba helyezett híváshoz, akkor ehhez még egyszer meg kell nyomnia a rákérdezés gombot.

Tartás zene (MOH) mező

A tartás közben zene szolgáltatásjellemző háromféle választási lehetőséget enged meg. A szolgáltatás által nyújtott zenét belső vagy külső forrás is szolgáltathatja. A három lehetőséget az alábbiakban ismertetjük.

Nincs tartás zene

Ha ezt a lehetőséget választjuk ki, akkor a tartás közben zene szolgáltatást teljesen kikapcsoljuk.

Csak zene

Ha ezt a lehetőséget választjuk ki, akkor bejelentés nélküli átadásnál a hívó fél tartás zenét hall, amíg az átadás végbemegy, s az alatt is, amíg a külső hívás kicseng az átadási célállomáson.

Zene és csengetés

Ha ezt a lehetőséget választjuk ki, akkor bejelentés nélküli átadásnál a hívó fél tartás zenét hall, amíg az átadás megtörténik. Amint azonban az átadó fél átadta a hívást, és a külső hívás kicseng az átadási célállomáson, a hívó kicsengetési hangot hall.

Általános tartás mező

Ebben a mezőben lehet az egész rendszerre vonatkozóan rögzíteni, hogy egy mellék csak a kapcsolat bontását követően, vagy már a beszélgetési állapotban is általános tartásba kerülhet-e.

bontás után

Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén a mellék a tartás gomb megnyomásával exkluzív tartásba mehet át. A kijelző-menün megjelenik, hogy: ”Vissza a várakozóhoz?”. Az összeköttetés csak akkor megy át általános tartásba, s csak akkor vehetik azt ismét fel más mellékek, ha a mellék közvetlenül ezt követően leteszi a kézibeszélőt.

MULAP-beszélgetésnél a MULAP összes mellékénél lassan villog a MULAP-LED.

bontás nélkül

Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén a mellék a tartás gomb megnyomásával tárcsázásfelvételi állapotba, vagy letett kézibeszélő esetén közvetlenül alvó állapotba megy át. A tartásba helyezett összeköttetés ilyenkor azonnal átmegy általános tartásba, és más mellékek részéről azonnal újra felvehető.

Megjegyzés: Általános tartásba a korábbiakhoz hasonlóan kizárólag külső összeköttetések, ill. vonalak vihetők át. Az újrafelvétel egy lassú ütemben villogó vonalgombbal, a szerviz menün keresztül, egy kódszám segítségével vagy az újrafelvétel gombon keresztül történhet.

MULAP beszélgetésnél az újrafelvétel a MULAP-gombbal is történhet.

Impulzus mező

Az itt feltüntetett két választási lehetőség a kétféle nemzetközileg elfogadott impulzus/szünet arány valamelyikét lehet beállítani forgótárcsás telefonoknál. Észak-Amerikában és Németországban ezt az arányt 60/40-re kell beállítani.

lépésenként

Ezt a pontot akkor kell kiválasztani, ha a vonal lefoglalása közvetlenül történik.

blokk szerűen

Ha a "blokk szerűen" pont be van állítva, akkor a vonal lefoglalására csak sikeres pozitív híváskiértékelést követően kerül sor.

Tájékoztató hang mező (a Hicom 150 H V1.0-tól (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától))

Ez a fajta csengetés csak akkor fordul elő, ha egy MULAP foglalt, és ezért egy második MULAP hívására kerül sor. Ezt a csengetést gyengébb hangerőre is be lehet állítani (a jelszint a végkészüléken szabályozható). Különbséget lehet tenni figyelemfelkeltő csengetés (ez az alapértelmezés) és normális hívási ütemjel között.


Hangok és hívásfajták

A legtöbb felhasználó számára ez a panel elsősorban csak megtekintésre szolgál. A hangok és csengetési módok paraméterei az alapértelmezés szerinti ipari szabványokra vannak beállítva. Ezeket csak a fejlesztőszemélyzet változtathatja meg. Normális esetben egy kivételével valamennyi mező el van halványítva. A csillapítási index az egyetlen olyan mező, amely a legtöbb felhasználó számára hozzáférhető; ezt lejjebb ismertetjük.

Hangok / csengetések mező

Erről a listáról lehet kiválasztani azt a hangot vagy csengetési módot, amelyet meg kívánunk jeleníteni, vagy amelyet módosítani kívánunk. Attól függően, hogy melyik elemet választjuk ki, különböző mezők kerülnek megjelenítésre.

Beállítások mező

Ha hangszekvencia helyett folyamatos hangra van szükség, akkor a ’Folyamatos hang’ jelzőnek felkapcsolt állapotban kell lennie.

Folyamatos hang

Ezt a mezőt akkor kell kiválasztani, ha folyamatos hangról van szó, nem pedig hangszekvenciáról.

Hang mező

Ez a beállítás az egyszeri hangszekvencia és a szakaszosan ismétlődő módon megszólaló hangszekvencia között tesz különbséget.

Azonosító index mező

Ez egy csillapítási index, amely lehetővé teszi, hogy megváltoztassuk a különféle hangok hangerejét. Minden hangnak saját hangerő szintje lehet. Például előírhatjuk, hogy a figyelemfelkeltő hang hangosabb legyen, mint a foglalt jelzés. Az övezet nullától háromig terjed, ahol a nagyobb számok nagyobb hangerőt jelentenek.

F1, F2, F3 frekvencia-mutatók mező

Itt az a max. 3 generátor van megadva, amelyek az egyes frekvenciákat generálják.

Típus

Itt azok az F1, F2, F3 frekvenciák vannak megadva, amelyekből az egyes impulzusok összetevődnek.

Impulzusok

Ebben az ablakban az impulzusok és a szünetek időtartama van megadva milliszekundumokban.


Rendszer jellemzők: Kártyák

Ennek a programrésznek két elsődleges funkciója van. Először is egy olyan hardver térképet nyújt a számunkra, amely lehetővé teszi a rendszer felépítésének áttekintését. Megjeleníti a kártya aljzat számokat és a kártyák számát. A javítások, cserék és felújítások megkönnyítésére az alkatrész termékszámát is megjeleníthetjük minden egyes kártyához. A felhasználók számára hasznosnak bizonyulhat ennek a panelnek az offline megtekintése, mielőtt eldöntenék, hogy szükség van-e egy új kártyára, vagy sem ahhoz, hogy további szolgáltatásokat lehessen kapcsolni rendszerre.

Másodszor, a ’szoftveres bővítés’ szolgáltatás lehetővé teszi, hogy új kártyákat adjunk hozzá és konfiguráljunk a rendszerszoftverben, még mielőtt fizikailag telepítenénk őket a távközlési berendezésben. A panel mezőit az alábbiakban ismertetjük.

Rendszer típusa mező

A lehetséges rendszertípusok:

Hicom 150 E Office Start

Hicom 150 E Office One

Hicom 150 E Office Point

Hicom 150 E Office Com

Hicom 150 E Office Pro

Hicom 150 E Office Extended

HiPath 3150

HiPath 3250

HiPath 3300,3350

HiPath 3500,3550

HiPath 3700,3750

Országverzió mező

Amikor a rendszer üzembe lett helyezve, ki lett választva egy megfelelő országbeállítás. Itt ez az ország van feltüntetve. A különböző országverziókban különféle szolgáltatások állnak rendelkezésre.

Szoftver verzió mező

Ez a felhasznált rendszerszoftver verziószáma (a rendszerszoftver kibocsátási verziója). Jegyezzük meg, hogy ez nem azonos a rendszerszoftver számával.

Részegységek kiválasztása mező

Ez a kiválasztólista azokat a mindenkori rendszertípushoz rendelkezésre álló kártyákat sorolja fel, amelyek még nem lettek bedugva a dobozokba.

Ezek a kártyák a > gomb segítségével bedughatók és a < gomb segítségével kihúzhatók.

A berendezés típusától függően bizonyos fajta kártyákat (pl. az SLC16-ost) többszörösen is bedughatunk.

Rendszerkiépítés hardver / szoftver mező

Rendszerkiépítés hardver

Ezen a területen két dolog kerül megjelenítésre: egyfelől a ’hardver térkép’, amely a rendszer hardver kiépítését mutatja a távközlési berendezésben, másfelől az ’SW (szoftver) kiépítés’ gomb, amely lehetővé teszi a szoftver módba történő átkapcsolást. Az előbbi módban ugyanis a térkép a berendezésben ténylegesen telepített hardveren alapul.

Hardver térkép

Ez a mező a rendszer kártyakiosztását ábrázolja.

A ”Compact-Rekk” <--> ”19\42-Rekk” átkapcsolás korrigálja a mindenkori doboz típus megjelenítését. A 3Com SuperStack II PBX 100 és a HiNet VS 1500/HiNet VS1600 típusú berendezések esetén a 19\42-Rekk beállítást kell választani.

Ha a kártyák már be lettek helyezve a tartókeretekbe, akkor meg kell akadályozni a Compact-rekkről a 19\42-rekkre történő átkapcsolást. Máskülönben problémák léphetnek fel azoknál a kártyáknál, amelyek csak kompakt tartókeretben használhatók, pl. az SLA16-osoknál.

A CBCP vagy CBCC vezérlőkártyákkal felszerelt berendezéseknél ez az átkapcsolási lehetőség többé nem áll rendelkezésre. Az új ügyfél adatbázis létrehozásakor azonnal választanunk kell, hogy a 19”-es változatról van-e szó, vagy sem.

A hardver térkép lehetővé teszi a rendszer kártyahelyeinek, valamint az ezekbe bedugott kártyáknak az áttekintését. Ha kiválasztunk egy meghatározott kártyát ezen a térképen, akkor az adott kártya adatai megjelennek a panel alsó felén. A megfelelő mezőket az alábbiakban ismertetjük.

Kártya:	A Hicom 150 E Office/HiPath 3000 CS aktuálisan kiválasztott kártya aljzatának a száma.
Megjelölés :	A kártya neve vagy azonosító száma. 19”-es kártya esetén a megjelölés némileg eltérő lehet (pl. az SLU8R mint SLU8-as kerül megjelenítésre)
Termékszám :	Az adott kártyához kiosztott termékszám.
Részegységadatok típusa :	TST1/TMST1 modul esetén a kártya adatok típusa. Ez vagy TMST1 analóg vagy digitális lehet attól függően, hogy milyen választásokat tettünk a ’Részegységek kiválasztása’ mezőben. Ha a Kártya konfiguráció mezőben megváltoztattuk az 1. vagy 2. réteg konfigurációját, akkor a standard választást TST1/TMST1 analógra vagy módosított digitálisra kell változtatni. A T1-hez négy alapértelmezés szerinti kártyasablon áll rendelkezésre: TMST1 digitális, TMST1 analóg, TMST1 módosított digitális és TMST1 módosított analóg. Ezek a kártyasablonok a ’rendszer jellemzők’ párbeszédpanelben, a ’részegységadatok’ alatt választhatók ki. Ezek a sablonok a következőképpen változnak meg: TMST1 digitális és TMST11 analóg sablonok: a T203 időzítő = 10 mp, TMST1 módosított digitális és TMST1 módosított analóg sablonok. a T203 időzítő = 30 mp.
Rendszerkiépítés szoftver

Ha rákattintunk a ’SW kiépítés’ parancsgombra, akkor a hardver módból szoftver módba kapcsolunk át. Ez lehetővé teszi a szoftveren alapuló rendszerkonfiguráció megtekintését. A szoftver automatikusan fölismer minden, a rendszerbe fizikailag behelyezett kártyát.* A rendszer hardver térképe továbbra is a kártyahelyekre már ténylegesen telepített kártyákat tünteti fel, itt azonban újabb kártyákat is hozzáadhatunk a rendszerhez.

Megjegyzés: *Az egyetlen kivétel a TST1/TMST1 kártya, amelyet kézzel kell beállítanunk TST1/TMST1 analógra vagy TST1/TMST1 digitálisra. E választás alapján aztán a rendszer vagy 24 B-csatornát, vagy 23 B-csatornát és 1 D-csatornát oszt ki a kártyára.

Sablon mező

A 'Részegységek kiválasztása' listamezőben fel van tüntetve az összes olyan kártya, amelyek a berendezésben felhasználhatók. Szoftver módban további kártyákat adhatunk hozzá a képernyőn leképezett rendszerhez úgy, hogy rákattintunk egy üres kártyahelyre, majd rákattintunk a megfelelő kártyára, s végül rákattintunk a jobbra mutató nyílra. Ez a szolgáltatás hasznos lehet, ha előre aktualizálni akarjuk a szoftvert, még mielőtt ténylegesen, fizikailag is behelyeznénk a kártyát a rendszerbe.

Figyelem: A T1- és S2-kártyák lehetséges kártyahelyei az OfficeCom1 és az OfficeCom2 esetében részben különböznek egymástól. A 6-os és a 8-as kártyahelyekről feljavításkor ki kell húzni, és logikailag is törölni kell a kártyákat, majd egy másik kártyahelyre történő behelyezésük után teljesen újra kell telepíteni őket, lásd a táblázatot:

	Lehetséges kártyahelyek a T1- és S2-kártyákhoz
OfficeCom1	6, 7, 8, 9
OfficeCom2	7, 9
HiPath 3500,3550	7, 9
Útmutatás: A "TMS2+TMCAS" (OfficePro/HiPath 3700,3750) és a "TS2+TMCAS" (OfficeCom/HiPath 3550) kártyákhoz két szabad kártyaaljzatnak kell rendelkezésre állnia.

OfficePro/HiPath 3700,3750:	a két kártyaaljzatnak egymás mellett kell feküdnie, ahol a TMCAS-t a TMS2-től balra lévő helyre kell bedugni.

OfficeCom/HiPath 3550: 	A 10-es kártyaaljzatnak szabadnak kell lennie a TMCAS kártya befogadására, a TS2 kártya elhelyezéséhez pedig a 4-estől a 9-esig terjedő kártyahelyek valamelyikét választhatjuk.

Kártya

Az aktuálisan kiválasztott kártyahely számának a megjelenítése.

Megjelölés és termékszám

A kártyának és a kártya termékszámának (gyűjtőkártya) rövid megjelölése.

Az SBSCS, SBSCO, CBCP, CBCC és CBCPR vezérlőkártyák esetében a termékszám (beleértve a verziószámot és kibocsátási állapotot) a Hicom/HiPath 3000-ből kerül kiolvasásra. Az összes többi kártyához magán a HiPath 3000 Manager E-n keresztül történik a termékszám rendelkezésre bocsátása.

Ezenkívül a felsorolt vezérlőkártyákhoz még a bedugott almodulok (CMS, CMA, LIM, IMODC, MPPI) is megjelenítésre kerülnek egy legördülő listadoboz formájában.

Kártya konfiguráció gomb

Ez a gomb csak akkor látható, ha megfelelő kártyák vannak behelyezve. Ha rákattintunk erre a gombra, akkor a következő további panelek válnak láthatóvá:

- CMI konfiguráció

- T1 konfiguráció

- HXGM konfiguráció

- Részegységadatok.

- SLC16 táblázat

- SBS konfigurálása

Megjegyzés: A TMAMF kártya az USA-ban nem használatos.

Lásd még:

Hicom 150 E Office Rel. 1.0-eSHB Kártyák

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Kártyák

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB Kártyák


T1 konfiguráció

Kártya beállítása mező

A kártyahely kiválasztási listán kerülnek feltüntetésre a rendszerbe bedugott (analóg vagy digitális) T1 kártyák a hozzájuk tartozó kártya aljzat megadásával.

Port hozzárendelés mező

A HiPath 3000 Manager E segítségével végrehajtható az analóg T1 kártyák vonalakhoz vagy mellékekhez történő port hozzárendelése.

Ehhez ki kell választani a megfelelő portokat a portkiválasztási listából, és be kell sorolni őket a vonal vagy mellék típusba. A kiválasztott port ezután úgy osztható ki, hogy rákattintunk a Hozzárendelés gombra.

VIGYÁZAT: Az analóg T1-kártyák konfigurálását nagyon gondosan kell elvégezni, mert a nem szakszerű konfigurálás tönkreteheti a kártyát. Emiatt a HiPath 3000 Manager E az újrakonfigurálást csak kerülőúton teszi lehetővé: Válasszuk ki a ’Rendszer jellemzőknél’ a ’Kártya’ panelt. Ott kihúzhatjuk a kártyát a rendszerből, majd ismét bedughatjuk. Ezt követően újrakonfigurálhatjuk a portokat a HIPATH 3000 MANAGER E-ben. Ne feledkezzünk meg azonban arról, hogy ha a kártya már konfigurálva lett a TÁVKÖZLÉSI BERENDEZÉSBEN, akkor még ez sem elég. Ebben az esetben először az Assistant-T-n keresztül ki kell azt vonni a szolgálatból, majd pedig ismét működésbe kell helyezni, MIELŐTT még újra létrehoznánk a berendezésben az adatbázist. Azonkívül a ’Lekérdezés-töltés’ panelben a HARDVER jelzőt is feltétlenül be kell kapcsolnunk! Ezzel a beállítással elérhető, hogy az adatbázis generálását követően a távközlési berendezés újraindítást hajtson végre, ami lehetővé teszi a kártyához tartozó portok helyes beállítását.


CMI Konfiguráció

Kártya beállítása mező

A Kártya beállítása mezőben a következők vannak megjelenítve:

- Részegységtípus

- Kártya: egy kártyahely-lista, amely a bedugott SLC16-os kártyák kártyahelyeit mutatja.

- Konfigurált PP: a konfigurált hordozható részek (PP) száma.

- SLC-No.: annak az SLC16-osnak a száma, amelynek kártyahely-száma a kártyahely-listán aktuálisan meg van jelenítve.

Az SLC-szám konfigurálható, nevezetesen ez a kártyának a hálózatban egyértelmű azonosító száma.

Az SLC-szám lehetséges értéktartománya 1...15, 17...31, 33...47, ..., ... ,...127 (a 16 többszörösei nem megengedettek).

Ha a hordozható részek száma < 64, akkor a Hozzá a hordozható részek mezőben egy további számú PP-t lehet bejegyezni.


HXGM konfiguráció

Új ugrás: 5.3.3.4 Hicomn Xpress@LAN BG-vonal telepítése

Kiválasztás mező

HXGM

Ebben a mezőben választhatók ki a rendszerbe bedugott HXGM kártyák.

Mellékek mező

Táblázat

Itt van megjelenítve a rendszer összes szabad mellékállomás portja, amelyek még konfigurálhatók, és a kiválasztott kártya összes telepített mellék portja.

Kijelölt mellék mező

TFA ügyfél

Ha kiválasztjuk ezt a pontot, akkor a ´Telepítés´-en keresztül az összes kijelölt mellék port TFA ügyfélként lesz konfigurálva. A TFA ügyfelek megengedett maximális száma HXGM kártyánként 48.

S0-mellék

Ha ezt a pontot választjuk ki, akkor a ´Telepítés´-en keresztül az összes kijelölt mellék port S0-mellékként lesz konfigurálva. A lehetséges S0-mellékek maximális száma HXGM kártyánként 219.

Kijelölt mellék mező

Törlés

A ´Törlés´ gomb működtetésével az összes kijelölt mellék port törlésre kerül.

Telepített mellék mező

Ebben a mezőben az aktuális HXGM kártyára telepített TFA ügyfelek és S0-mellékek vannak megjelenítve.

Vonalak mező

Táblázat

Itt meg van jelenítve az összes vonal, amely az adott kártyára telepítve lett.

Új szám mező

Itt azoknak a vonalaknak a száma kerül megadásra, amelyeket a kártyára újra kívánunk telepíteni. Kártyánként összesen 16 vonalat lehet telepíteni. Ha ennél magasabb számot adunk be, akkor azt a rendszer figyelmen kívül hagyja.

Figyelem : Ezeket a vonalakat az utolsó irányhoz kell hozzárendelni. Lásd Vonalak/Irány oszlop D

Kijelölt vonal mező

A ´Törlés´ gomb működtetésével az összes kijelölt vonal törlésre kerül.

Telepített vonal mező

Ebben a mezőben az aktuális HXGM kártyára telepített vonalak vannak megjelenítve.


Részegységadatok

Sablon kiválasztása

A ’Sablon’ mezőben kiválasztható, hogy az analóg vagy digitális TMST1 sablonját szükséges-e módosítani. Ha a sablont TMST1 digitális módosítottról TMST1 analóg módosítottra változtatjuk, akkor a jelzők az 1. vagy 2. réteghez való T1 sablon mezőben ennek megfelelően változnak.

T1 sablon

A T1 sablon mezőben az 1. és 2. rétegi beállítások állíthatók, ha különböznének a T1 analóg vagy T1 digitális (PRI vagy CorNet) szabványoktól.

Azoknál a jelölőnégyzeteknél, ahol két választást lehet tenni, a jelző kipipálása a jobb oldali tétel választását jelenti.

1. rétegi üzemmód

SF/ESF

SF-Super Frame (extra keret)

ESF- Extended Super Frame (kiterjesztett keret)

1. rétegi fizikai keretszervezési mód.

FIGYELEM:	PRI/CorNet-hez a beállítást a ’PRI’ panelen kell végrehajtani. Az itteni beállítást ahhoz kell hozzáigazítani.

Innen ugrás a ’PRI‘ Súgó paneljére

AMI/B8ZS

AMI-Alternate Mark Inversion (váltakozó impulzus átfordítás)

B8ZS-Bipoláris 8-nulla behelyettesítéssel. Egy kódolási séma az ESF vonalakon annak érdekében, hogy lehetséges legyen a csupa nulla

karakterek átvitele. A B8ZS használata lehetővé teszi a 64Kb/s-on történő korlátlan adattovábbítást.

FIGYELEM:	PRI/CorNet-hez a beállítást a PRI panelen kell végrehajtani. Az itteni beállítást ahhoz kell hozzáigazítani.

Innen ugrás tervezése a ’PRI’ Súgó paneljére

Bipoláris sértés észlelése

Két egymást követő azonos polaritású impulzus előfordulása egy bipoláris bit áramlásban. Általában egy 1. rétegi átviteli hibára utal, de szándékosan is kiküldhető annak érdekében, hogy teljesüljenek az impulzus sűrűségi kívánalmak. Ezt attól függően lehet kiválasztani vagy sem, hogy a nyilvános telefonközpont támogatja-e.

Contact closure (érintkezés lezárás)

Ezt attól függően lehet kiválasztani vagy sem, hogy a nyilvános telefonközpont igényli-e.

Sárga figyelmeztető jelzés FS-Bit=1-nél

A sárga figyelmeztető jelzés egy 1. rétegi riasztási állapot, amely azt jelzi, hogy a szemközti oldal még nem áll készen az adatok küldésére. Általában a vonal felvételekor vagy letételekor fordul elő. Normális működés közben nem szabad előfordulnia.

ISDN / CAS 2 mód

ISDN-Integrált szolgáltatású digitális hálózat (Integrated Services Digital Netwok)

CAS-Csatornához társuló jelzésmód (Channel Associated Signalling)

A nyilvános telefonközpont kívánsága szerint lehet beállítani.

CAS 4 / 16 mód

CAS-Csatornához társuló jelzésmód

A nyilvános telefonközpont kívánsága szerint lehet beállítani.

2. rétegi üzemmód

Be / ki prioritás

Ha mindkét oldalról egyidejűleg történik egy kapcsolatfelépítés, akkor ez a paraméter határozza meg, hogy a bejövő vagy a kimenő hívásnak van-e prioritása.

2. réteg aktív

Azt határozza meg, hogy a rendszer figyeli-e a 2. réteg állapotát.

Optikai szál

Azt határozza meg, hogy az összeköttetések réz- vagy optikai vezetőn keresztül valósulnak-e meg.

CRC 6 ellenőrzés

CRC érvényesség ellenőrzés az ESF-vonalakon. A T1 átvitelnél történő hibaellenőrzés egy 6-bites ciklikusan redundáns kódon keresztül történik. Ezt attól függően lehet kiválasztani vagy sem, hogy a nyilvános telefonközpont igényli-e.

TEI-ellenőrzés

TEI-Terminal Endpoint Identifier (végberendezés végpont azonosító)

A nyilvános telefonközpont igényei szerint lehet kiválasztani vagy lekapcsolni.

EOC

EOC-Embedded Operations Channel (csatorna beépített műveletekkel)

Az EOC  mezőt ESF vonalaknál kell bekódolni. NI-2 vonalaknál ez csak teljesítményadatok szállítására használatos.


Rendszer jellemzők: Rendszer

Rendszer jellemzők mező

Ezekből a bejegyzésekből derül ki, hogy vajon az ISDN városi vonalon történő hívásátirányítás be vagy ki van-e kapcsolva.

Aktivált hívásátirányításnál a célállomás hívószáma is kijelzésre kerül.

Az éjjeli kapcsolás állapota ugyancsak bemutatásra kerül.

Opció kártya mező

Itt a saját processzorral rendelkező opció kártyák adatai vannak feltüntetve (GEE12/16/50, STRB kártyák). Az ALUM itt nem kerül megjelenítésre.

Az adatok az opció kártyák és gyártási verziójuk azonosítására szolgálnak.

Opció port

Az opció kártyahelye.

Opció típ.

Itt az adott kártyahelyre bedugott opció típusa van megjelenítve.

SW - azonosító

Az opció kártya termékszáma vagy verziószáma (ha rendelkezésre áll).

HW - id

Az opció kártya kártyakódja; amely egy adott opció különféle hardver változatainak megkülönböztetésére szolgál (pl. 0x a GEE12/16-nál; 0x1 a GEE50-nél).

MSN vonatk. hívásátir. állapot mező

A hívásátirányítás városi vonalon szolgáltatás 3 átirányításfajtára tagolódik:

- CFU Call Forwarding Unconditional (feltétel nélküli hívásátirányítás)
Ennél a fajta feltétlen, azonnali hívásátirányítási fajtánál az összes, az adott MSN-re szánt hívások közvetlenül átirányításra kerülnek, függetlenül azok státusától a hálózati szolgáltatónál.

- CFNR Call Forwarding No Reply (hívásátirányítás megválaszolatlan hívásnál)
Itt csak akkor történik meg a városi vonalra a hívásátirányítás, ha a beérkező hívást egy előre megadott időn (15 mp) belül nem veszik fel.

- CFB Call Forwarding Busy (hívásátirányítás foglaltság esetén)
A hívásátirányításra csak akkor kerül sor, ha a hívott MSN foglalt.

Mind a három fajta hívásátirányítás egy tetszőleges másik külső csatlakozásra történhet (pl. ISDN hálózatra, analóg hálózatra, rádiótelefon hálózatra, világszerte). A ”telefony” (telefonálás), ”speech” (beszédátvitel) és ”3.1 kHZ audio” (3,1 kHz-es hangátvitel) alapszolgáltatásokra ez a szolgáltatás mindig be van kapcsolva.

Minden MSN-re és átirányítási fajtára csak egy továbbkapcsolási célállomás adható meg.

A hívásátirányítás aktiválása/kikapcsolása minden olyan végkészülékről történhet, amelyhez MSN van hozzárendelve, és amely jogosult külső hívásátirányítások kezdeményezésére. A többi MSN-t ez a hívásátirányítás nem érinti. Ha egy MSN egy csoporthoz van hozzárendelve, akkor az adott csoport minden melléke aktiválhatja/kikapcsolhatja az átirányítást. Az átirányítás célállomásának hívószámát iránykód nélkül kell megadni, mivel az átirányítás már a városi vonalon belül megtörténik.

Mindhárom hívásátirányítási fajtára létezik egy közös eljárás, amelyben az átirányítás fajtáját, az átirányítandó MSN-t, valamint az átirányítás célállomását kell megadni. Az MSN beadása kötelezően szükséges, hiszen egy mellékhez a csoportkonfiguráción keresztül több MSN is hozzárendelődhet. A szolgáltatás aktiválása történhet szakértői kóddal, a menün keresztül vagy egy gombfunkcióval.

A hívásátirányítás kikapcsolása az aktiválástól függetlenül bármikor lehetséges.

Az átirányítás városi vonalon az egyes MSN-ekre szolgáltatás 10 MSN-re korlátozódik, és csak a többkészülékes csatlakozásokra érvényes.

Az aktivált CFU-t egy speciális tárcsahang és egy kijelzőüzenet jelzi az MSN-hez hozzárendelt mellékeken.

MSN-enként beállítható, hogy melyik vonalra kívánjuk aktiválni a hívásátirányítást, miután az MSN-ek báziscsatlakozásonként kerülnek kiosztásra.

A rendszerjellemzőknél megjelenítésre kerül, hogy melyik MSN-nek melyik vonalra és milyen hívószámra van aktivált hívásátirányítása városi vonalon. Ezenkívül a hívásátirányítás fajtája (CFU/CFNR/CFB) is kijelzésre kerül.

Szoftver verzió mező

Ebben a mezőben a szoftver verziószáma, ill. a rendszerverzió kerül kijelzésre.

Az országverzió is fel van tüntetve.

HW-adatok mező (a HiPath 3000 V1.2/Hicom 150 H V1.2-től)

Itt a Hicom/HiPath 3000 hardver adatai vannak megjelenítve.

Szériasz. = MAC-cím

Itt a LAN interfész modul (LIM) MAC-címe kerül ábrázolásra. Ez a MAC-cím egyidejűleg a vezérlőkártya egyértelmű sorozatszámaként is felhasználásra kerül. Ez az információ csak a HiPath 3000-esnél áll rendelkezésre.


Rendszer jellemzők: Jelzők

Mellék mező

Ebben a táblázatban valamennyi, a rendszerbe bekapcsolt mellék be van jegyezve (a Hicom 150 H V1.0-tól (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától) ezenkívül még a MULAP-ok is). Ha kiválasztunk egy melléket a táblázatból, akkor a Mellék jellemzők mezőben feltüntetésre kerülnek azok a szolgáltatásjellemzők, amelyeket a mellék bejegyzett, ill. megváltoztatott.

Szolgáltatás törlése mező

A mellék jellemzők mezőben feltüntetett szolgáltatások mellékenként kikapcsolhatók. Ehhez ki kell jelölni a megfelelő melléket a táblázatban, majd ezt követően meg kell nyomni a Szolgáltatás törlése - Kijelöl  gombot. Azok a mellékek, amelyeknek a szolgáltatásjellemzői a következő átvitelnél (lásd Lekérdezés-töltés) törölve lesznek, a táblázatban beljebb húzva kerülnek feltüntetésre. A törlési jelzés a Szolgáltatás törlése - Visszavon gomb megnyomásával visszavonható.

Mellék jellemzők mező

Itt a mellékekre vonatkozóan egyenként lekérdezhetők az aktivált szolgáltatásjellemzők. A rendszer ehhez a következő szolgáltatásokat veszi figyelembe:

Hívásvédelem

Hívásátirányítás (a Hicom 150 H V1.0-tól (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától) itt a készülék átirányítási állapota kerül megjelenítésre)

Üzenet hagyás

Bébi figyelés

Kódzár

Hívószám letakarása

Hívás-hozzákapcsolás

Csengő kikapcsolás

Gyűjtő csatlakozás/csoport

A Hicom 150 H V1.0-tól (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától) ez a jelző az eltérést mutatja az alapértelmezés szerinti állapottól.  A törlés által mindig a ”ki” állásba kerül. A ”be” azt jelenti, hogy az ügyfél a csoporthívás be/ki szolgáltatást legalább egy csoportra működésbe hozta, és ezáltal megfelel a különleges tárcsahang állapotának. Az alapértelemzés a következő eltéréseket mutatja:

  Gyűjtő csatlakozás/csoport: hívás be

  Master a MULAP-ban: hívás be (a Tagi paramétereken keresztül konfigurálható)

  Nem master a MULAP-ban: hívás ki (a Tagi paramétereken keresztül konfigurálható)

  Főnök a MULAP-ban: hívás ki

  Nem főnök a MULAP-ban: hívás ki (a Tagi paramétereken keresztül konfigurálható)

Csendes kopogtatás

Direkt válasz

Rákopogtatás engedélyezése

Főnök hívás (a 3.0 verziótól mindig ki van halványítva)

A MULAP-nál a következő szolgáltatások figyelembe vételére kerül sor (a Hicom 150 H V1.0-tól (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától)):

Hívásátkapcsolás

MULAP hívásátirányítás


Rendszer jellemzők: Továbbkapcsolás

A Továbbkapcsolás panel egyike annak a három panellapnak a ’Rendszer jellemzők’ párbeszédpanelben, amelyek az egyes mellékekre jellemző (s nem annyira a rendszer egészére jellemző) állapot információkat nyújtanak. A ’Hívásátirányítás’ panelt használhatjuk annak megtekintésére, hogy a mellék át lett-e irányítva egy másik mellékre, vagy más mellékek át lettek-e arra irányítva. A Hicom 150 H V1.0-től (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától) ezenkívül még a MULAP-okhoz megjelenítésre kerül a továbbkapcsolás.

Mellék

A panellap bal oldalán a rendszerben lévő mellékek (a Hicom 150 H V1.0-tól (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától) ezenkívül még a MULAP-ok) felsorolása található. Ha kiválasztunk egy melléket/MULAP-ot, akkor az ahhoz tartozó továbbkapcsolási információ (amennyiben van ilyen) a ’Hívásátirányítás’, illetve a ’Hívás hozzákapcsolás’ területeken kerül megjelenítésre. Ezeket a mezőket az alábbiakban ismertetjük.

Hívásátirányítás

A felhasználó a hívásátirányítás 3 fajtáját választhatta ki. A három típus a ’külső’, a ’belső’, és a ’mind’. Az adott mellék/MULAP által kiválasztott típus az ’Állapot’ mezőben kerül megjelenítésre. Ha az adott melléken/MULAP-nál nincs átirányítás aktiválva, akkor a 'ki' állapot kerül feltüntetésre.

Abban az esetben, ha (belső) átirányításról van szó, az ’Átirányított mellékek’ szövegdobozban fel vannak sorolva azok a mellékek/MULAP-ok, amelyek az adott mellékre/MULAP-ra lettek átirányítva.

Hívás hozzákapcsolás

Ezen a területen az összes olyan mellék kerül kijelzésre, amelyeket az előbb kiválaszott mellék magához kapcsolt, vagy amelyek részéről az adott mellék hozzá lett kapcsolva.

Bevont mellékek

A felhasználó legfeljebb öt mellékre terelhet át hívásokat. Itt ezek a mellékek vannak feltüntetve. Ha egy másik mellék irányított át hívást az adott mellékre, akkor ez a mellék is feltüntetésre kerül ezen a helyen.

Átkapcsolás honnan

Azt mutatja, hogy át lettek-e adva hívások az adott mellékre vagy sem, és ha igen, akkor melyik készülékről.


Rendszer jellemzők: Végkészülék

Mellék mező

Ebben a táblázatban valamennyi, a rendszerbe bekapcsolt mellék be van jegyezve. Bármely, a listából kiválasztott mellékre vonatkozóan leolvashatók belőle a mellékállomás-adatok.

Előfizetői adatok mező

Ez a mező a mellékenkénti végkészülék-típusokat és azok állapotát mutatja be. A készülékeken beállított nyelv ugyancsak kijelzésre kerül.

Lásd még:

Hicom 150 E Office Rel. 1.0-eSHB Végkészülékek

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Végkészülékek

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB Végkészülékek

Városi vonali jogosultságok mező

Itt a rendszer összes városi vonalra jogosult mellékének a száma kerül kijelzésre. A rendszer különbséget tesz a nappalra és az éjjelre szóló vonal jogosultságok között.


Rendszer jellemzők: Vonalállapotok

A ’Vonalállapotok’ panellapon a rendszerben rendelkezésre álló valamennyi vonal fel van tüntetve. A nem elérhető, ill. nem üzemképes vonalak egy ’*’ csillag jellel vannak megjelölve.

Ha kiválasztunk egy meghatározott vonalat, akkor a jobb oldalt lévő dobozban megjelenítésre kerülnek az adott vonal paraméterei. Jóllehet ezek közül az információk közül itt egyiket sem lehet megváltoztatni, számos itt feltüntetett paraméter módosítható a ’Vonalak / hálózat’ párbeszédpanel Vonalak lapján keresztül. Az egyes mezők leírása az alábbiakban következik.

Vonalak

A vonal száma a vonal részére a rendszerszoftver által kiosztott szám. A következő szám a kártyahelyet, ill. a port elhelyezkedését jelzi a rendszeren belül. Az utolsó szám a vonal tárcsázási száma.

Kód

A kódszám az a szám, amelyet tárcsázni kell ahhoz, hogy híváskezdeményezés céljából hozzáférjünk az adott vonalhoz. Ez a szám a ’Vonalak / hálózat’ párbeszédpanelen keresztül megváltoztatható.

Vonal

Ez a rendszer által kiosztott vonalszám.

Irány

A irány száma azt mutatja meg, hogy az adott vonal a nyolc (vagy tizenhat) lehetséges irány közül melyikhez lett besorolva.

Típus

Ez a vonal típusa, mint pl. városi vagy DTMF városi.

Vonaltípus

Ez a vonalcsatlakozás típusa, mint pl. analóg vagy S0. Ha a vonal üzemen kívül van, akkor ez a mező a ”nincs port" bejegyzést mutatja.

Vonalállapot

Ez jelzi, hogy a vonal jelenleg éppen üzemben van-e, vagy sem.


 Rendszerszövegek

Rendelkezésre álló nyelvek

Ebben a mezőben a rendszerbe jelenleg betöltött nyelvek vannak feltüntetve.

Amennyiben offline előállított ügyfél adatbázisról van szó, a nyelvek helyén egy erre történő utalás kerül megjelenítésre.

Amennyiben új nyelvek utántöltésére van szükség, ezek a Nyelv kiválasztása párbeszédablakban állíthatók be.


Kapcsolási díjak mellékenként

Mellékenkénti díj mező

A táblázatban az egyes mellékekre eső díjegységek kerülnek kijelzésre.

Mellékenkénti egység

A Másolás gombon keresztül a mellékenkénti tarifa adatok külön is kimenthetők egy fájlba. A fájl olyan formátumban kerül tárolásra, amely például MS Excel-lel könnyen feldolgozható és kiértékelhető.

Ha a bal oldali egérgombbal kijelöljük a táblázat valamelyik bejegyzését, akkor az arra eső díjegységek a Törlés gomb működtetésével lenullázhatók.

Lásd még:

Hicom 150 E Office Rel. 1.0-eSHB Mellékenkénti díj

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Mellékenkénti díj

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB Mellékenkénti díj

FIGYELEM:	Mivel az észak-amerikai piacon a díjimpulzusok nem állnak rendelkezésre, ezek a

beállítások az észak-amerikai piacon nem relevánsak.


Formátum
Kapcsolási díjak - formátum

A hívási rekordok pontos tájékoztatást nyújtanak a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 rendszerbe érkező és onnan kiinduló városi vonali hívásokról. Ezek a rekordok sokféle célra használhatók. A ’Formátum’ panelt a hívási rekordok beállítására és vezérlésére használjuk. Az ezen a lapon található mezőket az alábbiakban ismertetjük.

FIGYELEM:	A központi díjregisztráláshoz (CDR) a QSIG-vonalakhoz be kell jegyezni egy vonalkódot (lásd Kód, Vonalak). A hívószámok törlése esetén a kódok törlődnek, és a központi díjregisztrálás (CDR) nem lehetséges többé.

Tarifa adatok formátuma mező

A hívási rekord formátumára vonatkozó szolgáltatásjellemzőket egy sor rendszerjelzőn keresztül határozhatjuk meg, amelyeket a ’Tarifa adatok formátuma’ mezőn keresztül kapcsolhatunk be vagy ki. Ezek a paraméterek vezérlik a hívási rekord formátumát a soros illesztőegységen keresztül történő kivitelnél. A jelzőket az alábbiakban ismertetjük.

Tömörített alak

Alapvetően két formátum létezik, egy tömörített ábrázolás és egy hosszú forma. Tömörített formában a rekordok kivitele elválasztó helyközök nélkül, egy projektkóddal történik, és a díjegységek mindig impulzusokban kerülnek megadásra. Ez a formátum különösen az adatok díjszámlálóval, ill. PC-vel történő további feldolgozására alkalmas.

A hosszú formában az adatmezőket helyköz karakterek választják el egymástól, a forgalmi díjak pénzegységben kerülnek kiadásra, és projektkód nem kerül naplózásra. Ez a formátum különösen a nyomtatásra alkalmas.

Ha ki akarjuk nyomtatni az adatainkat, akkor ezt a jelzőt hagyjuk kikapcsolva.

Utolsó 4 számjegy takarása

A rendszer beállítható úgy, hogy elfedje a hívószám mező utolsó 4 számjegyét, és azokat kérdőjelekkel cserélje fel. Ilyen módon megmarad az egyéni hívások magánjellege. Ez egy biztonsági szolgáltatás.

Bejövő hívás figyelés

Ha ez a jelző fel van kapcsolva, akkor mind a bejövő, mind a kimenő hívások adatai rögzítésre kerülnek. Ha csak a kimenő hívásokat kívánjuk naplózni, akkor gondoskodjunk ennek a jelzőnek a kikapcsolásáról.

Hívástartam naplózása be

Ha ez a jelző fel van kapcsolva, akkor a rendszer órákban, percekben és másodpercekben rögzíti a beszélgetési időt. Ha ez a jelző ki van kapcsolva, akkor a beszélgetési idő adatmező üresen marad.

Hívásnapló

Ha ez a jelző fel van kapcsolva, akkor az adatrekord azonnal létrehozásra kerül, amint egy bejövő hívás elkezd kicsengeni. Ez a szolgáltatás felhasználható egy hívólista vezetésére, vagy arra, hogy e rekordok PC-n keresztül történő kiértékelésével kiegészítő információkat lehessen adni a hívásokhoz.

MSN kiadása

Ez a jelző dönti el, hogy a híváshoz használt MSN-ek (Multiple Subscriber Number, többszörös hívószámok) kivitelre kerüljenek-e (csak többkészülékes csatlakozásnál vehető igénybe, max. 11 számjegy adható ki és csak a tömörített formátumban).

Az MSN a Hicom 150 E Office Point, Hicom 150 E Office Com és HiPath 3300-tól 3550-ig rendszerekben csak ISDN-BRI vonalak esetében használatos.

Az MSN a "Multiple Subscriber Number" (többszörös hívószám ) rövidítése.

Az MSN szolgáltatásjellemző lehetővé teszi, hogy egy magán vagy nyilvános S0 báziscsatlakozáshoz (buszhoz, ill. többkészülékes csatlakozáshoz) az ISDN hívószámtervből több hívószám is (teljesen vagy csak a szám utolsó n > 1 helyi értékén) hozzárendelésre kerüljön. A rendszer valamennyi mellékéhez megadható egy legfeljebb 11 jegyű MSN mint közvetlen betárcsázási szám.

Tizedes

Ez a jelző Észak-Amerikában nem használható.

Ez a paraméter határozza meg a forgalmidíj-kijelzés formátumát, és országonként kell konfigurálni. Németországban mindig a tizedes formátum kerül felhasználásra. Olaszországban például mindig az egész számos formátumot használják, a megfelelő valuta kiírásával. A tizedes ábrázolás egyúttal azt is jelenti, hogy a szorzó századokban kerül ábrázolásra.

Példa:	0,12 DM

1000 LIT

A szorzó adja meg, hogy milyen összeggel kell megszorozni a díjegységek számát a valutában mért díj megállapításához.

Összeg helyett impulzus

A tarifaegységek száma helyett a pénzösszeg kerül kiadásra (pl. ”75 egység” helyett ”9,00 DM”).

Fel nem vett kimenő hívások

A HiPath 3000 V1.2-től kezdve áll rendelkezésre. Hatására akkor is regisztrálásra kerülnek a kimenő beszélgetések, ha azok nem lettek felvéve.  Ezáltal a hívó félnek lehetősége nyílik a végrehajtott, ám sikertelen hívási kísérleteinek utólagos kimutatására.

Tarifa küldés mező (a Hicom 150 H V1.0-tól (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától törölve))

A Hicom 150 H V1.0-tól (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától) ennek a jellemzőnek a kezelése a Vonalak/Hálózat/QSIG szolgáltatások alatt történik.

Ez a szolgáltatás Észak-Amerikában nem használható.

A tarifa küldéshez a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 rendszerben a következő új ügyfél adatbázis adatokat kell konfigurálni:

- célállomás-rendszer hívószáma (begyűjtőhely)

- saját rendszer száma a hálózatban való azonosításához

- saját csoportazonosító a hálózatban való azonosításához

Egy több távközlési berendezésből álló hálózatban a részrendszerekre jutó tarifa információk (központi díjregisztrálási adatok) átküldésre kerülnek a hálózat egy rögzített távközlési berendezésébe. Erre a célra mindegyik távközlési berendezésben konfigurálni kell a célállomás-rendszer hívószámát (a központi begyűjtőhely hívószámát), amelyre a tarifa adatok átküldésre kerülnek. A központi begyűjtőhely csak egy A6-os rendszer lehet, vagyis a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 rendszer csak a tarifa adatok küldője lehet, sohasem a vevője.

Port hozzárendelés mező

A port hozzárendelés alatt állítható be, hogy a rendszer milyen alkalmazásokat melyik V.24-es illesztőegységen támogasson.

A Hicom 150 E Office 2.2 verziójától:

Annak érdekében, hogy egy tarifa nyomtató vagy díjkiértékelő PC csatlakoztatását hajlékonyabban lehessen alakítani, a kivitel a V.24 portokon kívül történhet egy TA-API2-adapterre is. Ez az adapter kiegészítő opcióként üzemeltethető az Optiset E/optiPoint 500 végkészülékeken. Ezáltal lehetőség van arra, hogy a díjadatok minden TA-API2 adapterrel ellátott UP0/E portra kiadásra kerüljenek. A rendszer díjkivitelenként csak egy adaptert támogat.

A Hicom 150 H V1.0-tól (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától) a díjadatok a LAN-on keresztül 3 különböző módban adhatók ki.  A további paramétereket ebben az esetben a LAN beállítások alatt kell beállítani.

Kapcsolási díj alkalmazások illesztőegységei mező

Az ezen a területen lévő paraméterek azoknak az alkalmazásoknak a konfigurálására használhatók, amelyek a különféle V.24-es (RS-232) illesztőegységekre vannak csatlakoztatva. Észak-Amerikában csak néhány olyan tarifa szolgáltatás van, amelyekhez be kell állítani az alkalmazás illesztőegység paramétereket. Ezeket az alábbiakban ismertetjük.

Tarifa adatok regisztrálása

E jelző beállítása aktiválja a díjregisztrálást, és a beszélgetések adatait a megfelelő porttípusra küldi. Választási lehetőségek: V.24 port (RS-232), UPN port vagy egyik sem (nincs).

V.24 port

Ebben a mezőben írhatjuk elő, hogy a rendszer melyik V.24 interfészt használja a tarifa adatok kivitelére. Ezt a jellemzőt csak akkor kell beállítanunk, ha a díjregisztrálás céljára (ld. fentebb) a V.24-est választottuk ki.

UPN port

Ebben a mezőben írhatjuk elő, hogy a rendszer melyik UPN (Optiset E/optiPoint 500) interfészt használja a díjregisztrálási rendszer kimeneteként. Ezt a jellemzőt csak akkor kell beállítanunk, ha a tarifa adatok regisztrálására (ld. fentebb) az UPN-t választottuk ki.

Mellékenkénti díj

Ez a beállítás Észak-Amerikában nem használható.

Az adott melléken felgyűlt díjadatok a beállított portra kerülnek kiadásra.

Vonalankénti díj

Ez a beállítás Észak-Amerikában nem használható.

Az adott vonalon felgyűlt díjadatok a beállított portra kerülnek kiadásra.

Vonalankénti díj (kezelőhelyen)

Ez a beállítás Észak-Amerikában nem használható.

A kezelőhelyen kézzel kiközvetített hívásokra eső díjadatok kerülnek kiadásra a beállított porton

Ügyfél adatbázis nyomtatás

Ez a beállítás határozza meg, hogy a nyomtató melyik portra van csatlakoztatva. Itt írhatjuk elő, hogy melyik V.24 interfészt kívánjuk használni. Ez az a nyomtató, amelyet akkor is használunk, ha kijelöltük az ügyfél adatbázis automatikus nyomtatását távoli adminisztráció végrehajtását követően. (Lásd ezzel kapcsolatban a Jelzők/CMI lapot a ’Rendszerparaméterek’ alatt.)

Hívási információ

Ebben a mezőben írhatjuk elő, hogy melyik V.24 interfészt kívánjuk használni a hívási információk kiviteléhez. Ez a kiviteli eszköz csak akkor lényeges, ha a ’Formátum’ képernyőpanel ’Tarifa adatok formátuma’ mezőjében fel van kapcsolva a ’Hívásnapló’ jelző (lásd fentebb).

MRATT

Ez a beállítás Észak-Amerikában nem használható.


Együtthatók

Ebben a táblázatban a díjszorzók konfigurálhatók irányonként. Kevert üzemmódban 2 különböző díjszorzóra van szükség:

1 valutaszorzó

1 díjegységszorzó

Az AOC információ díjegységekben vagy valutaegységben nyújtható. A rendszer mindkét formát támogatja, a kijelzőn azonban csak a valutaegységek jeleníthetők meg. Ha az információ díjegységek formájában jön, akkor egy átszámítási együttható alkalmazása szükséges. Ez az együttható konfigurálható a tarifákhoz való igazodás lehetővé tétele, vagy — ha több hálózati szolgáltató is van — az egyes helyszínek szolgáltatóihoz való alkalmazkodás érdekében. Az átszámítási együttható még akkor is hasznos lehet, ha a díjimpulzus valutaegységekben érkezik, pl. a kijelzés elegánsabbá tételéhez.

A "számítási pontosság" paramétert úgy kell beállítani, hogy a rendszer pontossága ne legyen csekélyebb, mint az ISDN városi vonalon továbbított tarifadíjak pontossága. Ha a maximálisan lehetséges három tizedes helyiérték nem elégséges, akkor automatikusan kerekítés történik.

A következő értékek lehetségesek:

Számítási pontosság	A legkisebb lehetséges pénzösszeg	A legnagyobb lehetséges pénzösszeg
3 tizedes helyiérték  (pl. angol font esetében)	1 x 10-3 = 0,001	1 x 10-3 x (232 - 1) =  kb. 4,3 millió
2 tizedes helyiérték	1 x 10-2 = 0,01	1 x 10-2 x (232 - 1) =  kb. 43 millió
1 tizedes helyiérték	1 x 10-1 = 0,1	1 x 10-1 x (232 - 1) =  kb. 430 millió
Nincs tizedes helyiérték (pl. az olasz lira esetében)	1 x 100 = 1	1 x 100 x (232 - 1) =  kb. 4,3 milliárd

FIGYELEM:	Mivel az észak-amerikai piacon nem állnak rendelkezésre díjimpulzusok, ezek a

beállítások ott nem relevánsak.


Projektkódok

Bevezetés

A Projektkódok szolgáltatás lehetővé teszi az egyes projektekre eső díjak hozzárendelését egy projektkódhoz (PK). Ha a felhasználók hívás kezdeményezésekor beadják a megfelelő projektkódot, akkor pontosan részletezhetővé válnak az egyes projektekre, ügyfelekre, részlegekre stb. jutó telefonköltségek.

Projektkódok beadása valamennyi csatlakozásról lehetséges. A hívásnaplóban (CDRC) a szabadon tárcsázható projektkód az aktuális beszélgetés teljes az után következő szakaszához hozzárendelődik. Az a projektkód, amelynek beadására egy külső célállomásokkal folytatott konferencia során kerül sor, az összes résztvevő vonalakhoz hozzárendelődik.

Ellenőrzési eljárás mező

A ’Projektkódok’ panel funkciómezői közül az első az ’Ellenőrzési eljárás’ terület. Itt határozhatjuk meg, hogy vajon a felhasználóktól a rendszer megkívánja-e érvényes projektkódok beadását, mielőtt véghez vihetnék hívásaikat, vagy sem. A beállítást a megfelelő kiválasztógomb kiválasztásával tehetjük meg. A teljes rendszerszélességben beállításra kerülő választási lehetőségeket az alábbiakban ismertetjük.

Nincs ellenőrzés

Ha ezt választjuk, akkor a projektkód semmiféle ellenőrzésnek nem lesz alávetve. Ez a lehetőség nem választható, ha vannak olyan irányok, amelyekre kötelező beviteli eljárás van előírva. (Lásd alább, a ”Beviteli eljárásnál.")

Listás ellenőrzés

Ha ezt választjuk, akkor a projektkódok ellenőrzése egy kontrollálható projektkód listával való összevetés alapján történik, úgyhogy csak az érvényes bejegyzések kerülnek elfogadásra (csak az OfficeCom-nál, OfficePro-nál és a HiPath 3300-tól 3750-ig lehetséges).

Kódhelyek száma szerint

Ha ezt választjuk, akkor csak a bevitt karakterek száma kerül ellenőrzésre. A megengedett karakterek számát az ”Ellenőrzendő kódhelyek száma" legördülődoboz listájának felhasználásával határozhatjuk meg. 1-től 11-ig terjedő érték választható.

Beviteli eljárás mező

A ’projektkódok’ panel másik funkciómezője a Beviteli eljárás terület. Itt rögzíthetjük irányonként, hogy a projektkód beadása választható vagy kötelező legyen-e. A Hicom 150 E Office Com, Hicom 150 E Office Pro és HiPath 3300-tól 3750-ig rendszereknél 16, a Hicom 150 E Office Point/HiPath 3150,3250 rendszerek esetében pedig 8 lehetséges irány (vonalcsoport) van. Ezek mindegyikére megválaszthatjuk, hogy a projektkód beadását szabadon választhatóvá vagy kötelezővé tegyük-e. Az alapértelmezés itt a ’választható’.

Eljárás oszlop

Ha az LCR (automatikus útválasztás) aktív, akkor ez a pont itt nem konfigurálható. A korábbi beállítások megőrződnek.

A projektkódok választható vagy kötelező jellege ilyenkor az LCR – Tárcsázási terv alatt állítható be.

Választható

Ha a ’választható’ beállítást tartjuk meg, akkor a felhasználók beadhatnak projektkódokat, azonban nem kötelező így tenniük. Projektkódok a hívás megkezdése előtt, vagyis még a vonalfoglalást megelőzően minden végkészülékről (UP0/E, a/b, CMI, S0) beadhatók. Bejövő vagy kimenő külső beszélgetés közben projektkód beadása csak az UP0/E-ről lehetséges.

Kötelező

A "kötelező" eljárás minden esetben megkívánja az ellenőrzést.

Ha a ’kötelező’ lehetőséget választjuk (a legördülődoboz listájából), akkor a felhasználók csak egy, az adott irányban érvényes projektkód beadásával kezdeményezhetnek kimenő hívást.

Bejövő hívásoknál a projektkód beadása továbbra is önkéntes, a beadott projektkód ellenőrzése a beprogramozott változat szerint történik.

FIGYELEM: Ne feledkezzünk meg arról, hogy itt egy teljes rendszerszélességben érvényes beállításról van szó. Ha egy irányra a ’kötelezőt’ választjuk ki, akkor a rendszer az összes melléktől megkívánja a projektkódok használatát az adott irányban történő kimenő tárcsázáshoz. Ha azt akarjuk, hogy egyes felhasználóknak használniuk kelljen a projektkódokat, más felhasználók pedig mentesüljenek ezek alól, akkor ehhez különböző irányokat kell beprogramozni.

Projektkód listák mező

Ha a Projektkódok panel ’Ellenőrzési eljárás’ területén a ’listás ellenőrzést’ választjuk ki, akkor létre kell hoznunk a projektkódok listáját, amellyel összevetve a rendszer ellenőrizni tudja a felhasználók által beadott kódokat. A bal oldali oszlop a 0-tól 999-ig terjedő számokat tartalmazza, úgyhogy legfeljebb 1000 projektkód megadására van lehetőségünk. A projektkódok legfeljebb 11-ig terjedő számjegyet tartalmazhatnak; betű karakterek nem megengedettek.

A táblázat a jobb oldali egérgomb segítségével sorba rendezhető.

FIGYELEM: A szóhasználat itt kissé félrevezető lehet. Legfeljebb 1000 projektkódot adhatunk be, amelyeket rendre lista 1-nek, lista 2-nek stb. nevezünk. Ez nem jelenti azt, hogy itt 1000 projektkód listát lehetne létrehozni.

Lásd még:

Hicom 150 E Office Rel. 1.0-eSHB Projektkódok

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Projektkódok

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB Projektkódok


Telefoncella

Telefoncella

MEGJEGYZÉS: A díjimpulzus szolgáltatás Észak-Amerikában nem elérhető, úgyhogy az ezen a területen élő felhasználók számára a ’Telefoncella’ panelen eszközölt beállítások nem relevánsak.

DRP telefoncella táblázat

A DRP telefoncella táblázat felsorolja a rendszerhez tartozó összes melléket (telefoncella hívószáma és telefoncella neve oszlopok).

A Díjak célállomás hívószáma oszlop azt a hívószámot tartalmazza, amelyre az egyes beállított telefoncellák díjadatait küldeni kell.

Lásd még:

Hicom 150 E Office Rel. 1.0-eSHB Díjregisztrálás a kezelőhelyen

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Díjregisztrálás a kezelőhelyen

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB Díjregisztrálás a kezelőhelyen


Kapcsolási díjak / Vonalak

Vonalankénti egység mező

Az egyes városi vonalakra eső forgalmi díjak egy összesítő tárban összegződnek.

Vonalankénti díj mező

A Másolás gomb segítségével a vonalankénti díjadatok egy külön fájlba menthetők ki. A fájl olyan formátumban kerül tárolásra, amely (például) MS Excel-lel könnyen szerkeszthető és kiértékelhető.

Ha a bal oldali egérgombbal kijelöljük a táblázat valamelyik bejegyzését, akkor az arra eső díjegységek a Törlés gomb megnyomásával lenullázhatók.

Lásd még:

Hicom 150 E Office Rel. 1.0-eSHB Díjregisztrálás vonalanként

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Díjregisztrálás vonalanként

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB Díjregisztrálás vonalanként

FIGYELEM:	Mivel az észak-amerikai piacon nem állnak rendelkezésre díjimpulzusok, ezek a

beállítások ott nem relevánsak..


Általános
Programbeállítások: Általános

Az Általános az első abból a három fülből, amelyekhez a ’Lehetőségek’ menü ’Programbeállítások’ menüpontján keresztül férhetünk hozzá. Ez a képernyőpanel az alább ismertetendő paraméterek beállítását teszi lehetővé.

Hibajelzés mező

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy felügyeljük a hibaeseményeket a távközlési berendezésen belül. Ha fel van kapcsolva az 'Akusztikus figyelmeztetés' jelző, akkor a rendszer létrehoz egy fájlt, amelyben feljegyzésre kerülnek a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-ben fellépő hibák. Hiba fellépése esetén egy hibafájl létrehozására kerül sor (szabványos elnevezése: ”errorsig.err”).

Ha rákattintunk a ’Keresés’ parancsgombra, akkor a rendszer megjeleníti a ’Mentés másként’ panellapot. Itt meghatározhatjuk, hogy mi legyen a hibafájl neve, milyen legyen a fájl típusa (az alapértelmezés szerint ez .err), és hová legyen lefektetve.

Akusztikus figyelmeztetés

Ha a HiPath 3000 Manager E hibajelzést vesz, akkor ennek a jelzőnek a felkapcsolt állapota esetén egy figyelmeztető hangot ad ki.

Kiadott adatok

A hibaüzenet vétele után az adatok a Kiadott adatok ablakban beállított fájlban kerülnek elmentésre.

Automatikus adatmentés mező

Ez a szolgáltatás biztosítja, hogy az ügyfél adatbázisunk rendszeres időközönként automatikusan elmentődjék a PC merevlemezére, a HiPath 3000 Manager E könyvtárába. A szolgáltatás bekapcsolásához kapcsoljuk fel az ’aktiválva’ jelzőt. Az időközök hosszának meghatározásához gépeljünk be egy értéket a ’ciklus’ mezőbe. A alapértelmezés szerinti érték itt hatvan perc.

A Hicom 150 E Office/HiPath 3000 adatbázisról minden nap egyszer, éjfél körül biztonsági mentés készül a Flash Memória kártyára. Áramkimaradás esetén egy biztonsági áramforrás gondoskodik arról, hogy az aktuális adatbázis körülbelül 100 órán át megőrződjék. Mégis ajánlatos, hogy a biztonság kedvéért a PC-n is mindig tartunk egy másolatot az ügyfél adatbázis aktuális változatáról.

Az adatbázis ezenkívül hajlékony lemezre is elmenthető. A Hicom 150 E Office Point, Hicom 150 E Office Com és HiPath 3300-tól 3550-ig rendszerek mindegyike úgy készül, hogy van rajtuk egy hely a biztonsági másolatot tartalmazó hajlékonylemez tárolására.

Beállítás

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a HiPath 3000 Manager E által használt nyelv kiválasztását. A rendszer alapértelmezés szerinti nyelve az amerikai angol. A képernyőn a megfelelő ország zászlószimbóluma kerül feltüntetésre.

Nyelv konvertálás mező

A latin, görög vagy cirill opciókkal rögzíthető, hogy melyik betűkészlet kerüljön felhasználásra a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-re bejátszandó szövegek esetében. A különbségtétel azért szükséges, mivel e három PC – karakterkészlet az ASCII karakterkészlet fölső 128 bájtján keresztezik egymást. A görög opció kiválasztásán keresztül például lehetséges, hogy orosz Windows alatt görög nyelvű tájékoztató szövegek is bejátszhatók legyenek a HiPath 3000 Manager E-n keresztül egy görög országjelzetű Hicom 150 E Office/HiPath 3000-hez.

Figyelem: Itt a célul választott karakterkészletnek nem kell feltétlenül egybeesnie az operációs rendszer (Win95, stb.) által használt PC – karakterkészlettel. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a bevitt karakterek nem biztos, hogy megjeleníthetők a használt PC - karakterkészlettel. Ennek azonban semmilyen kihatása sincs a HiPath 3000 Manager E által alkalmazott konvertálásra.

Elérési út tárolás mező

Ezeken a beállításokon keresztül adhatók meg az ügyfél adatbázis és a HiPath 3000 Manager E által előállítható egyéb fájlok elmentésére vonatkozó kívánságok.

ASCII adatok

Az ASCII fájl táblázatos formában tartalmazza a rendszerhez tartozó mellékek és vonalak felépítését. Ez illesztő fájlként használható egyéb hálózatszervezési eszközökhöz.

Ha a kapcsoló magasra van állítva, akkor egy ”.TXT” végződésű fájl kerül lefektetésre az ügyfél adatbázis nevével.

Log-adatok

Minden esetben létrehozásra kerül egy LOG-fájl.

Aktív állapotba hozott kapcsoló esetén automatikusan történik egy fájl létrehozása a HiPath 3000 Manager E által eszközölt változtatásokkal (Delta log-fájl).

A naplófájlok száma megváltoztatható, amennyiben a HiPath 3000 Manager E INI-fájljának ”General Settings” szakaszában a következő bejegyzést eszközölhetjük: ”MaxLogFile=20”.

A létrehozható naplófájlok száma 1 és 999 között lehet. A szabvány bejegyzés 999 naplófájlt enged meg.

A fájl neve felkapcsolt kapcsoló esetén a telekommunikációs berendezéshez való hozzáférés módjától függ. Itt is ugyanaz a mechanizmus kerül alkalmazásra, mint az ügyfél adatbázis esetében. ISDN hozzáférés esetén pl. a név a hívószámból, a számozásból (001 = az aktuális LOG-fájl) és a LOG végződésből tevődik össze (pl. ha a hívószám = 879, akkor a log-fájl: "879.001.log")

Ha a kapcsoló nincs aktív állapotban, akkor a rendszer az adatátvitelt követően a felhasználótól kérdezi meg a LOG-fájl nevét. A párbeszédablak megszakítása esetén a LOG-fájl létrehozására a "Delta.log" név alatt kerül sor.

Utolsó töltés

Magasra állított kapcsoló esetén a valamely rendszerből letöltött ügyfél adatbázis szabványszerűen mindig a lastload.kds nevet viseli.

Ha a kapcsoló ki van kapcsolva, akkor az ügyfél adatbázis szabványos neve vagy a tárcsázott hívószám, vagy a felhívott IP cím.

Például:

Hozzáférés ISDN / IMOD-on keresztül: 02302667879.KDS

Hozzáférés IP-n keresztül: 139.882.000.KDS

Hozzáférés V24-en keresztül: direct.kds

Számláló

Magasra állított kapcsoló esetén minden egyes, a rendszerből letöltött ügyfél adatbázis egy növekvő számlálóval lesz ellátva: ügyfélnév.001.kds. Ennek során mindig a 001-es a legaktuálisabb ügyfél adatbázis.

Számláló és utolsó töltés

Ez a számláló és az utolsó töltés kombinációja; az ügyfél adatbázis szabványos elnevezése ilyenkor lastload.001.kds

Elérési út tárolás mező

Üfa.elérési út

Itt állítható be az ügyfél adatbázis elmentésének útvonala.

ASCII elérési út

Itt állítható be az ASCII adatok elmentésének útvonala.

LOG elérési út

Itt állítható be a Delta-naplófájl elmentésének útvonala.

Másol

Ha a számláló eléri az itt megadott másolatszámot, akkor az ügyfél adatbázis számlálása ismét nulláról indul.

ARP kérés (csak olyan rendszereknél, amelyekre V.24E COM kiszolgáló van csatlakoztatva)

Magasra állított kapcsoló esetén egy bejegyzés történik a PC helyi ARP-táblázatába. Ennek során az IP cím az ”IP-paraméterek / IP-illesztő" oszlopban összekapcsolódik a Hicom/HiPath 3000 MAC címével. A helyi ARP-táblázat automatikus frissítése révén könnyebbé válik a V.24E induló beállítása.


Programbeállítások: Kommunikáció

A Modemparaméterek a második abból a három fülből, amelyekhez a ’Lehetőségek’ menü ’Programbeállítások’ menüpontján keresztül férhetünk hozzá. Ez a képernyőpanel lehetővé teszi, hogy beállítsuk annak a modemnek a paramétereit, amely összeköti a PC-t a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 berendezésünkkel (amennyiben modemet használunk). A megfelelő mezőket az alábbiakban ismertetjük.

Modem-beállítások mező

Miután kiválasztottunk egy modemtípust a Modem-beállítások területen, a rendszer automatikusan hozzárendeli ehhez az egyéb értékeket. Például ha kiválasztunk egy PCMCIA modemtípust a gördülődoboz listájáról, akkor a ’Modem utasítások’ és ’Modemválasz’ mezőket a rendszer automatikusan kitölti. (Az egyetlen érték, amely a modemtípussal együtt ténylegesen megváltozik, az inicializálási karaktersorozat.)

Ha a ’Modem típusa’ dobozban az Új modemet választjuk ki, akkor a ’Modem utasítások’ és ’Modemválasz’ értékeket kézzel kell beadnunk. Ezeket a paramétereket az alábbiakban ismertetjük.

Megjegyzés: Az U.S.A.-ban kipróbált modemtípus az US Robotics Sportster Flash.

Modem Típusa

A legördülő dobozból kiválaszthatók a ASS_150E.INI fájlban tárolt különböző modemtípusok.

Modem utasítások mező

Tárcsázás

Ez a paraméter vagy az 1) ATDP impulzusos hívási eljárásra (ATtention Dial Pulse, figyelem tárcsázási impulzus), vagy az 2) ATDT hangfrekvenciás hívási eljárásra (ATtention Dial Tone, figyelem tárcsázási hang) állítható be. Az alapértelmezés szerinti beállítás valamennyi felsorolt modemtípusra az ATDT.

A Toldalék beviteli mezőben a városi vonal foglalására szolgáló kódot kell bejegyezni.

Kapcs. bontása

Itt az a modemutasítás kerül megadásra, amely a modemet átkapcsolja parancs módba. Egy másodperccel azt követően, hogy ez az utasítás kiküldésre kerül a modem felé, elküldésre kerül a Toldalék alatt bejegyzett parancs. Ez a parancs kell, hogy előidézze a modemben a kapcsolat bontását. A szabvány érték megváltoztatására általában nincs szükség.

Visszaállítás

Itt a modem inicializálási utasítása kerül bejegyzésre.

Inicializálás

Itt azok a modem utasítások kerülnek bejegyzésre, amelyek a modemet beállítják a szükséges üzemmódba. A modem standard utasításai itt előre be vannak jegyezve. Ha a felsorolt modemtípusok közül választunk ki egyet, akkor ez a paraméter automatikusan beállításra kerül számunkra. Ha ’új modemet’ választunk ki, akkor magunknak kell beadni a megfelelő inicializálási jelsorozatot.

Amennyiben a modemnek egy alközponton keresztül kell felépítenie a kapcsolatot, a jelsorozatba az X3 paramétert is fel kell venni. Ez utasítja a modemet arra, hogy folyamatos tárcsahang nélkül is létrehozza a kapcsolatot.

Tipp: A PC-oldali modemben a hívások automatikus felvételének kikapcsolt állapotban kell lennie (ezt a paramétert főleg FAX-modemeknél szokták gyárilag alapértelmezés szerinti értéknek beállítani).

A kikapcsolás a használt modemtől függően történhet. Az inicializálási jelsorozatot rendszerint a következőképpen kell módosítani: AT&FS0=0

Modemválasz mező

Kapcsolat

Ebben az adatbeviteli mezőben a sikeres kapcsolatfelvételt követően várható modemválasz kerül bejegyzésre.

Foglalt

Ebben az adatbeviteli mezőben az a modemválasz kerül bejegyzésre, amely akkor várható, ha nem jött létre kapcsolatfelvétel. Az alapértelmezés szerinti értékek megváltoztatására általában nincs szükség.

Idők mező

A három rendelkezésre álló időparamétert az alábbiakban ismertetjük.

Tárcsázási idő

Ez a paraméter határozza meg, hogy milyen hosszan vár a modem a kapcsolásra, mielőtt újra megkísérelné a kapcsolat felépítését. Ez az érték a modem alapkonfigurációjától és a hívási eljárástól függ. Érvényes értékek 0-999 mp között adhatók meg. A legtöbb helyzetben megfelelő alapértelmezés szerinti érték itt 40 másodperc.

Újrahívás szünet

Ez a paraméter határozza meg a tárcsázási kísérletek közti szünet hosszát. Érvényes értékek 0-999 mp között adhatók meg. Az alapértelmezés szerinti érték itt 10 másodperc.

Hívásismétlés

Ez a paraméter határozza meg, hogy a rendszer hányszor kísérelje meg felhívni a számot. Érvényes értékek 0-999 mp között adhatók meg. A alapértelmezés tíz hívásismétlés.

Kioldási idő

Ez a mező annak az időtartamnak a beadására szolgál, amelynek elteltével a HiPath 3000 Manager E-nek a Hicom/HiPath 3000-rel fennálló kapcsolata automatikusan bontódik, ha  már nem történik adminisztrációs tevékenység.  Az érvényes tartomány 60 és 9999 másodperc között fekszik.  Ha a 0 értéket adjuk be, akkor a kapcsolat nem kerül bizonyos idő elteltével automatikusan bontásra.

Soros port mező

A soros port mezők lehetővé teszik a megfelelő port és bitsebesség kiválasztását a modemünkhöz.

Port

A felhasználónak itt attól függően kell kiválasztania PC-jének valamelyik soros illesztőegységét (COM1 - COM4), hogy melyikre csatlakoztatta a modemet vagy egy V.24-es kábelen keresztül közvetlenül a távközlési berendezést.

A ’Port’ gördülődoboz listája segítségével választhatjuk ki annak a COM portnak a számát, amely közli a HiPath 3000 Manager E-vel, hogy melyik porthoz lett a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 CS kábele csatlakoztatva, vagy modem kapcsolat esetén a modem melyik portot használja. Az alapértelmezés itt a COM 1.

Bitsebesség

A ’Bitsebesség’ gördülődoboz listájáról kell kiválasztani a megfelelő bitsebességet. A szabványos beállítás itt 9600.

Fontos, hogy ez a bitsebesség megegyezzen a rendszerben megadott bitsebességgel.

Tipp: Ez a menüpont az assistant T-ben a 22-13-1 utasításkód beadásával hívható elő.

RMM kiszolgáló mező

Server

Itt annak a szervernek a komputer-neve van megjelenítve, amelyen az RMM szerver-alkalmazás fut.

A Keresés gomb megnyomásával előhívhatunk egy párbeszédpanelt, amelyben egy kiválasztó listán meg vannak jelenítve a hálózatban található komputerek nevei. Az egérrel történő rákattintás útján választhatjuk ki ezek közül valamelyik komputert RMM kiszolgálóként.

Jelszó

Itt az a Windows jelszó van megjelenítve, amelyet az RMM ügyfél a kapcsolat felépítésekor közös az RMM kiszolgálóval.

A Csere gomb működtetésével megnyitható a Jelszó módosítás párbeszédpanel, amelyben beadhatjuk a jelszót.

Saját MSN (CAPI 2.0) mező

CAPI-2.0 összeköttetés esetén ebben a mezőben annak a portnak az MSN számát (Multiple Subscriber Number, többszörös előfizetői szám) kell bejegyezni, amelyre a PC ISDN kártyája csatlakoztatva lett.


Programbeállítások: ISDN

MSN leképezés mező

Az ebben a mezőben beállítható választási lehetőségeknek csak olyan PC ISDN kártya alkalmazása esetén van jelentősége, amelyek 1.1-es verziójú CAPI illesztőprogramot támogatnak.

A modernebb ISDN kártyák szabványszerűen a CAPI 2.0-ás verzióját támogatják.

0-9 MSN-maszkok

Ha a PC ISDN kártyája a CAPI 1.1-es verzióját támogatja, akkor az ISDN-kártya meghajtóprogramjában beállíthatók úgynevezett MSN (Multiple Subscriber Number, többszörös előfizetői szám) számok, amelyekkel a rendszer bejövő hívások esetén a kártyát azonosítja. A HiPath 3000 Manager E felületen ugyanezeket az MSN-eket kell ugyanolyan módon kiválasztani.

Megjegyzés:

CAPI 2.0-ás összeköttetés esetén a Programbeállítások - Kommunikáció alatt kell annak a portnak az MSN-jét bejegyezni, amelyre a PC ISDN kártyája csatlakoztatva van.

Tarifa mező

KDS- vagy APS-fájl átvitele esetén az adatátviteli párbeszédablakban megjelenítésre kerül az arra eső díj (amennyiben a díjimpulzus rá lett kapcsolva).

Szorzó

Itt a díjszorzó kerül bejegyzésre (pl. 12).

Pénznem

Itt az adott ország pénznemét lehet bejegyezni.


Karbantartás

A ’Karbantartás’ szolgáltatás azokhoz a beállításokhoz teszi lehetővé a hozzáférést, amelyek a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 távoli karbantartásához szükségesek. A távkarbantartás a közvetlen hozzáférésen (V.24-es illesztő) vagy visszahíváson (call back) keresztül lehetséges.

A Karbantartás panelek megjelenítéséhez kattintsunk rá a ’Karbantartás’ parancsgombra a ’Kommunikáció’ panelen, amely az ’Adatok lekérdezése-töltése’ ikonon keresztül érhető el. (Vagy a ’Lekérdezés-töltés’ menüpont kiválasztásával a ’Fájl’ menüből.) A karbantartás panel lapjait az alábbiakban soroljuk fel.

Hibanapló

Újraindítás / újratöltés

Üzemen kívül

Bázisállomás	(Ez a szolgáltatás az észak-amerikai piacon nincs támogatva)

Trönk állapot

Trönk hibaszámláló

Hívás felügyelés

Mellék állapota	(2.0-ás és magasabb verzióknál)

V.24 állapot	(2.0-ás és magasabb verzióknál)

Trönk görgetés

Kártyaállapot 	(a HiPath 3000 V1.2/Hicom 150 H V1.2-től kezdve)

IVM	(csak ha IVM−kártya is be van dugva a távközlési berendezésbe)


Hibanapló

A Hicom 150 E Office/HiPath 3000 saját hibatárolóval rendelkezik, amely egy gyűrűs puffer formájában van realizálva.

Az Előzmények olvasása gomb működtetésével a HiPath 3000 Manager E-n keresztül ez a hibatár kiolvasható, és egy táblázatban jeleníthető meg.

A táblázat lehetőséget nyújt az oszlopok felcserélésére.

E képernyő használatához kattintsunk rá az ’Előzmények olvasása’ parancsgombra. Bármely előforduló hiba kijelzésre kerül a táblázatban. Sikeres adatátvitelt követően a HiPath 3000 Manager E állapotsorában kijelzésre kerül az APS-jelzet és az ügyfél neve. Az esetleg előforduló hibák dátum és időpont szerint sorbarendezve kerülnek megjelenítésre. A feljegyzések törléséhez kattintsunk rá az ’Előzmények törlése’ parancsgombra.

A táblázat mezőit az alábbiakban ismertetjük.

Dátum oszlop

Ez az a dátum, amikor a hiba előfordult. A dátumok nap/hónap/év formában kerülnek kiírásra.

Időpont oszlop

Ez a hiba előfordulásának időpontja. Az időpontok 24 órás kijelzésben jelennek meg, óra/perc/másodperc formában.

Hibaoszt. /szám (hibaosztály és -szám) oszlop

A fellépő hibák osztályozása a hibaosztály és hibaszám alapján történik. A három lehetséges osztályt az alábbiakban ismertetjük.

A hibaosztály

Ezt az osztályt az ügyfél vonatkozású hibák leírására szoktuk használni. Ennek a hibatípusnak a kijelzésére nem kerül sor.

B hibaosztály

Az ebbe az osztályba tartozó hibaüzenetek szerviz vonatkozásúak, vagyis a jelzésre kerülő hibák hardver alkatrész kicserélésével, vagy a hálózati üzemeltetővel együttműködésben, az ügyfél adatbázis átkonfigurálásával háríthatók el. Példák a B osztályba tartozó hibákra a kártyák, egyes kártya portok vagy városi vonalak kiesése. Ezek a hibák egy szervizközpontnak jelezhetők. A B osztályba sorolt hibák az alábbi séma szerint vannak beszámozva.

01	HiPath 3000 Manager E intézkedés
09	Hardver hiba
12	Processzor kizárás
15	APS átviteli hiba
16	Általános hiba
20	Híváskiértékelési hiba
21	Perifériakezelői hiba
23	Hálózati hiba
26	Jelenléti hiba
28	Helyreállítási hiba
29	IOP hiba
30	LW / FW hiba
C hibaosztály

A C osztályú hibák fejlesztési vonatkozású hibák. A hibaüzenet a diagnózist és a problémaelemzést szolgálja specialisták számára. E hibák nem kerülnek kijelzésre.

Kártya oszlop

Ez az oszlop annak a kártyahelynek/portnak a számát tartalmazza, ahol a probléma fellépett.

Adatok oszlop

Itt a hibaüzenet hexadecimális megjelenítésére kerül sor.

Kommentár oszlop

Ez az oszlop a hibák szöveges leírását tartalmazza.

Az Előzmények törlése gomb működtetése esetén a rendszer hibatára kiürítésre kerül.

Érték oszlop

Az érték oszlopban a JELZŐK útján rögzített hibaelhárítási intézkedéseket tartalmazza

Lásd még:

Hicom 150 E Office Rel. 1.0-eSHB Hibaüzenetek

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Hibaüzenetek

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB Hibaüzenetek


Újraindítás / újratöltés

Az ’Újraindítás / újratöltés’ párbeszédpanel lehetővé teszi, hogy akár újraindítsuk az egész rendszert, akár újratöltsünk megadott áramköri lapokat. Ha újraindítjuk a rendszert, akkor újra betöltődik az ép adatbázis. Ha az újratöltést választjuk, akkor egyszerre csak egy kártya tölthető újra.

Rendszer mező

Ha a ’Hardver újraindítás’ lehetőséget választjuk ki, majd rákattintunk az ’Újraindítás/újratöltés aktiválása’ parancsgombra, akkor újraindítjuk az egész rendszert.

Kártya újratöltés mező

Egy kártya újratöltéséhez kattintsunk rá a ’Kártyák olvasása’ parancsgombra, válasszuk ki a megfelelő kártyát a kártyahely / kártya legördülő listamezőben, majd pedig kattintsunk rá a ’Kártya újratöltés aktiválása’ parancsgombra.

FIGYELEM:	Fontos tisztában lennünk azzal, hogy ezeknek az utasításoknak egyike sem visszaállítási (reset) művelet. A visszaállítási művelet kitörölné az aktuális adatbázist, és visszaállítaná az eredeti alapértelmezés szerinti német beállításokat.


Üzemen kívül

Ha az Üzemen kívül panelen rákattintunk az Adatok olvasása parancsgombra, akkor a rendszerben rendelkezésre álló összes mellékállomás- és vonal port bemutatásra kerül egy táblázatban.

A táblázat lehetőséget nyújt az oszlopok felcserélésére.

E panelen a ”Kiválasztás zárolása”, ill. ”Kiválasztás engedélyezése” gombokkal zárolhatjuk vagy engedélyezhetjük a feltüntetett portokat.

A ”Kártya zárolása”, ill. ”Kártya engedélyezése” gombokkal egész kártyákat is letilthatunk, illetve engedélyezhetünk. Ilyenkor a kiválasztott portokat tartalmazó összes kártya zárolásra, illetve engedélyezésre kerül. Egy kártya zárolása ugyanaz, mintha az összes portját zárolnánk.

Kártya oszlop

Ez az a kártyahely és port, ahol az egyes mellékek, ill. vonalak csatlakoztatva vannak.

Hívószám oszlop

Ez a porthoz rendelt szám.

Név oszlop

Ez a mellékhez vagy vonalhoz társuló név.

Állapot oszlop

A portok vagy ”aktívak" vagy ”inaktívak" annak alapján, hogy létezik-e hozzájuk kapcsolódó engedélyezett mellék vagy engedélyezett vonal. Ez a szóhasználat az egész HiPath 3000 Manager E-ben következetesen ugyanazt jelenti. A portok lehetnek még ”működőek", ami az alapértelmezés szerinti állapot, vagy ”üzemtechnikailag elzárva", ami azt jelenti, hogy erről a panelről zárolva lettek.

Ha egy CMI-kártya egyes mobil részeit a Kiválasztás zárolása gombbal letiltjuk, akkor mindig az egész kártya, és ezáltal az összes mobil rész (MT) kerül zárolásra.

Az egyes MT-k letiltását az adott MT PIN-jének megváltoztatásával érhetjük el.

FIGYELEM:

-	Az UP0/E portok zárolásakor mindig üzemen kívül helyeződik a hozzá tartozó fizikai port.
Ez azzal a következménnyel jár, hogy pl. egy master port kiválasztása esetén az ahhoz tartozó slave port is üzemen kívül kerül.

-	Ha egy CMI-kártya egyes mobil részeit a Kiválasztás zárolása gombbal letiltjuk, akkor mindig az egész kártya, és ezáltal az összes mobil rész (MT) kerül zárolásra.
Az egyes MT-k letiltását az adott MT PIN-jének megváltoztatásával érhetjük el.

-	Jegyezzük meg, hogy a ”működő" állapot nem ugyanaz, mint az ”aktív". Például egy port állapota lehet: ”aktív, működő", de éppúgy lehet ”inaktív, működő" is.

-	Hogy az Assistant T tevékenysége ne ütközzön akadályba, az első SLMO/SLU zárolásakor az első 2 portra a letiltás nem lép érvénybe.


Bázisállomás

FIGYELEM: Ez a szolgáltatás az észak-amerikai piacon nincs támogatva.

Általános fogalommeghatározások:

Átadás (Handover, HO)

Átadás (handover) alatt a két rádiócsatorna közötti megszakításmentes váltást értjük (egy rádiócellán belül, vagy egy másik rádiócellára) egy beszélgetési kapcsolat közben.

Az átadást a mobiltelefon kezdeményezi és a mobiltelefon és a bázisállomás egyszerre hajtja végre egy meghatározott eseményt (pl. nem kielégítő vételt) követően.

-	Belső átadás (cellán belüli handover, Bearer Handover) = A vivőfrekvencia és/vagy az időrés váltása. Az egyetlen rádiócellán belüli váltást belső, vagy cellán belüli átadásnak (HO) nevezzük. Ennek oka többek között hirtelen fellépő zavarás lehet a beszélgetési kapcsolat közben.

-	Cellák közötti átadás. Cellák közötti átadásnak (HO) a két rádiócella közötti váltást nevezzük. Ennek oka többek között a helyszín megváltozása lehet egy fennálló beszélgetés közben (váltás két rádiócella között). Például a mobil mellék használója átmegy egy másik szobába, ahol egy másik bázisállomásról jobb vételi lehetőség áll fenn, s ezzel kikerül az eddigi rádiócella hatósugarából.

Túlterheltség (overload)

A túlterheltség (overload) azt az állapotot jelenti, amikor egy bázisállomás összes B-csatornája le van foglalva. A bázisállomás ilyenkor egy túlterheltségi jelzést küld.

A mobiltelefon (MT) kimenő beszélgetés kezdeményezésekor, vagy bejövő hívás fogadásakor az esetleg foglalt BS-ről (vagyis ahol kimerült a négy, illetve nyolc összeköttetési lehetőség) átvált egy szabad csatornákkal rendelkező BS-re, amely ugyancsak a rádióhálózathoz tartozik, és a mobilrész hatósugarában van.

Kóborlás (roaming)

Ez a mobiltelefon bejövő és kimenő kapcsolatképességét jelenti, amely független attól, hogy éppen hol tartózkodik annak a DECT rádióhálózatnak a körén belül, ahová a mobilrész be lett jelentve. A hívó melléknek nem kell tudnia, hogy a mobil mellék éppen hol tartózkodik. A szóráshoz szükséges előfeltételek a bázisállomáson keresztül kerülnek megvalósításra. A tartózkodási hely azonosítását a mobiltelefon kezdeményezi. A BS számára nem ismert, hogy mely mobil állomások tartózkodnak saját rádiókörzetében.

Bázis hely mező

Táblázat

A táblázatban valamennyi UPN port leképezésre kerül a hozzá tartozó bázisállomásokkal együtt. Ebből a táblázatból választható ki az a konkrét bázisállomás, amelynek az állapotát meg kívánjuk jeleníteni. (Előzőleg be kell olvasni az adatokat).

Mentés

Ha rákattintunk a Mentés gombra, akkor a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-hez csatlakoztatott CMI bázisállomások (BS) állapotai elmentődnek.

Adatok olvasása

Ha rákattintunk az Adatok olvasása gombra, akkor a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-hez csatlakoztatott CMI bázisállomások (BS) állapotai kiolvasásra kerülnek.

Bázisállomás adatok V1 + V2 mező

Bázis hely

Itt a kiválasztott bázisállomás száma jelenik meg.

SW verzió

Itt a bázisállomás szoftver verziója kerül kijelzésre.

HW verzió

Itt a bázisállomás hardver verziója kerül kijelzésre.

Állapot

Itt a hozzá tartozó port állapota jelenítődik meg.

A lehetséges állapotok a következők:

- Port aktív

- Nincs BS (port nincs csatlakoztatva)

- Port zárolva

- BS csatlakoztatva (port csatlakoztatva, nem aktív)

- 1. kiegészítő port a ...-höz (az anyaport száma)

- 2. kiegészítő port a ...-höz (az anyaport száma) (2. kiegészítő port csak a Cordless E-nél (Hicom 300-asnál) van)

Túlterheltség

A túlterheltségi helyzetek száma az UPP0/E illesztőegységen.

A Törlés gombbal a számláló lenullázható. A Törlés gomb jelenleg nem áll rendelkezésre, a számláló minden egyes újabb lekérdezéskor törlődik.

Újraindítás

A bázisállomás újraindításainak száma.

A Törlés gombbal a számláló lenullázható. A Törlés gomb jelenleg nem áll rendelkezésre, a számláló minden egyes újabb lekérdezéskor törlődik.

Rendszerállapot mező

Elvesztett hívások

Azoknak a beszélgetéseknek a száma, amelyeket az erőforrások elégtelensége miatt nem sikerült kiközvetíteni.

SLC16 túlcsordulás

A túlterheltségi helyzetek száma az SLC16 kártyán.

A szabad gyűjtőelemek száma az SLC16-kártyán egy minimum érték alá csökken.

Az SLC16 IWU-ja minden bejövő lefoglalást visszautasít egészen addig, amíg a túlterheltségi helyzet véget nem ér.

LR szórás

LR kóborlásnak számít egy mobiltelefon minden egyes alapértelmezés szerinti PMID-del és megváltozott tartózkodási SLC-vel történő vonalfoglalása.

Itt a helymegállapítást kérő üzenetek (locate request) számáról van szó, amelyek kóborlást jeleztek (vagyis a mobiltelefon aktuális tartózkodási helye megváltozott).

Az MT minden egyes bekapcsolásakor végrehajt egy helymegállapítást kérő üzenetet (locate request). Ha az MT-t kikapcsolják, majd később egy másik rádiócella területén bekapcsolják, akkor ezt ez a számláló nem számolja.

LR Aszink.

Az LR Aszink az egyes mobiltelefonok azon alapértelmezés szerinti PMID-del történő vonalfoglalásait számolja, ahol a tartózkodási SLC ugyanaz maradt.

Itt azoknak a helymegállapítást kérő üzeneteknek (locate request) a számáról van szó, amelyek az egyes rétegek aszinkron voltát állapították meg (vagyis a mobiltelefon aktuális tartózkodási helye nem változott).

FIGYELEM:

A számlálás mindazonáltal mindig a hazai SLC-re történik, és ezért csak akkor számít, ha a rádió-összeköttetés ténylegesen létrejött, ill. a CHO-t az alapértelmezés szerinti PMID-del támogatja.

Ezenkívül a vonalfoglalásoknál teljesülniük kell a tartózkodásihely-aktualizálási kritériumoknak, vagyis hogy sor kerüljön egy LOCATE (helymegállapítás) kérés vételére, vagy az összekapcsolásra vonatkozóan biztonsági intézkedések, hitelesítés (és rejtjelezés) kerüljenek végrehajtásra.

HDLC Hiba

A nem kritikus HDLC – hibaüzenetek száma, amelyek nem lettek jelentve a rendszernek (túlcsordulás, aláfutás, CRC hiba).

CMI verzió

Itt a CMI aktuális verziója kerül kijelzésre.

Bázisállomás adatok V2 mező

L1/L2 hiba

A bázisállomásnál fellépő L1/L2 hibák száma.

Téves verzió (= hibás elengedés)

A bázisállomás megszakadt beszélgetéseinek száma.

BS hívások

A bázisállomáson keresztül folytatott beszélgetések száma (bejövő és kimenő hívások együtt).

Ugró mód

A CMI 2. verziójú rendszerek mindig ”gyors átugrási módban” működnek, vagyis az összes frekvencia-időrés párok használhatók. Összesen tehát 120 duplex csatorna áll rendelkezésre.

Lassan ugró BS-eknél ezzel szemben csak minden második frekvencia-időrés pár használható. Ezeknél tehát csak 60 duplex csatorna áll rendelkezésre. Az összes CMI 1. verziójú rendszer ”lassú átugrási módban” dolgozik.

BHO számláló jó

A sikeresen végrehajtott cellán belüli átadások (Bearer Handovers BHO) száma, vagyis a vivőfrekvencia és/vagy időrés sikeres váltásainak száma egyetlen rádiócellán belül.

A vezeték nélküli Hicom EM V2.1 és V2.2 nem támogatja. A számláló ezeknél ugyan nincs támogatva, a cellán belüli átadás (Bearer Handover) szolgáltatásjellemző azonban rendelkezésre áll.

BHO számláló rossz

A kudarcot vallott cellán belüli átadások (Bearer Handovers BHO) száma.

A vezeték nélküli Hicom EM V2.1 és V2.2 nem támogatja. A számláló ezeknél ugyan nincs támogatva, a cellán belüli átadás (Bearer Handover) szolgáltatásjellemző azonban rendelkezésre áll.

Szh. belső átadás

Az átadási (handover) műveletek száma az SLC16 kártyán belül. Számlálására az újabb bázisállomásoknál kerül sor.

Szh. közötti átadás

Az SLC16 kártyák közötti átadási (handover) műveletek száma. Számlálására az újabb bázisállomásoknál kerül sor.

A Hicom 150 E Office 2.2 verziójáig bezárólag nincs rá lehetőség.

BS frekvencia

Egyidejűleg 10 különböző frekvenciacsatorna választható ki.

Ezt követően ezek a Kijelöl gombbal rögzíthetők.

Alapértelmezés szerint 10 frekvenciacsatorna van beállítva; ezeket kérjük nem megváltoztatni.

Frekvencia  (csatorna)	DECT	Európa 1880 – 1900 MHz	Latin-Amerika 1910 – 1930 MHz
10	9	1881,792 MHz	1911,16MHz
9	8	1883,520 MHz	1912,896 MHz
8	7	1885,24MHz	1914,624 MHz
7	6	1886,976 MHz	1916,352 MHz
6	5	1888,704 MHz	1918,080 MHz
5	4	1890,432 MHz	1919,80MHz
4	3	1892,160 MHz	1921,536 MHz
3	2	1893,88MHz	1923,264 MHz
2	1	1895,616 MHz	1924,992 MHz
1	0	1897,344 MHz	1926,720 MHz

Lásd még:

Hicom 150 E Office Rel. 1.0-eSHB Bázisállomás ellenőrzése

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Hicom cordless EM

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB HiPath cordless


Trönk állapot

Vonalállapot

A Hicom 150 E Office/HiPath 3000 valamennyi rendszervonal (trönk) aktuális állapotát egy táblázatban regisztrálja. Állapotváltáskor az új állapot kerül bejegyzésre egy időjelzettel. A Trönk állapot panel ennek a táblázatnak a megtekintését teszi lehetővé. A trönk állapotok kijelzéséhez kattintsunk rá az ’Adatok olvasása’ parancsgombra. A táblázat mezőit az alábbiakban ismertetjük.

A táblázat lehetőséget nyújt az oszlopok felcserélésére.

Állapotváltáskor az új állapot egy időjelzettel kerül bejegyzésre. Az időjelzet a dátum mellett az időpontot is feltünteti másodperc pontossággal.

Vonalanként a következő állapotok lehetségesek:

- Üresjárat

- Bejövő hívás

- Kimenő kapcsolat

- Vonal vonalhoz kapcsolat

- Vonal zárolva (zárókapcsolóval, vagy Asssistant E-n keresztül)

- Vonalkiesés

Dátum

Itt a trönkállapot lekérdezésének dátuma van megadva. A dátum nap/hónap/év formában látható.

Időpont

Itt a trönkállapot lekérdezésének időpontja van megadva. Az időpontok 24 órás kijelzésben jelennek meg, óra/perc/másodperc formában.

Kártya

Ez az oszlop azt a kártyahelyet/portot tartalmazza, amelyen a vonal csatlakoztatva van.

Lásd még:

Hicom 150 E Office Rel. 1.0-eSHB Vonal diagnosztika

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Vonal diagnosztika

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB Vonal diagnosztika


Trönk hibaszámláló

A trönk hibaszámláló lehetővé teszi a vonalproblémák behatárolását és diagnosztizálását. Az Adatok olvasása parancsgomb működtetésével a hibatár tartalma vonalak szerint sorba rendezve a Trönk hibaszámláló táblázatban kerül kiadásra.

A táblázat lehetőséget nyújt az oszlopok felcserélésére.

A hibaüzenetek időjelzettel vannak ellátva. Ez idő szerint a kártya mellett a hibaosztály és a hiba száma is kiadásra kerül.

Ezenkívül a Kommentár oszlopban a hibaüzenet szöveges megfogalmazásra is megjelenítésre kerül.

Megjegyzés: Sikeres adatátvitelt követően a HiPath 3000 Manager E állapotsorában az APS-jelzet és az ügyfél neve kerül kijelzésre.

A ’Hibaszámláló törlése’ parancsgombra kattintva töröljük a táblázat bejegyzéseit. E táblázat mezőit az alábbiakban ismertetjük.

Dátum

Ez a vonalhiba előfordulásának kelte. A dátum nap/hónap/év formában jelenik meg. Például 03.01.99.

Időpont

Ez a vonalhiba fellépésének időpontja. Az időpontok 24 órás kijelzésben jelennek meg, óra/perc/másodperc formában. Például 17:20:49.

Hibaosztály és -szám

Ez az oszlop a vonalhibák kategóriáját és számát tünteti fel. Például 21-05.

Kártya

Ez az oszlop azt a kártyahelyet/portot tartalmazza, amelyen a vonal csatlakoztatva van. Például TMQ4 4-1.

Kommentár

Ebben az oszlopban a hiba rövid magyarázata látható. Például:

”Perifériakezelői hiba: port működik"

Lásd még:

Hicom 150 E Office Rel. 1.0-eSHB Vonal diagnosztika

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Vonal diagnosztika

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB Vonal diagnosztika


 Hívás felügyelés

Bevezetés

A hívás felügyelés (Call Monitoring) a következőkre használható:

-	Hívások létrehozásának és bontásának felügyelése a vonal- és mellék-portokon

-	Speciális események (com_dia.h) és minden állapotváltozás (SUB állapotok) naplózása

-	A tárcsázott számjegyek és hívószámok megjelenítése.

A hívás felügyelés az Adatok olvasása parancsgomb kiválasztásával vezethető be a ’Hívás felügyelés’ panellapon, aminek a hatására kiolvasásra kerülnek a rendszerben elérhető összes port adatai. Válasszuk ki a kívánt portot a ’Port kiválasztás’ mezőn keresztül, ahol a vonal- és mellék-portok vannak kiválasztható módon meg jelenítve.

Az Indítás gomb kiválasztásával elindíthatjuk a hívás felügyelést.

Megjegyzés:

A hívás felügyelés az Állj gombbal állítható le; a párbeszédpanelt csak a felügyelés leállítása után lehet elhagyni.

A monitor ablakban a következő oszlopok vannak megjelenítve:

Sz. oszlop

Mindegyik sor sorszámmal van ellátva, az 1-es számtól kezdődően.

Időpont oszlop

Az esemény vagy állapotváltozás bekövetkezésének időpontja órában, percben és másodpercben az adott országban használatos időformátumban.

Hívószám/kártya oszlop

A megfigyelt port hívószáma és kártyahelye/portja.

Állapot oszlop

Ez az oszlop a felügyelt port állapotát jeleníti meg (az állapotok meghatározása a statecom.h-ban): Az állapot szöveges formában kerül megjeleníttésre (IDLE, CALL REQUEST, ...).

Állapot	Jelentés
Idle	(Nyugvó) A port nyugvó állapotban van
Call Initiated	(Híváshoz inicializálva) A port készenlétben van
Overlap Sending	(átlapoló küldés) Számjegyek külső elküldése
Outgoing Call Proc	(Kimenő hívási művelet) Tárcsázás vége
Call Request	(Hívás igénylés) Várakozás az ALERT-re
Call Present	(Hívás van jelen) A port kicseng
Active	(Aktív) A port beszélgetési állapotban van
Hold	(Tartás) A port tartásba helyezve
Disconnect Indication	(Bontás jelzés) Az aktív hívás bontásának kérése
Direct	(Direkt) A port kiszólási/szabadkezes hívásfelvételi módban van
Intrusion	(Betörés) A portra befigyelés kapcsolódik
Call Back A	(Visszahívás A) Visszahívás az A mellékre
Call Back B	(Visszahívás B) Visszahívás a B mellékre
Busy	(Foglalt) A port foglalt
Error	(Hiba) A port hiba állapotban van
Disconnect PI	(PI bontás) Várakozás bontás jelre a PI-től (Progress Indicator, folyamat jelző)
Sensor	(Érzékelő) Egy érzékelő jelzést küldött
Conference Master	(Konferencia master) Konferencia vezér
Babyphone	(Bébi telefon) A porton szobafigyelés van bekapcsolva
Paging	(Személyhívás) A port személykeresési műveletet hajt végre
Help Dial	(Hívás másnak) A port hívás másnak műveletet hajt végre
Remote	(Táv) A vonalportot távoli adminisztrálásra vagy DISA-ra van lefoglalva
ACD	(ACD) Univerzális Híváselosztás
Silent Monitor	(Csendes figyelés) A porton lehallgatás/belehallgatás kerül alkalmazásra
Monitor TMOM wait	(TMOM figyelési várakozás ) Keresési kérés (SZH) a TMOM modulra
TMOM meet me	(TMOM találkozás kérés) Válaszra várás a keresett melléktől (SZH)
TMOM make call	(TMOM kapcsolat létrehozás) Válaszra várás a hívás létrejöttéhez
Unknown State	(Ismeretlen állapot) Ismeretlen állapot
Esemény oszlop

Minden esemény szöveges formában kerül megjelenítésre (az események meghatározása a com_dia.h-ban):

Esemény	Jelentés
SETUP	Vonal: bejövő vagy kimenő lefoglalás
SETUP ACKN	Vonal: lefoglalás nyugtázása
INFO	Vonal: Információ (számjegyek)
CALL PROC	Vonal: kiértékeletlen tárcsázás vége
PROGRESS	Vonal: További tájékoztatás a hívás felépítéséhez
ALERT	Vonal: kiértékelt tárcsázás vége
CONNECT	Vonal: B-csatorna összekötése
CONNECT ACKN	Vonal: B-csatorna összekötésének nyugtázása
DISCONNECT	Vonal: Bontás kérése
RELEASE	Vonal: Bontási kérés nyugtázása
RELEASE COMPL	Vonal: Összeköttetés bontva
MONITOR ON	Vonal/Mellék: Hívás felügyelés indul
MONITOR OFF	Vonal/Mellék: Hívás felügyelés vége
OFF HOOK	Mellék: Jelentkezési jel: a kézibeszélőt felemelték a helyéről
ON HOOK	Mellék: Bontás jel: A kézibeszélő visszakerül a helyére
DIGIT	Mellék: Számjegyek tárcsázása
Irány oszlop

Ebben az oszlopban a bejövő vagy kimenő kerül megjelenítésre (meghatározásuk a com_dia.h-ban):

Irány	Jelentés
(Outgoing) Kimenő	Esemény a rendszerszoftvertől a perifériakezelőhöz küldve
(Incoming) Bejövő	Esemény a perifériakezelőtől a rendszerszoftverhez küldve
Infó oszlop

Itt maximum 25 karakter jeleníthető meg. Ha a blokkszerűen történő kiküldés lett kiválasztva, akkor itt a tárcsázott számjegyek kerülnek kijelzésre.

Minden feljegyzett információ elmenthető egy ASCII formátumú szövegfájlba. Ehhez a felhasználónak ki kell választania az ’Adatok tárolása’ gombot; ez megnyit egy szabványos Windows alprogramot, amely lehetővé teszi, hogy egy nevet adjunk a fájlnak, továbbá kiválasszuk a mappát.


Mellék állapota
Mellék állapota (a Hicom 150 E Office 2.0 verziójától)

Kiválasztás mező

Ezt a mezőt használhatjuk annak a melléknek a kiválasztására, amelynek az állapotára kíváncsiak vagyunk.

Hívósz.

Itt annak a melléknek a belső hívószámát kell beadni, amelynek az állapotára kíváncsiak vagyunk.

Név

Miután az adatok kiolvasásra kerültek a rendszerből, ebben a mezőben kerül megjelenítésre a kiválasztott mellék neve.

Kártyahely/port

Miután az adatok letöltésre kerültek a rendszerből, ebben a mezőben kerülnek megjelenítésre a mellék csatlakoztatási adatai.

Adatok olvasása

E gomb megnyomásakor elkezdődik a mellék adatainak letöltése a távközlési berendezésből a HiPath 3000 Manager E programba.

Bekapcsolt szolgáltatások mező

Az adatok kiolvasása után itt a bekapcsolt szolgáltatások állapota kerül megjelenítésre.

Adatok mező

Az adatok kiolvasása után itt a következő információk kerülnek kijelzésre:

Végkészülék-típus

Pl.: Optiset E Memory, Optiset E Standard,...

Végkészülék állapota

aktív / inaktív

Betárcsázás

A mellék külső hívószáma.

Nyelv

Az Optiset E/optiPoint 500 készüléken beállított menünyelv.

Kapcsolási állapot

nyugvó :	A végkészülék szabad.
jelentkezési jel :	A végkészülék vonalat foglalt (felvette a kézibeszélőt), de még nem tárcsázott.
sorbaállás :	Az végkészülékre érkező hívás egy várakozási sorban van (pl. egy szabad UCD-intézőre vár)
kapcsolva :	A végkészülék összeköttetésben áll egy másik készülékkel, egy (városi) vonallal vagy egy csoportos vagy gyűjtő csatlakozás valamelyik tagjával
tartás :	A végkészülék tartásban van.
sikertelen :	Az összeköttetés valamilyen hiba folytán nem tud létrejönni (pl. nem létező számot tárcsázott).
riasztás :	A hívott készülék kicseng.
Kapcsolva:

”Kapcsolva" kapcsolási állapot esetén itt a kapcsolt mellék száma vagy a városi vonal száma kerül kijelzésre.

Továbbkapcsolás mező

Állapot

Ki :	Nincs hívásátirányítás aktiválva
Belső :	Csak a belső hívásokhoz van bekapcsolva hívásátirányítás
Külső :	Csak a külső hívásokhoz van bekapcsolva hívásátirányítás
Mind :	A belső és a külső hívásokhoz is be van kapcsolva a hívásátirányítás
Célállomás

A hívásátirányítás célállomásának hívószáma.

Hozzákapcsolt mellék mező

Itt azok a mellékek vannak felsorolva, amelyek az adott mellékkel azonos hívásfelvételi csoportba lettek sorolva (a *81-en keresztül).


V.24 állapot
V.24 állapot (a Hicom 150 E Office 2.0 verziójától)

Illesztőegység választás mező

A kívánt interfész beállítására használjuk. Különbséget kell tenni a központi áramköri lapon elhelyezett V.24 interfész vagy egy Optiset E/optiPoint 500 végkészülék adapterén lévő illesztőegység között. A V24 interfészt egy gördülődoboz listájából választhatjuk ki. Végkészülék adaptert úgy választhatunk ki, ha beadjuk annak az Optiset E/optiPoint 500 készüléknek a hívószámát, amelyre a végkészülék adapter csatlakoztatva lett.

Vonalak állapota mező

Az Adatok olvasása gomb működtetését követően megjelenítésre kerülnek az állapotok.

Ha a vonalállapot = 1, ez azt jelenti, hogy a "vonal aktív"

Ha a vonalállapot = 0, ez azt jelenti, hogy a " vonal inaktív"

Az egyes vezetékek a következőképpen vannak kiosztva:

DTR: Hicom 150 E Office/HiPath 3000

DSR: végkészülék

RTS: Hicom 150 E Office/HiPath 3000

CTS: végkészülék

Az alábbiakban 2 példát mutatunk be az állapotra:

Port megnyitva:

DTR	1

DSR	0

RTS	1

CTS	0

a HiPath 3000 Manager E online van:

DTR	1

DSR	1

RTS	1

CTS	1

V.24 felügyelése mező

A felügyelés az Indulás és Állj gombok működtetésével indítható el, illetve állítható le. Beindított felügyelés esetén megjelenítésre kerül az eltelt idő és a küldött/vett bájtok száma.

A felügyelés leállítását követően az átvitt bájtok a Hexadecimális, ASCII vagy Hex + ASCII gombok működtetésével megtekinthetők.

Erre a célra elindul egy szövegszerkesztő program (alapértelmezés szerint : a Wordpad); amely az adatok elmentésére vagy kinyomtatására is használható. A kívánt szövegszerkesztő az ASS_150E.INI-fájlban konfigurálható.


ASS_150E.INI-fájl

Az ASS_150E.INI-fájlt az eszközök programcsoportból lehet megnyitni és szerkeszteni. E fájlban módosíthatjuk a már feltüntetett modemtípusokat, vagy további modemeket fűzhetünk hozzá azokhoz. Ha pl. a [Modem_1] - [Modem_5] bejegyzések már léteznek, akkor egy új modemet a [Modem_6] alatt lehet bevinni. A ”rendszer módhoz" szolgáló [ModemString_x] bejegyzéssel ugyanilyen módon kell eljárni.


Hálózat üzemeltető tárcsázása

Egyes országokban több nyilvános hálózati szolgáltató is van. Ezekben az országokban lehetőség van arra, hogy a felhasználó maga válassza meg azt a nyilvános hálózatot, amelyet hívásaihoz használni kíván. Ebben a rendszerben a felhasználó kívánságára a hálózat kiválasztása történhet automatikusan vagy LCR-en keresztül (automatikus útválasztás, a legkedvezőbb díjszabású irány kiválasztása) is.

E szolgáltatás előfeltétele, hogy az összes telepítési hely csatlakoztatva legyen a nyilvános hálózati szolgáltatóhoz. Ekkor alapvetően kétféle hozzáférési módszer létezik az alternatív hálózati szolgáltató(k)hoz. Az egyik a ”közvetlen hozzáférés", amelynél egy S0-interfész közvetlenül a hálózattal kerül összekapcsolásra, a másik a ”közvetett hozzáférés", amelynél csak a főhálózat van a rendszerre rákapcsolva, és a beszélgetések alternatív hálózatra terelése a főhálózaton keresztül történik.


Fogd és vidd

A fogd és vidd eljárás lehetőséget kínál bejegyzések másolására, ill. törlésére a bal oldali egérgomb segítségével. Másoláskor a kijelölt bejegyzéseket az egérgomb lenyomva tartásával és az egér húzásával a kiválasztási mezőből átvihetjük egy másik mezőbe. A mezőt azáltal törölhetjük, hogy a lomtár ikon fölött elengedjük az egérgombot.


OK gomb

Az OK gombra történő rákattintás bezárja az adott ablakot, és átveszi a módosított adatokat a még megnyitott állapotban lévő ügyfél adatbázisba.


Kilép gomb

A Kilép gombra  történő rákattintás bezárja az adott ablakot, a módosított adatok elvesznek.


Átvétel gomb

Ha az Átvétel gombra kattintunk, akkor a módosított adatok átvételre kerülnek a megnyitott ügyfél adatbázis fájlba.


Súgó gomb

Ha a Súgó gombra kattintunk, akkor megjelenik egy online súgó a megnyitott ablakhoz/kartotéklaphoz.


Irányok

A rendszerhez tartozó külső vonalakat B-csatornánként külön kezelve összesen 16 (a Hicom 150 E Office Point/HiPath 3150,3250 esetében 8) irányba csoportosíthatjuk. Az irányok lefoglalási algoritmusa konfigurálható (ciklikus vagy lineáris). Létezik egy átfutási irány is.

Minden egyes vonalhoz (ISDN BRI esetében 2 B-csatornához) hozzárendelhető egy irány. Egy vonalhoz nem lehet több irányt hozzárendelni. A szabványos konfiguráció valamennyi vonal esetében az 1-es irány. Az irányokba sorolt páros vagy páratlan B-csatornák esetében a hozzáférési lehetőségeket a B-csatornákra vonatkozó vonal jogosultságok határozzák meg.

A be nem kapcsolt analóg vonalakat a rendszeradminisztráción keresztül ki kell törölni.

A 16 (8) irány számára a felhasználóbarát kiszolgálás céljából nevek programozhatók be.


QSIG
Hálózatba szervezés Q-Sig segítségével (subset)

Általános vonások

Amennyiben a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 típusú rendszerek digitális vonalakon keresztül egy már fennálló telekommunikációs berendezéshez kerülnek csatlakoztatásra, akkor a vezérlő és az alárendelt távközlési berendezések közötti információcsere a Hicom 100 E-hez hasonlóan CorNet N mellett a gyártókon átnyúló, Európa-szerte használt Q-Sig protokoll szerint is történhet. Ennek során a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 az alább feltüntetett, gyártótól független szolgáltatásjellemzőket támogatja. Az itt feltüntetett szolgáltatásjellemzők lényegében az Octopus E300-zal (A6) történő hálózatszervezésre érvényesek. A hálózatba szervezés ezzel a rendszerrel olyan gyártókon átnyúló szolgáltatásjellemzőket kíván meg, amelyek jelenleg a QSIG 1. verziójában és a CorNet NQ-ban nincsenek specifikálva.

Összességében ez a hálózat úgy működik, mintha egyetlen rendszer lenne. Az ISDN-vonalon keresztül a következő jellemzők kerülnek átvitelre

-	visszahívási lehetőség

-	hívószám

-	név

-	partner kategória

-	tranzit számláló.

Ha egy B mellék vonal jogosultsága egy QSIG-vonalra '0' (vonalra nem jogosult), akkor egy másik mellék részére beérkező QSIG-hívást nem áll módjában átvenni (hívás hozzákapcsolás, vonal gomb). A B mellék közvetlen hívása, vagy a hozzá történő hívás-továbbkapcsolás azonban lehetséges.

Támogatott szolgáltatások

Számozási terv

- ISDN számozási terv

- privát számozási terv nem támogatott.

Díjrögzítés

- a saját rendszerben úgy, mint eddig;

- tranzit forgalomban nem történik díjátvitel.

Közvetlen beválasztás (külső)

- a saját rendszerben úgy, mint eddig;

- tranzit forgalomban beválasztás nem lehetséges.

Rákérdezés

- a saját rendszerben úgy, mint eddig;

- külső rendszerbe:

- A rákérdezés egy 2. vonalon keresztül lehetséges, vagyis a kapcsolás a saját rendszerről két B-csatornán keresztül valósul meg. A hívásátadás lehetséges. Ha bont egy mellék, akkor visszakapcsolás történik az utoljára tartott összeköttetésre.

Visszahívás

- A visszahívás kicsengetésnél (CCNR) vagy foglalt (CCBS) esetben a külső rendszerhez is aktiválható. A CCNR egyaránt aktiválható válasz nélkül hagyott kicsengetésnél vagy kopogtatási módban. CCBS-re a következő esetekben kerülhet sor: a mellék egyszeresen vagy többszörösen foglalt, rákérdezés módban van, konferenciában vesz részt, vagy hívásvédett állapotban van.

- A visszahívást nem lehet hívásátirányítási célállomásra, csoportos vagy gyűjtő csatlakozású mellékre, bébitelefonra vagy kaputelefonra beállítani.

- A visszahívások rendszer-visszaállítás, vonalkiesés, port átprogramozás során törlődnek, de kézzel is törölhetők. Egy AB és BA hívás esetén is törlés történik.

Hívásátirányítás

- A B-csatorna kihasználás optimalizálása érdekében a hívásátirányítás egy olyan protokollon keresztül kerül lebonyolításra, amely a 'Hívás-továbbkapcsolás/ Részleges útvonal optimalizálás' specifikációin alapul. A 'Részleges útvonal optimalizálás' visszautasítása esetén visszanyúlás történik a 'Továbbkapcsolásra' (forward switching).

- Ha a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 kicserélő központ (gateway), akkor 'Továbbkapcsolás' (forward switching) kerül végrehajtásra (2 QSIG irány esetén is).

Névkijelzés

- Kizárólag NAGYBETŰK kerülnek átvitelre. Konfigurálható, hogy a hívó átvitt neve vagy hívószáma kijelzésre kerüljön-e.

További QSIG/QSIG+ szolgáltatásjellemzők

A QSIG-szolgáltatásjellemzők alapján egy A6-os rendszerre csatlakoztatott központi lekérdező hely (kiszolgálótelefon / kezelőkészülék) számára a következő funkciók vannak támogatva:

- ledobás (CINT, call interception)

- befigyelés (CI, call intrusion)

- újrahívás a hálózatban (RE, recall)

A QSIG+ főfogalom alatt ebben a szakaszban azok a szolgáltatások kerülnek ismertetésre, amelyek a szabvány QSIG szolgáltatásokon túlmenően realizálhatók. Az ebben a szakaszban leírt szolgáltatásjellemzők kizárólag egy A6-os rendszer és a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 rendszer mint alrendszer hálózatba szervezésére szolgálnak, vagyis a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 mindig csak végközpont lehet. Ez az oka annak, hogy itt nem tárgyaljuk részletesen az egyéb, a hálózatba esetleg beépített telekommunikációs berendezéseket.

A következő gyártófüggetlen QSIG+ szolgáltatás jöhet még szóba:

- Kapcsolási adatok útválasztás.

Központi díjregisztrálás QSIG-on keresztül

Ha be lett kapcsolva a QSIG-on keresztül történő központi dijregisztrálás, akkor a Hicom/HiPath 3000-ben a továbbiakban a díjegységek száma alapján történő díjregisztrálást beállítani. A QSIG-on keresztül történő központi dijregisztrálás nem támogatja a díjösszeg alapján történő díjregisztrálást.


Táblázatkezelés

Az oszlopszélesség azáltal változtatható meg, hogy az egérrel a táblázat fejlécében kijelöljük az oszlopjelölést.

A kurzor ilyenkor egy oszlopjellé alakul át, amelyet a lenyomva tartott bal oldali egérgombbal jobbra-balra húzva az oszlop szélessége növelhető vagy csökkenthető.


Jobb oldali egérgomb
A jobb oldali egérgomb menüje

A jobb oldali egérmenü a következő lehetőségeket kínálja.

Törlés:	A kijelölt tartományok törlésre kerülnek.
Másolás:	A kijelölt tartományok átmásolásra kerülnek a vágólapra.
Beillesztés:	A kijelölt tartományok bemásolásra kerülnek a vágólapról a táblázatba.
Növekvő sorbarendezés:	A táblázatot a kijelölt oszlop értékei alapján növekvő sorrendbe rendezzük.
Csökkenő sorbarendezés:	A táblázatot a kijelölt oszlop értékei alapján csökkenő sorrendbe rendezzük.
Logikai rendezés:	Az Assistant korábbi változatainak megfelelő rendezés.


A jobb oldali egérgomb menüje gomb programozásnál
A jobb oldali egérgomb menüje

A jobb oldali egérmenü a következő lehetőségeket kínálja:

Törlés:	A kijelölt gomb törlése valamennyi kiválasztott végkészülékről.
Mindent töröl:	Az összes gomb  törlése valamennyi kiválasztott végkészülékről.
Másolás:	A kiválasztott végkészülék kijelölt gombjának másolása.
Mindent másol:	A kiválasztott végkészülék összes gombjának másolása.
Beillesztés:	Az összes kiválasztott végkészüléken beillesztésre kerülnek a megelőzőleg kimásolt gombok.
Feltöltés/törlés	Megajánlásra kerül egy párbeszédpanel, amelynek a segítségével feltölthetjük a gombokat. (Csak foglaltsági tablókhoz használható)


Oszlopok felcserélése
Oszlopok felcserélése a táblázaton belül

Először ki kell jelölni valamelyik oszlopot azzal, hogy a bal oldali egérgombbal kiválasztjuk az oszlop címét. Ezt követően ez az oszlop az egérrel a Shift billentyű egyidejű lenyomva tartása mellett áthúzható arra a helyre, ahová át kívánjuk helyezni.


Súgó tartalom

Ez a menüpont megnyitja a HiPath 3000 Manager E Súgójának tartalmi áttekintését.


Súgó használata
A súgó használata

Ez a menüpont megnyitja a Windows Súgóját.


Névjegy

Az erre a mezőre történő rákattintás megnyitja a Névjegy párbeszédpanelt, amely felvilágosítást ad a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-hez szolgáló HiPath 3000 Manager E gyártójáról és verziószámáról.


Állapotsor üzenetek
Az állapotsornak ezen a részén üzenetek és felhasználói tippek kerülnek kijelzésre.


Állapotsor menü
Itt az Assistant T (Symac) megfelelő menükódjai kerülnek kijelzésre.


Állapotsor Cap
A Caps Lock billentyű állapotának kijelzése.


Váltás gomb-utasítás
Az erre a gombra történő rákattintással váltogathatjuk a végkészülék, ill. a kezelőkészülék megjelenítését.


Kezeloi készülék bedugása gomb-utasítás
Az erre a gombra történő rákattintással bedughatunk egy kezelőkészüléket.

A Hicom 150 E Office Pro 2.0 verziójától és a Hicom 150 E Office Com 2.0 verziójától egy kérdést kapunk, hogy vajon gombbővítő egységet vagy foglaltsági lámpa mezőt kívánunk-e bedugni.


Kezelői készülék kihúzása gomb-utasítás
Az erre a gombra történő rákattintással kihúzzuk a kezelőkészüléket.

A Hicom 150 E Office Pro 2.0 verziójától és a Hicom 150 E Office Com 2.0 verziójától egy kérdést kapunk, hogy vajon gombbővítő egységről vagy foglaltsági lámpa mezőről van-e szó.


Mentés gomb-utasítás
Az erre a gombra történő rákattintás elmenti az aktuális gombkiosztást.


Állapotsor Num
A Num Lock billentyű állapotának kijelzése.


Ügyfél adatbázis
Ügyfél adatbázis (Üfa, KDS)


Bevezetés

A HiPath 3000 Manager E által nyújtott lehetőségeket a jelszó szinten keresztül lehet meghatározni.

A felhasználói szint és a naplózás nyújtotta lehetőségek mellett a HiPath 3000 Manager E mindenekelőtt kényelmes lehetőséget biztosít a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 távközlési berendezés konfigurálására.

Eljárási mód:

- A Kommunikáció menüponton keresztül, a Rendszer -> PC-vel kiolvasásra kerül a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 aktuális konfigurációja, amely most mint ügyfél adatbázis az Ön PC-jének központi memóriájában található.

- Ez az ügyfél adatbázis most a Beállítások menün keresztül szerkeszthető, és a későbbi felhasználás céljából is merevlemezre menthető.

- Az eszközölt beállítások hatályba léptetéséhez az adatbázis a Kommunikáció, PC-> Rendszer menüponton keresztül visszatöltésre kerül a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-be.

Útmutatás: A PC-ről a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-be történő betöltés hatására a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 összes korábbi beállításai fölülíródnak.


Rendszerkövetelmények

Ahhoz, hogy a HiPath 3000 Manager E sikeresen működjön, a következő rendszerkövetelményeknek kell eleget tenni:

«TM_System_lang» 1.0 verzió

Számítógép	80486 DX/50 (vagy magasabb)
RAM	MB (minimum) 16 MB Win95 alatt
Merevlemez kapacitás	20 MB szabad terület
Operációs rendszer	Windows 3.1, Windows 95, Windows 98
«TM_System_lang» 2.0 verzió

Számítógép	Pentium 133 MHz
RAM	32 MB
Merevlemez kapacitás	20 MB szabad tárhely
Operációs rendszer	Windows 95, Windows 98, Windows NT
«TM_System_lang» 2.2 verzió

Számítógép	Pentium 133 MHz
RAM	32 MB
Merevlemez kapacitás	40 MB szabad tárhely
Operációs rendszer	Windows 95, Windows 98, Windows NT
«TM_System_lang» V 1.0

Számítógép	Pentium 133 MHz
RAM	32 MB
Merevlemez kapacitás	40 MB szabad tárhely
Operációs rendszer	Windows 95, Windows 98, Windows NT
HiPath 3000 V1.2

Számítógép	Pentium 133 MHz
RAM	32 MB
Merevlemez kapacitás	60 MB szabad tárhely
Operációs rendszer	Windows 95, Windows 98, Windows NT


Links
Hivatkozások


A LCR tárcsázási szabály
Az A paraméter használata

Az A azt idézi elő, hogy az összes ez után következő számjegymezők kiküldésre kerülnek. A referenciapont az utolsó A előtt álló mezőmutató. Az A többször is előfordulhat a karakterláncban, és tetszőleges helyen állhat. Az AA kombinációnak nincs értelme, mert ennek ugyanaz a hatása, mint egyetlen A-nak. Az E1 A kombináció csak egy karaktersorozat elején megengedett.


D LCR tárcsázási szabály
A D paraméter használata

A D(n) a karaktersorozatban többször is előfordulhat, és tetszőleges helyen állhat. A D(n) tetszőleges egyéb paraméterek között állhat. A D(n) legfeljebb 25 számjegyet ölelhet fel.


E LCR tárcsázási szabály
Az E paraméter használata

Az E(n) a karaktersorozatban többször is előfordulhat, és tetszőleges helyen állhat. Az E(n) sorrendje az n-től függően tetszőleges lehet. Egy meghatározott mezőt többször is meg lehet vele szólítani, akár egymás után is. Az E(n) az E1 A kombináció kivételével tetszőleges egyéb paraméterek között állhat. Az n érvényességi tartománya 1-től 10-ig terjed.


P LCR tárcsázási szabály
A P paraméter használata

A P(n) a karaktersorozatban többször is előfordulhat és tetszőleges helyen állhat. A P(n) tetszőleges egyéb paraméterek között állhat. A szünet időtartama megfelel a rendszerszünet n-szeresének. Az n érvényességi tartománya 1-től 60-ig terjed.


M LCR tárcsázási szabály
Az M paraméter használata

Az M(n)-nek a karaktersorozatban csak egyszer szabad előfordulnia. Az M(n) nem állhat a karaktersorozat utolsó helyén. Az n érvényességi tartománya 1-től 16-ig terjed.


S LCR tárcsázási szabály
Az S paraméter használata

Az S-nek a karaktersorozatban csak egyszer szabad előfordulnia. Az S nem állhat a karaktersorozat utolsó helyén. Az S alkalmazása után a C paramétert nem szabad többé felhasználni a karaktersorozatban.


U LCR tárcsázási szabály
Az U paraméter használata

Az U-nak a karaktersorozatban csak egyszer szabad előfordulnia. Az U nem állhat a karaktersorozat utolsó helyén. Az utána következő karakterek újból az INFO-ba tárcsázódnak. Az U után az S, P, C és M paramétereket nem szabad többé használni.


C LCR tárcsázási szabály
A C paraméter használata

A C-nek a karaktersorozatban csak egyszer szabad előfordulnia. A C azt idézi elő, hogy az utána következő karakterek hívási szünet nélkül kerülnek tárcsázásra. A C az egyfázisú, kétfázisú, DICS és PRI vivő-hozzáféréseknél kerül felhasználásra.


N LCR tárcsázási szabály
Az N paraméter használata

Az N-nek a karaktersorozatban csak egyszer szabad előfordulnia. Az N-nek lehetőleg a karaktersorozat elején kell állnia. Az n az igénybe vett szolgáltatástól függően vagy az SFG-t (érvényes n értékek 1-5), vagy a sávszámot (1) jelöli.


L tárcsázási szabály LCR-nél
Az L paraméter használata

Az L csak a karaktersorozat végén fordulhat elő.  Az L hatására a hívást a rendszer segélykérő hívásként kezeli.


Hálózat

A menüsorban jobbra a menüpont mellett egy nyíl található. Ha rákattintunk erre, akkor kinyílik egy kiválasztódoboz, amelyen keresztül célzottan kiválaszthatjuk az odatartozó adatokat.

(A Hicom 150 E Office 2.2 verziójától (SNMP))

A Hálózat párbeszédablakban azokat a beállításokat adhatjuk meg, amelyek a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-nek egy Ethernet-LAN-ra való rákapcsolódásához szükségesek.

A LAN-be vezető út a következő hardveren keresztül realizálható :

-	V24E-kártyán/Com-kiszolgálón keresztül (ez a HiPath 3000-re nem érvényes)

-	HXGM/HXGS kártya

-	LAN-interfész modul (LIM) (ez csak a HiPath 3000-re érvényes)

A HiPath 3000 V1.2-től a következő fülek állnak rendelkezésre:

Alapbeállítások

SNMP adatok

SNMP partner

PSTN partner

IP útválasztás

IP-leképezés

Tűzfal

Venus paraméterek

Az összes többi vezérlőkártyához rendelkezésre álló fülek:

IP-paraméterek

SNMP adatok

SNMP partner

Venus paraméterek

Lásd még:

2.0-3.0 verzió-eSHB A Hicom 150 E Office LAN kapcsolatban


IP-paraméterek

A HiPath 3000-rendszereknél ez a párbeszédablak nem áll rendelkezésre. A hasonló jellegű beállításokat ilyenkor az Alapbeállításoknál kell eszközölni.

IP interfész mező

IP-cím

Ezen a helyen a Hicom 150 E Office LAN (helyi hálózati) hozzáférésének (V.24/E COM-kiszolgáló kártya vagy a Hicom 150 E Office Hicom HiPath HG 1500-as kártyája) Internet protokoll szerinti hálózati címét kell bejegyezni. Az itt bejegyzésre kerülő címet a LAN- (helyi hálózati) környezetnek megfelelően kell foganatosítani. Az IP-cím letöltődik a COM-kiszolgálóra, és aktiválódik. Ezáltal a Hicom 150 E Office a COM-kiszolgáló IP-címén az IP hálózatokban is elérhetővé válik.

Subnet maszk

Itt az alhálózati maszkot kell megadni.

A Subnet maszk az alhálózatokat az egyes IP-címbitek maszkolásával címezi meg. Ez adja meg az alhálózat méretét. Egy alhálózaton belül közvetlenül átvihetők az adatok számítógépről számítógépre anélkül, hogy külön összeköttetést kellene létesíteni egy útválasztón, illetve kicserélő központon (gateway) keresztül. A Subnet maszk az IP címhez hasonlóan 4 számnégyesből áll.

Gateway IP-címe

Itt egy esetleg létező alapértelmezés szerinti kicserélő központ (gateway) IP-címét lehet megadni. Az összes olyan IP keret, amelynek nem ismeretes az IP címe, erre az IP-címre kerül továbbküldésre. Szabvány szerint ott egy útválasztó IP címének kellene állnia, vagy legalábbis egy a hálózatba bekötött tetszőleges PC IP-címének.

MTU

(= Üzenettovábbítási egység). Itt a maximális Ethernet kerethossz kerül bejegyzésre. Az előre beállított 544-es értéket lehetőleg ne változtassuk meg!

IP-hozzáférés mező

Inaktív

A V.24/E kártyának a Hicom 150 E Office-szal való összeköttetése kikapcsolásra kerül. Az IP-hálózati hozzáférés ekkor nem áll többé rendelkezésre.

SLIP forwarding

(A (COM-kiszolgálónak is nevezett) V24E-kártyán keresztül történő IP-hozzáférés szabványos beállítása). A Com-kiszolgáló IP-címe egyúttal a Hicom 150 E Office IP-címe is. A Com-kiszolgáló transzparens módban dolgozik, vagyis az összes IP-csomag átadásra kerül a SLIP-en keresztül a Hicom 150 E Office IP-protokoll vermébe.

SLIP útválasztás

Ebben a módban a V.24/E kártya útválasztóként működik a LAN és SLIP interfészek között. Az IP-csomagok továbbadása nem transzparens módon történik, hanem az útválasztási konfiguráció szerint.

HIP forwarding

Ebben a módban a rendszer a Hicom HiPath HG 1500-as kártyát használja a LAN-hozzáférésre a V.24/E helyett. A HG 1500 áthidaló módban dolgozik, vagyis a HiPath HG 1500-as kártya és a Hicom 150 E Office alaplapja külön IP-címekkel rendelkeznek, amelyek osztoznak egymással a fizikai LAN-interfészen.

TFTP Server mező

A TFTP protokoll (Trivial File Transfer Protocol, triviális fájlátviteli protokoll) segítségével fájlokat lehet egyik számítógépről a másikra továbbítani. Ennek során a Hicom 150 E Office kiszolgáló módban és ügyfél módban egyaránt működtethető.

A Hicom 150 E Office TFTP kiszolgáló módban: az APS a távoli számítógépen van tárolva, és az adott APS a távoli TFTP kliens ”put_file” műveletén keresztül kerül betöltésre a Hicom 150 E Office-ba. Az APS átvitelt tehát a kliens indítja el.

A Hicom 150 E Office TFTP ügyfél módban: a Hicom 150 E Office az SNMP-n (egyszerű hálózatigazgatási protokollon) keresztül történő aktiválással, a ”Transfer Start” (átvitel indítása) műveleten keresztül magától tölti be valamelyik APS-t a távoli számítógépről.

IP-cím

Annak a TFTP kiszolgálónak az Internet protokoll címe (TFTP = Trivial File Transfer Protocol, triviális fájlátviteli protokoll), amely az APS-t (a távközlési berendezés programrendszerét) a Hicom 150 E Office rendelkezésére bocsátja.

Elérési út

Itt azt az elérési útvonalat kell megadni, amely alatt az APS a távoli számítógépen tárolva lett. A teljes elérési utat meg kell adni.

Átkapcsolási idő

Ezen a helyen azt az átkapcsolási időpontot kell bejegyezni, amikor a Hicom 150 E Office-nak át kell kapcsolnia az átvitt APS-re. Az első adatbeviteli mezőben az óraidőt, a második adatbeviteli mezőben pedig az átkapcsolás dátumát lehet beállítani. A TFTP-átvitelt követő azonnali vagy idővezérelt átkapcsolás kioldásához egy SNMP-n keresztül továbbított kiváltó impulzus is szükséges.

Hicom 150 E Office mező

IP-cím

Itt az az IP-cím kerül lefektetésre, amelyen a V.24/E kártya a Hicom 150 E Office-szal kapcsolatba lép. Normális esetben itt a SLIP szabványos konfigurációját, vagyis az 1.0.0.1-et szokás IP-címnek választani.

Subnet maszk

Ez a mező a Hicom 150 E Office és a Com-kiszolgáló közötti illesztő alhálózati maszkját írja le.

MTU

Itt a maximális Ethernet kerethossz kerül bejegyzésre a Hicom 150 E Office és a V.24/E kártya közötti szakaszon. Az előre beállított értéket ne változtassuk meg !

Útválasztási táblázat

Hálózat

Az itt beállított értékeket ne változtassuk meg.

Subnet maszk

Az itt beállított értékeket ne változtassuk meg.

Gateway IP-címe

Az itt beállított értékeket ne változtassuk meg.

Típus

Az itt beállított értéket ne változtassuk meg.

Lásd még:

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Hicom 150 E Office LAN-kapcsolatban

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB HiPath 3000 LAN-kapcsolatban


SNMP adatok

Jelzők mező

SNMP bekapcsolása

A Hicom 150 H V1.0-tól (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától):

Ezzel a menüponttal aktiválható a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 SNMP-je (Simple Network Management Protocol, egyszerű hálózatigazgatási protokoll).

Rendszer azonosítás mező

Ezen a helyen eszközölhetők a szabvány MIB (menedzselési információbázis), az ”RFC 1213” (MIB-2) bejegyzései. Ezek az információk azután a MIB által kiolvasva (GET) elküldésre kerülhetnek a vezérlő állomásra. A bejegyzések nem esnek semmiféle tartalmi korlátozás alá, és kizárólag a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 jobb azonosítását szolgálják az SNMP vezérlő állomáson.

Kapcsolattartó személy

Ezen a mezőn annak a személynek a nevét kell megadni, aki a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-ért műszakilag felelős.

Rendszer neve

Itt a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 elnevezését kell megadni. Az SNMP-világban a domain-nevet szokás megadni.

Telephely

A Hicom 150 E Office/HiPath 3000 telephelyének leírása.

Multiple Trap mező

Ha a "Trap Flags" (kiszűrési jelzők) táblázatban bizonyos hibaeseményeket "üzemeltetési nyilvántartásra" (log+multiple trap-re) állítottunk be, akkor ezek a hibák a megfelelő hibaesemények fellépésekor az SNMP-kiszűrés révén többszörösen kijelzésre kerülnek. A "Multiple Trap" adatbeviteli mezőben határozható meg, hogy hány kiszűrés kerüljön elküldésre.

Trap Flags mező

Minden hibatípusra, amely SNMP-hibaüzenet (kiszűrés vagy trap) segítségével kijelezhető, itt lehet beállítani, hogy csak egy bejegyzés történjen-e a hibanaplóba, vagy pedig ezen kívül még egy kiszűrés kezdeményezésére is sor kerüljön.

Osztály oszlop

A rendszer hibaosztály kijelzése, nem szerkeszthető mező.

Hibaosztály oszlop

A (B osztályú) hibák osztályának kijelzése.

Hibaszám oszlop

A (B osztályú) hibák azonosító számának kijelzése.

Jelentése oszlop

A hibaesemények leírása értelmes szöveg formájában.

Érték oszlop

Ez az oszlop szerkeszthető, és ez határozza meg, hogy mi történjék a rendszerben előforduló B osztályú hibákkal:

log = a hiba csak a hibanaplóba kerül elmentésre, ahonnan a karbantartáson keresztül kiolvasható.

log + trap = a hiba elmentésre kerül a hibanaplóba, és ezen kívül még SNMP hibaüzenetként (kiszűrés, trap) is elküldésre kerül.

Üzemeltetési nyilvántartás (log + multiple trap) = a hiba elmentésre kerül a hibanaplóba, és ezen kívül még többszörösen is elküldésre kerül, mint SNMP hibaüzenet (kiszűrés, trap).

Lásd még:

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Hicom 150 E Office LAN-kapcsolatban

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB HiPath 3000 LAN-kapcsolatban


SNMP partner

SNMP Community táblázat

Itt történik azoknak az SNMP kommunikációs partnereknek (IP ellenoldali állomásoknak) a konfigurálása, amelyek hozzáférési jogokat kapnak a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 SNMP-funkcióihoz.

A Hicom 150 E Office 2.2-es verziójában más alkalmazások (pl. HiPath 3000 Manager E, Telnet vagy TFTP) csak akkor jogosultak a hozzáférésre, ha a számítógép megfelelő IP-címei előfordulnak ebben a táblázatban.

A Hicom 150 H V1.0-tól (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától) kezdve az alkalmazások hozzáférési jogai a biztonsági gáton (tűzfalon) keresztül vannak szabályozva.

SNMP Szállítási címke oszlop

Az adatok adminisztrálása ebben az oszlopban a bal oldali egérgombbal végrehajtott kettős kattintással történik:

Itt vagy egy jellemző IP-cím, vagy pedig egy általános megjelölés (everybody = mindenki, nobody = senki) kerül megadásra.

SNMP Település neve oszlop

Az SNMP protokoll 1-es verziójában a településnév szolgál hozzáférési jelszóként. Amennyiben a felhasználó SNMP-n keresztül kíván a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-hez hozzáférni, akkor ezt a hálózati települést kell megadnia a vezérlő állomás számára.

Írási jogosultság oszlop

A lehetséges beállítások:

Olvasás	= az ide tartozó IP-címek csak olvasási hozzáférésre jogosultak
olvasás / írás	= az ide tartozó IP-címek olvasási és írási hozzáférésre egyaránt jogosultak
Nincs	= az ide tartozó IP-címeknek nincs hozzáférési jogosultságuk. Ezzel a választással ideiglenesen ki lehet kapcsolni egyes bejegyzéseket anélkül, hogy azokat teljesen törölni kellene
A hibakiszűrések küldése attól függ, hogy a tűzfalban aktiválva van-e az SNMP.

SNMP Trap Community táblázat

Itt történik az SNMP-hibaüzenetek (kiszűrések vagy trap-ek) célállomásának a konfigurálása. Ha bejegyeztünk egy kiszűrési célt, akkor az összes többi,ahhoz tartozó mezőt is ki kell tölteni.

SNMP Település neve oszlop

Ez a mező annak a településnek a megjelölésére szolgál, amelyhez a kiszűrés hozzá van rendelve. Ilyenkor a település egyben hozzáférési jelszóként is szolgál.

SNMP Szállítási címke oszlop

Itt a kiszűrési célállomás IP-címét kell megadni. Általános megjelölések a kiszűrési címek esetében nem megengedettek. A rendszerben öt célállomás-címet lehet megadni a megfelelő vezérlő állomások részére.

Célállomás tulajdonosa oszlop

Itt a kiszűrési célállomás leírását lehet megadni értelmes szöveg formájában.

Célállomás állapota oszlop

A konfigurált kiszűrési célállomások aktivált vagy kikapcsolt állapotban lehetnek. Ezáltal lehetséges a beállított és ismert célállomások átmeneti kikapcsolása.

IP-alkalmazások táblázat

Itt történik a Hicom 150 E Office-ben rendelkezésre álló alkalmazások aktív állapotba kapcsolása, illetve engedélyezése.

A Hicom 150 E Office 2.2 verziójától:

Az SNMP Community alatt bejegyzett egyes szállítási címkékhez az IP-alkalmazások paraméter alatt lehet engedélyezni a lehetséges alkalmazásokat.

A Hicom 150 H V1.0-tól (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától):

Az első oszlopban kell bejegyezni azokat az IP-címeket, amelyekről az alkalmazásokat indíttatni szeretnénk.

Legfeljebb 5 IP-cím jegyezhető be.

Ha az 1. sorban a 0.0.0.0 IP-cím van megadva, akkor csak a HiPath 3000 Manager E-nek van hozzáférési jogosultsága (alapértelmezés szerinti beállítás).

Figyelem : A HiPath 3000 V1.2-től ez a táblázat a Tűzfal menüpont alá került át.

IP-cím oszlop (a Hicom 150 H V1.0-tól (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától))

Ebben az oszlopban azokat az IP-címeket kell bejegyezni, amelyekről az alkalmazásokat indíttatni szeretnénk.

Telnet oszlop

A Telnet hozzáférés engedélyezése (a Telnet-en keresztül az Assistant T funkciók bocsáthatók rendelkezésre). Ezáltal lehetővé válik a Hicom 150 E Office-hez történő hozzáférés a hálózatban lévő minden olyan számítógépről, amely támogatja a Telnet funkciókat. A Telnet felhasználói ablakban ilyenkor látható és kezelhető az Assistant T menüfelülete.

SNMP oszlop (a Hicom 150 H V1.0-ig (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójáig))

Az SNMP-hozzáférések engedélyezése.

CSTA oszlop (a Hicom 150 H V1.0-ig (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójáig))

A TCP/IP-n keresztül megvalósuló CSTA (számítógép által támogatott távközlési alkalmazások) engedélyezése.

APS oszlop

A TFTP-n (triviális fájlátviteli protokoll) keresztül történő APS átvitel engedélyezése.

Ügyfél adatbázis oszlop

Az ügyfél adatbázis TFTP-n (triviális fájlátviteli protokoll) keresztül történő olvasásának engedélyezése.

HiPath 3000 Manager E oszlop (a Hicom 150 H V1.0-tól (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától))

A HiPath 3000 Manager E hozzáférés engedélyezése TCP/IP-n keresztül.

Log oszlop

A naplófájl TFTP-n (triviális fájlátviteli protokoll) keresztül történő olvasásának engedélyezése.

Díjrögzítés oszlop

A díjadatokTFTP-n (triviális fájlátviteli protokoll) keresztül történő kiadásának engedélyezése.

ASCII oszlop

A rendszer-alapkonfiguráció TFTP-n (triviális fájlátviteli protokoll) keresztül történő kiolvasásának engedélyezése.

A LOG fájlhoz, az ügyfél adatbázishoz és az ASCII fájlhoz szolgáló TFTP elérési útvonal nevek a ”Lehetőségek / Programbeállítások /Általános” párbeszédablakban adhatók meg.

Lásd még:

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Hicom 150 E Office LAN-kapcsolatban

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB HiPath 3000 LAN-kapcsolatban


Venus paraméterek

Szerver mező

IP-cím

Itt a Venus szerver IP-címe kerül bejegyzésre. Amennyiben egy HXGM kártya beállított hozzáférési jelzője ellenére sem történik itt semmilyen bejegyzés, akkor egy szerver nélküli hálózatról (A6-os) van szó.

Csomópont mező

Csomópont

A rendszer indításakor egy 32 bites véletlen szám generálására kerül sor. Ez az érték a Venus rendszerben egy egyértelmű csomópont-azonosítót képvisel.

AllServe hozzáférési jogosultság mező

Kártya oszlop

Ebben az oszlopban a behelyezett HXGM kártyák vannak feltüntetve az arra vonatkozó információval együtt, hogy a kártya melyik kártyahelyre van bedugva.

AllServe hozzáférés

Minden egyes bedugott HXGM (HG 1500) kártyához van egy hozzáférési jelző (alapértelmezés: nincs hozzáférés)


APS-nyelv töltése (a Hicom 150 E Office 2.2 verziójától )
APS – nyelv töltése (a Hicom 150 E Office 2.2 verziójától )

Bevezetés

Az APS-nyelv töltése a változtatható nyelvű szövegek kicserélésére szolgál az alábbi fennálló fájlokban (*.FST, *.B01, *.FLI, *.FLS, *.MMC).

A fájlok jelentése a következő :

*.FST	APS-betöltés a HiPath 3000 Manager E-n keresztül
*.FLI	APS-átvitel TFTP-n (TCP/IP) keresztül
*.B01	Flash kártya beprogramozása
*.MMC	Multimédia csip beprogramozása
*.FLS	APS-átvitel TFTP-n (TCP/IP) keresztül az Office One-nál
Forrás - adatok töltése

Itt választhatók ki a különböző forrásfájlok (*.FST, *.B01, *.FLI, *.FLS, *.MMC).

LNG-adatok töltése

Itt választhatók ki a hozzájuk tartozó LNG-fájlok. A kompatibilitási jelzetnek és a hardverváltozatnak összhangban lévőnek kell lenniük.

Nyelv kiválasztása

Itt megjelenítésre kerül a forrásfájl összes rögzített és választható nyelve. A mindenkori választható nyelveket ebben a mezőben lehet kicserélni. A rögzített nyelveket nem lehet választható nyelvnek beállítani.

Adatok tárolása

Itt lehet megadni a célfájlt. A 3.0 verziótól kezdve a célfájlnak formailag azonosnak kell lennie a forrásfájllal.

Megjegyzés:

Az ”APS-nyelv töltése” művelet végrehajtását követően a HiPath 3000 Manager E ismét visszaállítódik. Ez azt jelenti, hogy újra be kell tölteni az ügyfél adatbázis fájlt (”Ügyfél adatbázis megnyitása”).


Tagi paraméterek
 Tagi paraméterek (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától)

Mellékek mező

Ezen a helyen a mellékek nevei és hívószámai, valamint MULAP-nevei és -hívószámai vannak megjelenítve.  Ezenkívül az ”előző tag” és ”következő tag” gombokkal lapozni tudunk a megfelelő MULAP tagjai között.

Tagi paraméterek mező

Master (M)

A master jellemzőnek csak bizonyos szolgáltatásoknál van jelentősége.  Így hívásátirányításnál az összes MULAP készülékei ugyanoda kerülnek átirányításra, ahová a master készüléke;  visszahívás akkor aktiválódik, ha a master készülék szabaddá válik;  az üzenetek csak a master-nél kerülnek kijelzésre. Egy alap MULAP-ban legalább 1 melléknek master-ként kell definiálva lennie.  Az utolsó master-t éppen ezért nem lehet nem master-ré átdefiniálni.

Ha bizonyos mellékek többszörösen is master-ként vannak definiálva, akkor előfordulhat, hogy ezt a master jellemzőt nem lehet többé beállítani.  Az a szabály érvényes ugyanis, hogy ”Ha több MULAP ugyanazokkal a master-ekkel rendelkezik, akkor egy adott MULAP master-einek mindig vagy azonosnak kell lenniük a többi MULAP master-eivel, vagy azok egy alcsoportja kell, hogy legyenek, vagy tartalmazniuk kell azokat ”.

Azokra a mellékekre sem lehet megváltoztatni a master jellemzőt, akik egy csapat/csúcsból kerültek az adott MULAP-ba.

Főnök (C)

A master-en kívül még ez a jellemző is befolyásolja az akusztikus híváskijelzést.  Ha aktiválva van a hívásátkapcsolás, akkor a hívások a főnökhöz jönnek be, egyébként pedig a nem-főnökökhöz (= titkárok).  A konferenciasarok telefont (a Hicom 150 E Office 2.0 verziójából) most második főnökként kell definiálni.

Egy melléket csak egyszer lehet főnökként definiálni.

Automatikus kimenő foglalás (A)

Ez a jellemző azt jelenti, hogy a kagyló fölemelésekor a hívás automatikusan ezen a MULAP-on keresztül kezdeményeződik.  Ha egy mellékre sehol sincs beállítva az automatikus kimenő foglalás, akkor meg kell nyomnia előbb egy MULAP-gombot ahhoz, hogy tárcsázni tudjon.  Egy mellék részéről ezért csak egy MULAP-hoz lehet beállítva az automatikus kimenő foglalást.  Ha a jelzőt beállítjuk valamelyik MULAP-hoz, akkor az automatikusan eltűnik az összes többi MULAP-ból.

Érvényben van egy olyan szabály is, hogy egy MULAP összes mastere/főnöke ugyanazzal az automatikus kimenő foglalással rendelkezik.  (ez a háttérben automatikusan beigazításra kerül).

Ha több MULAP létezik ugyanazokkal a master-ekkel, akkor csak az a MULAP kaphatja meg az automatikus kimenő foglalást, amelynek a master-ei tartalmazzák a többiek master-eit.  Ezért előfordulhat, hogy ezt a jelzőt nem lehet többé beállítani.

Az újonnan létrehozott MULAP-okra ez a jellemző automatikusan beállításra kerül.

Akusztikus hívás (R)

Az Akusztikus hívás be- vagy kikapcsolható.

Nincs automatikus bejövő hívásfelvétel (K)

Egy MULAP-hívás akusztikus kijelzésekor a hívás normális esetben a kagyló fölemelésével megválaszolásra kerül.  Ha beállítjuk ezt a jelzőt, akkor ez az eset többé nem áll fenn, és a hívást a MULAP-gomb megnyomásával külön le kell kérni.

Ez a jelző egy mellékre vonatkozóan az összes MULAP-ban mindig ugyanaz.  Ez a jelző analóg telefonokra, CMI-re vagy S0- és Optiset E Entry végkészülékekre nem állítható be, mivel ezeknek nem lehet MULAP-gombjuk.

Tag gombok mező

MULAP-gomb telepítve

Lehetőséget nyújt annak megtekintésére, hogy be lett-e állítva egy MULAP-gomb a készüléken vagy a készülék kezelő konzolján, továbbá e gomb törlésér vagy hozzáadására.

Megjegyzés: egy MULAP létrehozásakor a gomb automatikusan beállításra kerül.

”Vissza” gomb

E gomb működtetésével visszakerülünk a lekérő ablakba.  Az esetleg módosított adatokat csak ott lehet végérvényesen átvenni.


Csoporthoz tartozás

Mellék mező

Itt a kiválasztott mellék neve és hívószáma kerül megjelenítésre.

”Tag a csoportban” táblázat

Ebben a táblázatban megjelenítésre kerül az összes olyan csoport, amelyekbe a mellék beletartozik. A táblázat a hívósz., a KöBet közvetlen betárcsázási szám, a név és a csoportfajta szerint sorba rendezhető.  Ha kétszer rákattintunk e mezők valamelyikére, akkor leágazunk a megfelelő csoportba.

Egy további oszlop a MULAP-okhoz tünteti föl a tagi paramétereket rövidített formában:

M: master

C: főnök

R: akusztikus hívás

A: automatikus kimenő foglalás

K: nincs automatikus bejövő hívásfelvétel

Az erre az oszlopra végrehajtott kettős kattintás leágazáshoz vezet a Tagi paraméterek-párbeszédpanelbe, ahol ezeket a paramétereket módosítani is lehet.

”Vissza” gomb

E gomb működtetésével visszakerülünk a lekérő ablakba.  Az esetleg módosított adatokat csak ott lehet végérvényesen átvenni.


Külső célállomások

Csoport mező

Itt a kiválasztott csoport neve és hívószáma kerül megjelenítésre.

Tagok mező

Itt a csoport összes belső és külső melléke van felsorolva.

Külső célállomás mező

Bejegyezhető egy külső célállomás, vagyis egy alközpontba és egy városi vonalra mutató hívószám, ahol a hívószám 6 számjegyet tartalmazhat a vonalfoglaláshoz és 25 számjegyet a hívási információhoz.

Amennyiben a csoport tagjai külső mellékek, akkor a vonaljogosultság nélküli mellékek felhívhatják ugyan ezt a csoportot, a külső mellékek azonban nem kerülnek hívásra a csoporttal.

Külső célállomások bejegyezhetők mind a ciklikus, mind a  lineáris gyűjtő csatlakozásba, valamint a csoportokba és a szabad típusú csoportba, de nem jegyezhetők be UCD-csoportba és a Mulapokba.

Útmutatás: Minden egyes külső célállomáshoz (hívószámhoz) be kell jegyezni egy irányt is. Ennek hiányában az érintett gyűjtő csatlakozás nem érhető el egy belső mellékről történő hívásátirányítással.

”Vissza” gomb

E gomb működtetésével visszakerülünk a lekérő ablakba.  Az esetleg módosított adatokat csak ott lehet végérvényesen átvenni.


Csapat / csúcs
Csapat / csúcs (a Hicom 150 H V1.0-tól (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától))

Ez a párbeszédpanel normális esetben leegyszerűsíti a MULAP-ok létrehozását.  Létrehozhatók szimmetrikus csapatok (team-ek) max. 10 mellékkel, valamint kialakíthatók csúcs-csoportok (top) legfeljebb 3 főnökkel/3 titkárral.

Mindazt azonban, amit itt beállíthatunk, közvetlenül MULAP-okkal is be lehetne állítani.  Az itt kialakított csapat/csúcs a Csoportos/gyűjtő csatlakozáson keresztül további módosításoknak vethető alá.  Ilyen esetekben egyébként néhány korlátozás lép érvénybe. (Master/főnök jellemzőt nem lehet megváltoztatni, a tag gombok láthatatlanok,….)

Csapat/csúcs csoport táblázat

Először is ezen a helyen definiálni kell a csapat/csúcs csoportokat.

Név oszlop

A csapat/csúcs csoport neve kizárólag a csoportnak az HiPath 3000 Manager E-ben való azonosítására szolgál,  maga a rendszer nem használja.

Jelleg oszlop

Itt választható ki a csapat vagy a csúcs.

A csapat alap MULAP-ok gyűjteménye. Annyi alap MULAP van, ahány különböző tag létezik.  Itt minden csapattag egy alap MULAP mastere.

A csúcs főnök MULAP-ok és alap MULAP-ok gyűjteménye. Annyi főnök MULAP van, ahány főnök létezik.  Minden főnök ”főnöke” egy főnök MULAP-nak. Ezen kívül annyi alap MULAP van, ahány titkár létezik.  Itt minden titkár egy alap MULAP mastere.

Tagok táblázat

Ebben a táblázatban a csapat/csúcs tagjai vannak felsorolva.  Itt lehet tagokat hozzáadni vagy törölni.

Amikor hozzáadjuk az első melléket egy meghatározott ”típushoz”, létrehozásra kerül egy MULAP-csoport. A MULAP tulajdonképpen átveszi a mellék tulajdonságait.  Így a mellék (belső és közvetlen betárcsázási) hívószámai MULAP hívószámokká válnak. A mellék neve lesz a MULAP neve. A mellék belső hívószáma adott esetben lerövidítésre kerülhet akár 4 számjegyig, és a ”**” előtag kerül elé beillesztésre. A mellékhez bejegyzett hivatkozások is átírásra kerülnek a neki megfelelő MULAP-csoportra.

A következő hivatkozások kerülnek átírásra:

-A hívásátirányítási gombok és a MULAP hívásátirányítás gombok

-A hívószám gombok célállomásai

-Az éjjeli kapcsolási gombok célállomásai

-Az üzenet küldés gombok célállomásai

-Hívás-hozzárendelés analóg vonalakhoz

-Hívás-továbbkapcsolási célállomások (hívásirányító)

-Ledobási hely nappal / éjjel

-Ajtóberendezések kaputelefon célállomás

-Gyűjtő csatlakozás tagság

Ezek a változtatások akkor sem kerülnek visszaállításra, ha törölnénk a csapatot vagy annak egyes tagjait.

Típus oszlop

Egy csapathoz itt az 1. mell.-től a 10. mell.-ig lehet választani.  A csúcshoz az 1. főnöktől a 3. főnökig és az 1. titk.-tól a 3. titk.-ig lehet választani. Ezeket a típusokat ”személyeknek” kell tekinteni.  Ha egy személynek több készüléke is van (pl. Optiset E/optiPoint 500 és CMI, plusz konferenciasarok), akkor ezeket a készülékeket ugyanahhoz a típushoz  (= személyhez) kell hozzárendelni.  Ez a mező csak akkor módosítható, ha még egyetlen mellék sincs hozzárendelve.  Ha mégis módosítani szeretnénk ezt a mezőt, akkor először törölni kell a hozzárendelt melléket.

Hívósz. és név oszlop

A mellékeket a fogd és vidd módszerrel lehet hozzáadni a csapat/csúcshoz a kiválasztó listából.  Minden mellék csak 1 csapat/csúcshoz tartozhat.  Olyan melléket sem lehet bevinni a csapat/csúcsba, aki már master vagy főnök egy MULAP-ban.  Az ilyen konfigurációkat szükség esetén közvetlenül a Csoportos/gyűjtő csatlakozás párbeszédpanelen lehet beállítani.  A fogd és vidd  módszer segítségével a mellékeket ismét el is lehet távolítani a csapat/csúcsból.

MULAP hívósz. oszlop

Itt jelenik meg tájékoztatásul a megfelelő MULAP hívószám. Minden személy (= különböző típusúak) master, ill. főnök lesz egy MULAP-ban.  Itt ez a MULAP kerül megjelenítésre. (A mellék egyébként az összes többi MULAP-ban is tag). A MULAP hívósz. itt nem módosítható.

Kiválasztás mező

Itt választhatók ki és vihetők át a tagok táblázatba a fogd és vidd módszerrel vagy egy kettős kattintással a csapat/csúcs tagjai.

Gombkiosztás csapat/csúcs csoportonként mező

”Az első/második konzolon” parancsgomb

Szükség esetén automatikusan hozzáadásra kerülnek további kezelőkonzolok, és a gombok a szabad pozíciókra kerülnek kiosztásra.  Ennek során mindig az összes gomb kiadásra kerül, és az esetleg már létező gombok fölülíródnak.  Ezzel a választással tehát lehetőség van arra, hogy újra meg újra egy meghatározott rend szerint definiált gombkiosztási elrendezéshez jussunk.

A csapat tagjai részére MULAP-gombok és a csapat minden egyes MULAP-jához közvetlen hívógombok, valamint egy csoporthívás be/ki gomb kerül létrehozásra.

A csúcstagok részére a rendszer MULAP-gombokat és a csúcs minden egyes MULAP-jához közvetlen hívógombokat hoz létre, továbbá hívásátkapcsolási gombokat minden egyes főnök MULAP-hoz.  A titkárok részére ezen kívül még egy csoporthívás be/ki gomb is létrehozásra kerül.

Megjegyzés: Az Optiset E készülékekhez és az optiPoint 500 készülékekhez különböző a gombkiosztás.  Ahhoz, hogy a megfelelő kiosztáshoz jussunk, elengedhetetlen, hogy előbb beolvassuk az ügyfél adatbázist (Rendszer · PC), vagy a Gomb programozás alatt kiválasszuk a megfelelő végkészülék-típust. Ha később a végkészülék kicserélésre kerül, vagy a gomb programozás alatt módosítjuk azt, akkor e parancsgomb működtetésével mindig újból a megfelelő állapotba kerülhetünk.

Nem ajánlott e parancsgomb használata a HiPath 3000 V3.0-ig terjedő rendszerekre kapcsolt optiPoint 500 Advance készülékek esetében.  Ez ugyanis használhatatlan gombkiosztásokhoz vezet, amelyek egyébként manuálisan kijavíthatók.

”Az első szabad gombra” parancsgomb

Ilyenkor az alapkészüléken és a kezelőkonzolon található szabad gombok kerülnek felhasználásra.  Szükség esetén automatikusan további kezelőkonzolok hozzáadására kerül sor. Csak az újonnan hozzájött gombok kiosztására kerül sor.  Kiosztásra ugyanazok a gombok kerülnek, mint ” Az első/második konzolon ” választása esetén.

Megjegyzés: A kezelőkonzolok gombkiosztása az Optiset E készülékeknél és az optiPoint 500 készülékeknél különböző. Ahhoz, hogy a megfelelő kiosztáshoz jussunk, elengedhetetlen, hogy előbb beolvassuk az ügyfél adatbázist (Rendszer · PC), vagy a Gomb programozás alatt kiválasszuk a megfelelő végkészülék-típust. Ha később a végkészülék kicserélésre kerül, vagy a gomb programozás alatt módosítjuk azt, akkor a kiosztást szükség esetén manuálisan utána kell igazítani.

Nem ajánlott e parancsgomb használata a HiPath 3000 V3.0-ig terjedő rendszerekre kapcsolt optiPoint 500 Advance készülékek esetében.  Ez ugyanis használhatatlan gombkiosztásokhoz vezet, amelyek egyébként manuálisan kijavíthatók.

Csapat/csúcs szerkesztése parancsgomb

Erre csak akkor van szükségünk, ha módosítani kívánjuk egy MULAP hívószámát vagy nevét, vagy a MULAP-ba tartozó egyes tagok paramétereit. Hatására leágazunk a Csapat/csúcs szerkesztése párbeszédpanelbe.

Lásd még:

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Csapat/csúcs

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB Csapat/csúcs


Csapat/csúcs szerkesztése

Ebben a táblázatban egy csapat vagy egy csúcs MULAP-jainak a paramétereit lehet módosítani.  A táblázat ezenkívül áttekintést nyújt a csapat/csúcshoz tartozó MULAP-okról.

MULAP hívósz. oszlop

Itt a MULAP hívószámát lehet módosítani. Alapértelmezés szerint ez az első hozzáadott mellékről kerül átvételre.

MULAP KöBet oszlop

Itt a MULAP közvetlen betárcsázási hívószámát lehet módosítani. Alapértelmezés szerint ez az első hozzáadott mellékről kerül átvételre.

MULAP név oszlop

Itt a MULAP nevét lehet módosítani. Alapértelmezés szerint ez az első hozzáadott mellékről kerül átvételre.

A mellékek hívószámaival jelölt oszlopok

Itt annyi oszlop van, ahány mellék van a MULAP-ban.  A tagi paraméterek rövidített formában vannak ábrázolva:

M: master

C: főnök

R: akusztikus hívás

A: automatikus kimenő foglalás

K: nincs automatikus bejövő hívásfelvétel

Az ebben az oszlopban végrehajtott kettős kattintással leágazhatunk a Tagi paraméterek-párbeszédpanelbe, ahol (a master és a főnök kivételével) módosítani lehet a paramétereket.


Hívószámok törlése

Ezzel az opcióval törlésre kerülnek a következő hívószámok:

Mellékek (belső és beválasztási) hívószámai

Vonalhívószámok

Iránykódok (kivéve az 1-es irány kódját)

USBS-hívószámok (belső és beválasztási)

IMOD-hívószámok (belső és beválasztási)

A digitális modem (belső és beválasztási) hívószáma

Csoport hívószámok (belső és beválasztási)

Belső pótkezelő

A ”*” és ”#” helyettesítő kódjai

A következő hívószámok ismét fölülírásra kerülnek az alapértelmezés szerinti értékekkel:

Az 1-es irány iránykódja (az alapértelmezés 0; az USA-ban 9)

A pótkezelő betárcsázási száma (az alapértelmezés 0; az USA-ban 9)

A szolgáltatáskódok mindig változatlanok maradnak.

FIGYELEM:	A központi díjregisztráláshoz (CDR) a QSIG-vonalakhoz be kell jegyezni egy vonalkódot (lásd Kód, Vonalak). A hívószámok törlése esetén a kódok törlődnek, és a központi díjregisztrálás (CDR) nem lehetséges többé.


Hangposta
Hangposta (a Hicom 150 H V1.0-tól (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától))

Az 1.0 verzió és a 2.2 verzió esetében a következők érvényesek:

- A mellékállomások között szükség van egy portra, amely PM (hangposta-) portként lett beállítva.

- A mellékállomások között szükség van egy portra, amely ellátja a PM-hez (hangpostához) történő hívás-továbbkapcsolás funkcióját.

- A mellékállomások között szükség van egy portra, amely ellátja a visszahívási funkciót.

A 3.0 verzióra a következő érvényes :

- A mellékállomások között szükség van egy portra, amely PM (hangposta-) portként lett beállítva.

- A mellékállomások között szükség van egy portra, amely ellátja a PM-hez (hangpostához) történő hívás-továbbkapcsolás funkcióját.

- A mellékállomások között szükség van egy portra, amely ellátja a visszahívási funkciót, vagy pedig

a visszahívási hívószámot a Kapcsolt egységek --> Hangposta alatt jegyezzük be.

Az Allserve-re a következő érvényes :

- A mellékállomások között szükség van egy portra, amely PM (hangposta-) portként lett beállítva.

- A mellékállomások között szükség van egy portra, amely ellátja a PM-hez (hangpostához) történő hívás-továbbkapcsolás funkcióját, vagy pedig a hívásirányító (Call Management) külső bejegyzéseit vehetjük igénybe, amelyek a Kapcsolt egységek --> Hangposta alatt

vannak bejegyezve.

- A mellékállomások között szükség van egy portra, amely ellátja a visszahívási funkciót, vagy pedig

a visszahívási hívószámot a "HÍVÁSIRÁNYÍTÁSI LISTÁK" alatt jegyezzük be.

Hangposta visszahívásos hozzáférés mező

Ezekre a beállításokra csak központi hangpostával rendelkező, hálózatba szervezett (legyen az akár CorNet-N, akár QSIG) távközlési berendezések esetén van szükség. Léteznie kell egy homogén hívószámtervnek. Ezeket a beállításokat csak az alárendelt rendszerekben kell eszközölni.

Megjegyzés: Ez az eljárás felváltja a ál-portokon keresztül működő megoldást, amelyet ez ideig a visszahívásos hozzáféréshez általában alkalmazni szoktak. A hangpostára történő hívás-továbbkapcsoláshoz az ál-portokra továbbra is szükség van.

Hívószám

Ha üzenet jött egy hangpostából, akkor az üzenet hangpostafiók gombon keresztül történő lekérdezésekor a hívószám alatt megadott hívószámra kerül felépítésre a kapcsolat.

Homogén hálózatokban ez a hívószám ugyanaz, mint a főrendszer ”Callback Access Number” száma (visszahívásos hozzáférési száma).  Az automatikus útválasztáson (LCR) keresztül ezt a hívószámot természetesen továbbítani kell a főrendszernek.

Név

A hangpostafiók gomb működtetésekor az itt bejegyzett név jelenik meg az Optiset E/optiPoint 500 készülék kijelzőjén.


QSIG szolgáltatások
QSIG szolgáltatások (a Hicom 150 H V1.0-tól (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától))

Ez a szolgáltatás Észak-Amerikában nem kerül alkalmazásra.

Egy több távközlési berendezésből álló hálózatban a részrendszerekre jutó tarifa információk (központi díjregisztrálási adatok) átküldésre kerülnek a hálózat egy rögzített távközlési berendezésébe. Erre a célra mindegyik távközlési berendezésben konfigurálni kell a célállomás-rendszer hívószámát (a központi regisztrálóhely hívószámát), amelyre a kapcsolási adatok átküldésre kerülnek. A központi regisztrálóhely csak egy A6-os rendszer lehet, vagyis a Hicom 150 E Office/HiPath 3000 rendszer csak a tarifa adatok küldője lehet, sohasem a vevője.  A Hicom 150 H V1.0-tól (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától) foglaltság-kijelzés is eszközölhető egy központi TK-berendezésre.

A saját alközpont adatai mező

Ezekkel az adatokkal történik a saját távközlési berendezés azonosítása egy hálózaton belül.  Ezek az adatok mind a foglaltság-kijelzéshez, mind pedig a kapcsolási adatok útválasztásához érvényesek.

Berendezés száma

A több TK-berendezésből (A6-os rendszerekből) álló hálózatokban minden alközpontnak van egy egyértelmű berendezés száma.  Ha a Hicom 150 E Office/HiPath 3000-t ilyen berendezésekkel szervezzük közös hálózatba, és használni szeretnénk a QSIG szolgáltatásokat, akkor kompatibilitási okokból itt is nyilván kell tartani a berendezés számát (1-255).

Csoportszám

Az A6-os rendszerekben a résztvevőket csoportokba lehet osztani.  Ennek alapján kapnak egy egyértelmű csoportszámot.  A Hicom 150 E Office/HiPath 3000-ben nem létezik ilyen csoportosítás.  Kompatibilitási okokból azonban itt is nyilván kell tartani egy csoportszámot (1-40).

Alközpontokon átnyúló foglaltság-kijelzés mező

Ezekkel az adatokkal azt a távközlési berendezést adjuk meg, ahová a központi foglaltság-kijelzés telepítve van.  Ez éppúgy lehet a fő rendszer, mint valamelyik alberendezés.

Célrendszer alközpontsz.

Itt a célrendszer berendezés számát (1-255) rögzítjük.

Célrendszer hívósz.

A foglaltság-kijelzés központi regisztrálási helyének (A6-os rendszer) hívószáma.

Kapcsolási adatok - útválasztás mező

Ezekkel az adatokkal azt a távközlési berendezést adjuk meg, ahol a központi díjregisztrálás történik. Ez éppúgy lehet a fő rendszer, mint valamelyik alberendezés.

Célrendszer hívósz.

A kapcsolási adatok központi regisztrálási helyének (A6-os rendszer) hívószáma.


LAN beállítások
LAN beállítások (a Hicom 150 E Office 2.2 verziójától)

Központi díjregisztrálás mező

A díjregisztrálás a LAN-on keresztül 3 különböző kiviteli módban működtethető.  A csatlakozó alkalmazásoktól függően kell a megfelelő módszert kiválasztani.

TFTP ügyfél (a Hicom 150 H V1.0-tól (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától))

A TFTP ügyfél a díjadatokat egy beállítható időzítő (pl. 10 perc) és egy rögzített küszöbérték (a belső tarifapuffer kb. 80%-a foglalt) által vezérelve küldi el egy külső alkalmazásnak. A fentebb megjelölt kioldó okok hatására a rendszer kapcsolatot teremt a TFTP szerverrel, egy fájlban átviszi az összes felgyűlt tarifaadatot, és ezt követően lebontja a kapcsolatot. Ha a szerverrel nem építhető fel a kapcsolat, akkor egy alternatív szervert szólít meg.
A rendszer ülésenként új fájlnevet használ.
Itt a két szerver IP-címe (rögzített 69-es porttal) és az időzítő konfigurálható.

TCP ügyfél (a Hicom 150 H V1.0-tól (a Hicom 150 E Office 3.0 verziójától))

Összegyűlt tarifaadatok esetén az ügyfél egy TCP/IP kapcsolatot kezdeményez a külső tarifaszerverrel (külső alkalmazással). A kapcsolat felépítését követően átvitelre kerülnek a tarifaadatok, az összeköttetés pedig permanensen fennmarad, és a további felmerülő költségek is elküldésre kerülnek. Itt minden adatrekord egyenként kerül elküldésre.
Itt a szerver TCP/IP-címét lehet beállítani.

TFTP szerver (a Hicom 150 E Office 2.2 verziójától)

Egy külső program egy TFTP ügyfélen keresztül felszólítást küld a tarifa adatok kiadására. Ehhez az adott programnak fel kell építenie egy kapcsolatot, és kérnie kell a díjadatokat.  Ezután átivtelre kerülnek az összes felgyűlt díjadatok, majd ezt követően bontódik a kapcsolat.
Az adott alkalmazás kérheti a díjadatokat önállóan, ill. egy SNMP-szűrőelem (trap) által kioldva is. Az SNMP-szűrőelem (”adatok vannak”) a belső tarifapuffer konfigurálható küszöbérték-figyelésén keresztül generálódik.

A jogosult ügyfél rendszerek IP-címei a Tűzfal alatt állíthatók be.  A Hicom 150 E Office/HiPath 3000 TFTP szerver portja rögzített (69).

Kiviteli formátum mező

Fájlformátum

Itt lehet választani a CR-t alkalmazó DOS mód, a rekordot LF-fel lezáró UNIX mód és a rekordok végén csak LF-et tartalmazó kiviteli mód között.

(Ez a beállítás csak a mellékenkénti, vonalankénti és központi díjregisztrálási adatok LAN-on keresztül történő kivitele esetén aktív.)

Elválasztójel

Itt lehet beállítani a díjrekordok logikai elemei közötti elválasztójelet.  Ezáltal az adatoknak nem szükséges többé egy meghatározott pozícióban állniuk.

(Ez a beállítás csak a mellékenkénti, vonalankénti és központi díjregisztrálási adatok LAN-on keresztül történő kivitele esetén aktív.)

Lásd még:

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Hicom 150 E Office LAN-kapcsolatban

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB HiPath 3000 LAN-kapcsolatban


Kártyaállapot
Kártyaállapot (a HiPath 3000 V1.2/Hicom 150 H V1.2-től)

Itt az összes kártya állapotát lehet megjeleníteni.  Az állapot 3 másodpercenként kerül frissítésre.  A megjelenítés azt követően kezdődik el, hogy megnyomjuk az ”Indítás” parancsgombot.  Az ”Állj” hatására abbamarad a megjelenítés további aktualizálása.

”Kártyahely” oszlop

A fizikai kártyahely száma.

”Kártya” oszlop

A kártya megjelölése.

”Nincs bedugva” oszlop

Ha a kártya nincs bedugva, akkor be van ikszelve.

”Elromlott” oszlop

Akkor van beikszelve, ha a kártya elromlott (vagy nincs betöltve).

”Zárolva” oszlop

Akkor van beikszelve, ha az adott kártyán legalább egy port zárolva van.

”Szabad” oszlop

Akkor van beikszelve, ha az adott kártya összes portja szabad.

”Foglalt” oszlop

Akkor van beikszelve, ha az adott kártyának legalább egy melléke vagy vonala fel van véve, éppen hívják, vagy beszélgetésben van.

”Ütemforrás” oszlop

Akkor van beikszelve, ha az adott kártya szolgáltatja a referenciaütemet.

FIGYELEM:

-	A ”zárolt” állapot a ”szabaddal” vagy a ”foglalttal” kombinációban is előfordulhat.

-	Az ”ütemforrás” állapot más állapotokkal kombinációban is előfordul.

-	A ”nincs bedugva” vagy ”elromlott” állapot nem fordulhat elő más állapotokkal kombinációban.

-	Ha egy bedugott kártya nem kerül megjelenítésre, akkor ez azt jelenti, hogy a kártya vagy elromlott, vagy nem pedig nem lehetett konfigurálni.


Alapbeállítások

Az alapbeállítások csak a HiPath 3000 V1.2-től állnak rendelkezésre.  Az egyéb verziókhoz/változatokhoz az IP-paraméterek alatt lehet hasonló jellegű beállításokat eszközölni.

IP-hozzáférés mező

Inaktív

IP-n keresztül nem áll fenn kapcsolat a HiPath 3000-rel.

LIM

A vezérlőkártyán lévő LIM-almodult LAN-hozzáférésként használjuk a HiPath 3000-hez.

HIP

Ebben a módban a rendszer a HiPath HG 1500-as kártyát használja a LAN-hozzáférésre a LIM almodul helyett. A HG 1500 áthidaló módban dolgozik, vagyis a HiPath HG 1500-as kártya és a HiPath 3000 alaplapja külön IP-címekkel rendelkeznek, amelyek osztoznak egymással a fizikai LAN-interfészen.

SLIP

Ez a hozzáférés pillanatnyilag csupán a HiPath 500-assal összefüggésben kerül alkalmazásra.  Itt a HiPath a V24-esen keresztül a HXGO kártyával van összekötve.  Ennek az IP-hozzáférésnek a kiválasztása révén a SLIP-hez előre meghatározott értékek kerülnek beállításra, amelyeket elvileg nem kell többé megváltoztatni.  A HiPath 3150-estől a 3250-esig a SLIP van beállítva alapértelmezésként.  A rendszer elindításkor ellenőrzi, hogy működik-e az IP-összeköttetés (ping).  Ha nem, akkor újra inicializálja a V24-est a szokásos V24 paraméterekkel.

Útválasztó hívószáma mező

Útválasztó hívószáma

Itt a HiPath 3000 közvetlen beválasztási hívószáma kerül megadásra, amelyen a HiPath 3000 kívülről feltárcsázható. A HiPath 3000 útválasztási funkciói kívülről ezen a beválasztási számon érhetők el.

Hívószám-ellenőrzés

A hívószám-ellenőrzés globálisan működik, vagyis ha be van kapcsolva, akkor csak olyan hívó fél számmal (CallingPartyNumber) érkező hívások kerülnek felvételre, amelyekhez egy  ISDN-partner (vö.útválasztás) is definiálva lett. Az összes hívó fél száma nélkül érkező hívások elutasításra kerülnek.

LAN interfész/PSTN interfész mező

A HiPath 3000 2 hálózati illesztővel rendelkezik. Az egyik ezek közül a LAN interfész (LAN), amely a vállalati hálózathoz van csatlakoztatva, a másik pedig a Public Switching Telephone Network (PSTN, nyilvános telefonközponti hálózat) - interfész.

Mindkét fajta illesztőhöz a következő paramétereket lehet beállítani:

IP-cím

Ez az interfész IP-címe. Kizárólag az A, B vagy C-hálózati osztályokba tartozó címek megengedettek. A címnek ezenkívül egyértelműnek kell lennie mind az interfészen belül, mind pedig a PSTN partner IP-címei vonatkozásában is.

A hálózati osztályok: (1.0.0.0-tól 126.255.255.255-ig)

nnnnnnn . hhhhhhhh . hhhhhhhh . hhhhhhhh szabványos hálózati maszkkal: 255.0.0.0

B hálózati osztályok: (128.0.0.0-tól 191.255.255.255-ig)

nnnnnn . nnnnnnnn . hhhhhhhh . hhhhhhhh szabványos hálózati maszkkal: 255.255.0.0

C hálózati osztályok:(192.0.0.0-tól 223.255.255.255-ig)

nnnnnn . nnnnnnnn . nnnnnnnn . hhhhhhhh szabványos hálózati maszkkal: 255.255.255.0

ahol: n = hálózat, h = gazdagép

Subnet maszk

A hálózati maszk alhálózatok előállítására szolgál. Így pl. egy B osztályú cím, amelynél normális esetben a 2-től 15-ig terjedő bitek a hálózatot és a 16-tól 31-ig terjedő bitek a munkaállomást jelölik, a 255.255.240.0 hálózati maszk felhasználásán keresztül több alhálózathoz vezet, amelyek egyébként csak a vállalati struktúrán belül ismertek. A fenti hálózati maszkon keresztül a hálózati bitek és a gazdagép-bitek közötti választóvonal eltolódik a harmadik oktettbe, mégpedig úgy, hogy most már a 16-tól 19-ig terjedő bitek is a hálózat jelölésére használhatók, míg a munkaállomás leírására már csak a 20-től 31-ig terjedő bitek szolgálnak. Ez az eljárás azzal az előnnyel jár, hogy áttekinthetően lehet struktúrálni a vállalati hálózatot, és le lehet egyszerűsíteni a karbantartást. A kisebb cégek pl. gyakran csak egy C osztályú címmel rendelkeznek,

(amelyet az IETF vagy az erre feljogosított nemzeti intézet oszt ki). Ha azonban a vállalat több, helyileg elválasztott irodából áll, akkor ezeket WAN-összeköttetésen (Wide Area Network, nagy kiterjedésű hálózat) keresztül kell egymáshoz csatolni. Az útválasztó azonban, amely egy ilyen feladatot érzékel, abból indul ki, hogy különböző hálózatokat kell egymással összekapcsolnia. Annak érdekében, hogy minden fiókintézmény részére egy saját IP-hálózatot lehessen rendelkezésre bocsátani (az egyetlen hivatalos IP-cím ellenére), a C osztályú cím egy alhálózati maszk segítségével osztható fel ilyenekre. Az ilyen újrafelosztás egyébként csak a belső vállalati hálózatban érvényes. Az internet felé a vállalat továbbra is csak egy C osztályú hálózattal rendelkezik, ugyanúgy, mint eddig.

MTU

A maximális csomaghossz bájtban az IP-protokollhoz. Az 500-tól 1500-ig terjedő értéktartományba eshet.

Kapcsolásvezérlés mező

Tárcsázásismétlés

A hívásismétlések maximális számát adja meg a PSTN partnerstruktúrából származó hívószámokhoz (csak akkor releváns, ha a Hicom a hívást a PSTN-en keresztül kezdeményezi).

Szünet

A hívásismétlések közötti szünetet adja meg másodpercekben.

TFTP-szerver APS-átvitelhez mező

A TFTP protokoll (Trivial File Transfer Protocol, triviális fájlátviteli protokoll) segítségével fájlokat lehet egyik számítógépről a másikra továbbítani. Ennek során a HiPath 3000 kiszolgáló módban és ügyfél módban egyaránt működtethető.

A HiPath 3000 TFTP kiszolgáló módban: az APS a távoli számítógépen van tárolva, és az adott APS a távoli TFTP kliens egy ”tftp –i <IP-cím> put <Source-Filename> hicom.fli” műveletén keresztül kerül betöltésre a HiPath 3000-be. Az APS átvitelt tehát a kliens indítja el.

A HiPath 3000 TFTP ügyfél módban: a HiPath 3000 a privát SNMP-MIB-en keresztül saját maga által aktivált ”TFTP Download Action-nel” (TFTP letöltési művelettel) magától tölti be valamelyik APS-t a nyilvántartott TFTP-szerverről.

A betöltött APS-re való átkapcsolás vagy SNMP-n (egyszerű hálózatigazgatási protokollon) keresztül történik, vagy TFTP ügyfél módban egy megadott idő elteltével.

IP-cím

Annak a TFTP kiszolgálónak az Internet protokoll címe (TFTP = Trivial File Transfer Protocol, triviális fájlátviteli protokoll), amely az APS-t (a távközlési berendezés programrendszerét) a HiPath 3000 rendelkezésére bocsátja.

Elérési út

Itt azt az elérési útvonalat kell megadni, amely alatt az APS a távoli számítógépen tárolva lett. A teljes elérési utat meg kell adni.

Átkapcsolási idő

Ezen a helyen azt az átkapcsolási időpontot kell bejegyezni, amikor a HiPath 3000-nek át kell kapcsolnia az átvitt APS-re. Az első adatbeviteli mezőben az óraidőt, a második adatbeviteli mezőben pedig az átkapcsolás dátumát lehet beállítani. A TFTP-átvitelt követő azonnali vagy idővezérelt átkapcsolás kioldásához egy SNMP-n keresztül továbbított kiváltó impulzus is szükséges.


PSTN partner

Ez a párbeszédpanel csak a HiPath 3000 V1.2-től áll rendelkezésre.

PSTN partnerek áttekintése

Legfeljebb 20 partner konfigurálható. Ez az adatstruktúra olyan PSTN partnerállomásokat ír le, amelyek a Hicom-on keresztül hívják fel az ügyfélhálózatot, vagy amelyeket a HiPath 3000-en keresztül kell elérni az ügyfélhálózatból.  Ebben az áttekintésben az információk csak megjelenítve vannak.  Módosításukhoz, vagy egy új PSTN partner hozzáadásához kettős kattintással ki kell választani valamelyik sort, aminek a hatására megnyílik egy párbeszédablak a következő bejegyezhető paraméterekkel:

Név

A PSTN partnerek neve legfeljebb 14 tetszőleges karaktert tartalmazhat, és annak egyértelműnek kell lennie.

IP-cím

A PSTN partner IP-címe. A 0.0.0.0 IP-cím nem megengedett. Különleges esetnek számít a 255.255.255.255 érték. Ezzel az adott partner esetében kikapcsolható az IP-protokoll. A címnek ezenkívül egyértelműnek kell lennie, tehát azt nem használhatják más partnerek vagy a HiPath 3000 hálózati interfészei.

Rövid tartás (mp.)

A rövid tartási paraméter azt az időtartamot írja le másodpercekben, amelynek eltelte után a PSTN összeköttetés tétlenség esetén bontásra kerül. Amennyiben új adatcsomagok kerülnek átvitelre, akkor az összeköttetés (a felhasználó számára transzparens módon) ismét felépítésre kerül. Ezt a mechanizmust pihentetéses kapcsolatfelépítésnek és -lebontásnak is nevezik. Ennek következtében csak a tényleges vonalhasználat után keletkeznek költségek.

Betárcsázás

A beválasztási szám a hívó azonosítására szolgál, ha az nem tud hívószámot átadni (pl. analóg vonal esetén). A hívó azonosítása és a hozzá tartozó PSTN partnerstruktúra kiválasztása ennek a betárcsázási számnak a felhívásával történik a HiPath 3000 útválasztó hívószáma helyett.

Rövid tartási mód

Ezen a helyen lehet be- ill. kikapcsolni a rövid tartási módot.

Visszahívás

A hívást kezdeményező partnerállomásnak a PSTN-kapcsolat D csatornájában át kell adnia a saját hívó fél számát (CallingPartyNumber). Ha be van kapcsolva a visszahívás, akkor a HiPath 3000 visszautasítja ezt a hívást, majd rögtön utána visszahívja a nyilvántartott partnert. Ezzel meg lehet akadályozni egy nem feljogosított ellenoldali állomás betárcsázását. A visszahívási funkció úgy működik, hogy a kezdeményező hívásnál még nem jön létre kapcsolat, úgyhogy költségek csak a visszahívó oldalon keletkeznek.

Ellenoldali analóg modem

Ennek a pontnak aktiválva kell lennie, ha a partner analóg modem.

IP-leképezés

Ez a paraméter azt adja meg, hogy végrehajtásra kerüljön-e IP-leképezés.

Biztonság mező

Felhasználói ID

Ezen a helyen a PAP-hez, CHAP-hez szükséges azonosítókat, vagy a szolgáltató megfelelő felhasználói azonosítóját kell bevinni.

PAP aktiválva / CHAP aktiválva

A PAP és/vagy CHAP biztonsági mechanizmus használatához a PPP-protokollon belül ezen a helyen aktiválni kell a PAP-t, ill. CHAP-t.

Gazdagép

Ez a pont határozza meg, hogy a partnerállomásnak vagy a HiPath 3000-nek kell-e kezdenie a jogosultság ellenőrzését.
Ha a gazdagép jellemző be van kapcsolva, akkor ez azt jelenti, hogy: a hívó partnernek kell igazolnia jogosultságát a HiPath 3000-nél.
Ha a gazdagép jellemző ki van kapcsolva, akkor ez azt jelenti, hogy: a HiPath 3000 igazolhatja saját jogosultságát a felhívott partnernél.

Jelszó

Itt a megfelelő jelszót kell beadni a PAP-hez, ill. CHAP-hez.

PSTN partner mező

Egy PSTN partner maximum 5 hívószámból áll. Ha a partnert a HiPath 3000-ből kell elérni, akkor először az első kimenőként megjelölt hívószámra történik egy hívásfelvételi kísérlet kezdeményezése. Amennyiben ez sikertelen (a beállított hívásismétlési szám lejárta után - lásd az Alapbeállításokat), akkor ezt követően egymás után tárcsázásra kerül a többi kimenőként megjelölt hívószám egészen addig, amíg vagy sikerül létrehozni az összeköttetést, vagy nem áll több szám rendelkezésre.

Hívószám

A PSTN-hívószám, amelyen a partner elérhető. Ennek a számnak a teljes konfiguráción belül egyértelműnek kell lennie, és legfeljebb 22 decimális számjegyből (0-9) állhat. Ezenkívül még egy kötőjel is beilleszthető a szükséges vonalkérő kódok elválasztására.

Hívásirány

Ezen keresztül rögzíthető egy adott kapcsolat jellege.

A következő értékek lehetségesek:

Zárolva:	A szám nem kerül felhasználásra
Beérkező:	Ezt a hívószámot a rendszer a bejövő hívások hívószám-ellenőrzésénél fogja figyelembe venni (ez a bejegyzés nem kerül felhasználásra a kimenő kapcsolat hívószámának a megállapításánál).
Kimenő:	Ez a bejegyzés felhasználásra kerül a kimenő kapcsolat hívószámának a megállapításánál (Ezt a hívószámot a rendszer a bejövő hívások hívószám-ellenőrzésénél nem fogja figyelembe venni).
Beérkező + kimenő:	Ezt a bejegyzést a rendszer a kimenő kapcsolat hívószámának a megállapításánál is felhasználja, s a bejövő hívások hívószám-ellenőrzésénél is figyelembe veszi.
Parancsgombok

A ”>” és ”<” parancsgombokkal lehet lapozni a már létrehozott PSTN partner bejegyzések között.

Az ”Új” parancsgombbal hozható létre egy új bejegyzés. A bejegyzés száma a ”Rekordsz.:” mellett kerül megjelenítésre.

A ”Vissza” parancsgombbal a megelőző párbeszédpanelbe lehet leágazni. A bevitt adatokat ott lehet végérvényesen átvenni vagy elvetni.


IP-leképezés

Ez a párbeszédpanel csak a HiPath 3000 V1.2-től áll rendelkezésre.

A legtöbb ügyfél vállalati hálózata a privát IP-címtartomány (RFC1597) alapján épül fel. Ebből adódik a probléma, hogy ugyanaz az IP-cím több ügyfélnél is létezhet. Ahhoz, hogy a távoli központ számára lehetővé váljon az IP-címek egyértelmű hozzárendelése a különböző ügyfél LAN-okhoz, a címleképezés funkciójára van szükség. Ennek révén valamely cél vagy forrás IP-címe (IP adatforgalom esetén a HiPath 3000 PSTN interfészén keresztül) egy tetszőleges ”virtuális” IP-címbe kerül leképezésre.

Legfeljebb 20  bejegyzés konfigurálható.

IP-csomagok a LAN-ból a PSTN interfészen keresztül a távoli közponba:
Az IP ügyfél LAN egy IP virtuális LAN-ban kerül leképezésre.

IP- csomagok a távoli közponból a PSTN interfészen keresztül az ügyfél LAN-ba:
Az IP virtuális LAN az IP ügyfél LAN-ba tevődik át.

IP ügyfél LAN:

Egy specifikus IP-címet vagy hálózati címet azonosít az ügyfél LAN-ban.

IP virtuális LAN:

A PSTN-oldal ennek megfelelő specifikus IP-címét vagy hálózat címét azonosítja.

Leképezési maszk:

Ez rögzíti az IP-címnek azt a releváns részét, amely átalakításra kerül.

Parancsgombok

A ”>” és ”<” parancsgombokkal lehet lapozni a már létrehozott leképezési bejegyzések között.

Az ”Új” parancsgombbal hozható létre egy új bejegyzés. A bejegyzés száma a ”Rekordsz.:” mellett kerül megjelenítésre.

A ”Vissza” parancsgombbal a megelőző párbeszédpanelbe lehet leágazni. A bevitt adatokat ott lehet végérvényesen átvenni vagy elvetni.


IP útválasztás

Ez a párbeszédpanel csak a HiPath 3000 V1.2-től áll rendelkezésre.

Ebben a paraméterkategóriában maximum 40 bejegyzést lehet létrehozni. Ezeken keresztül történik annak rögzítése, hogy melyik IP-hálózat, illetve melyik egyedülálló IP-számítógép melyik kicserélő központon (gateway) keresztül érhető el. A közvetlenül a HiPath 3000-re csatlakoztatott hálózatok (LAN, PSTN) ismertek a belső útválasztó számára, ezért ezekhez nem kerülnek kiértékelésre útválasztási bejegyzések.

IP-cím

Ez a célrendszer vagy -hálózat IP-címe. Ha a hozzá tartozó hálózati maszk (ld. lentebb) 255.255.255.255-tel egyenlő, akkor ez egyedi rendszert tételez fel, más esetekben a program az IP-címet egy hálózat címeként értelmezi. Az utóbbi esetben a 0.0.0.0 IP-cím is megengedett. Ezzel a beállítással az ehhez a címhez tartozó kicserélő központot (gateway, ld. lentebb) alapértelmezés szerinti gateway-nek soroljuk be.

Hálózati maszk

A hálózati maszk alhálózatok előállítására szolgál. Így pl. egy B osztályú cím, amelynél normális esetben a 2-től 15-ig terjedő bitek a hálózatot és a 16-tól 31-ig terjedő bitek a munkaállomást jelölik, a 255.255.240.0 hálózati maszk felhasználásán keresztül több alhálózathoz vezet, amelyek egyébként csak a vállalati struktúrán belül ismertek. A fenti hálózati maszkon keresztül a hálózati bitek és a gazdagép-bitek közötti választóvonal eltolódik a harmadik oktettbe, mégpedig úgy, hogy most már a 16-tól 19-ig terjedő bitek is a hálózat jelölésére használhatók, míg a munkaállomás leírására már csak a 20-től 31-ig terjedő bitek szolgálnak. Ez az eljárás azzal az előnnyel jár, hogy áttekinthetően lehet struktúrálni a vállalati hálózatot, és le lehet egyszerűsíteni a karbantartást. A kisebb cégek pl. gyakran csak egy C osztályú címmel rendelkeznek, (amelyet az IETF vagy az erre feljogosított nemzeti intézet oszt ki). Ha azonban a vállalat több, helyileg elválasztott irodából áll, akkor ezeket WAN-összeköttetésen (Wide Area Network, nagy kiterjedésű hálózat) keresztül kell egymáshoz csatolni. Az útválasztó azonban, amely egy ilyen feladatot érzékel, abból indul ki, hogy különböző hálózatokat kell egymással összekapcsolnia. Annak érdekében, hogy minden fiókintézmény részére egy saját IP-hálózatot lehessen rendelkezésre bocsátani (az egyetlen hivatalos IP-cím ellenére), a C osztályú cím egy alhálózati maszk segítségével osztható fel ilyenekre. Az ilyen újrafelosztás egyébként csak a belső vállalati hálózatban érvényes. Az internet felé a vállalat továbbra is csak egy C osztályú hálózattal rendelkezik, ugyanúgy, mint eddig. Ha a hálózati maszk értéke 255.255.255.255, akkor az ehhez tartozó IP-címet a program egy egyedi rendszer címeként értelmezi, más esetekben viszont egy egész hálózat címeként. Az utóbbi esetben az IP-cím a 0.0.0.0 értéket is felveheti, ami által a kicserélő központ (gateway, ld. lentebb) alapértelmezés szerinti kicserélő központtá válik.

Gateway

A gateway (kicserélő központ) a következő számítógép/útválasztó, amelyen keresztül a kívánt (az IP-címmel leírt) cél elérhető. Amennyiben a célként megadott cím hálózatot képvisel (vagyis a hálózati maszk nem egyenlő 255.255.255.255-tel), akkor a 0.0.0.0 IP-címhez tartozó gateway lesz az alapértelmezés szerinti kicserélő központ. Erre minden olyan cél esetében szükség van, amely nincs kifejezetten feltüntetve az útválasztási táblázatban. Egyébként a 0.0.0.0 vagy 255.255.255.255 IP-címek a gateway részére nem megengedettek.

Parancsgombok

A ”>” és ”<” parancsgombokkal lehet lapozni a már létrehozott útválasztási bejegyzések között.

Az ”Új” parancsgombbal hozható létre egy új bejegyzés. A bejegyzés száma a ”Rekordsz.:” mellett kerül megjelenítésre.

A ”Vissza” parancsgombbal a megelőző párbeszédpanelbe lehet leágazni. A bevitt adatokat ott lehet végérvényesen átvenni vagy elvetni.


Tűzfal

Ez a párbeszédpanel csak a HiPath 3000 V1.2-től áll rendelkezésre.

A nem kívánt összeköttetések elleni védelemhez különböző biztonsági mechanizmusok léteznek.

IP tűzfal mező:

Ebbe a kategóriába legfeljebb 40 bejegyzés tartozhat. Ebben a táblázatban kerül rögzítésre, hogy egyfelől egy LAN-PC-nek szabad-e a HiPath 3000-en keresztül egy másik hálózatba IP-kereteket küldenie, másfelől hogy egy külső számítógép vagy külső hálózat hozzáférhet-e a helyi LAN-hoz vagy a HiPath 3000-hez. Ezáltal megakadályozható vagy engedélyezhető pl. a PSTN-be és ezen keresztül a távoli hálózatba történő útválasztás.

Aktiválás

Itt történik az IP tűzfal bekapcsolása vagy kikapcsolása.

FIGYELEM: Bekapcsolt IP tűzfal esetén először az összes IP-cím zárlat alá kerül.

IP-címek táblázata

Itt van megjelenítve, hogy melyik IP-címek vannak felvéve a tűzfalba.

Ahhoz, hogy bejegyzéseket tudjunk eszközölni a táblázatban, egy kettős kattintást kell végrehajtani a kívánt célra.  Ezáltal leágazunk az IP tűzfal párbeszédpanelbe.

Alkalmazás tűzfal mező:

Ebbe a kategóriába legfeljebb 10 bejegyzés tartozhat. Ez a tűzfal a HiPath 3000 programszintjén működik. Ebben a táblázatban kerül rögzítésre, hogy melyik külső számítógépeknek szabad hozzáférniük az egyes Hicom alkalmazásokhoz.

Aktiválás:

Itt történik az alkalmazás tűzfal bekapcsolása vagy kikapcsolása.

Csak a HiPath 3000-rendszerekben állítható.  Az egyéb rendszerekben az alkalmazás tűzfal mindig be van kapcsolva.

IP-címek és alkalmazások táblázata

A következő alkalmazások engedélyezhetők vagy zárolhatók:

Telnet, CSTA, APS, KDS, HiPath 3000 Manager E, Log, Díjrögzítés, ASCII.

Ahhoz, hogy bejegyzéseket tudjunk eszközölni a táblázatban, egy kettős kattintást kell végrehajtani a kívánt célra.  Ezáltal leágazunk az Alkalmazás tűzfal párbeszédpanelbe.


IP tűzfal

Ez a párbeszédpanel csak a HiPath 3000 V1.2-től áll rendelkezésre.

Forrás IP-cím

Az a forrás IP-cím, amelyre a tűzfalnak reagálnia kell. Ha ugyanez a bejegyzés nem található meg pontosan ugyanígy az IP útválasztási táblázatban is, akkor a partnerállomás egyedi gazda számítógépként kerül besorolásra. Ha létezik az IP-címhez útválasztási bejegyzés, akkor ennek a bejegyzésnek a címtípusa (hálózat vagy gazdagép) kerül átvételre.

Cél IP-cím

A cél IP-címmel az a hálózat vagy gazdagép kerül megadásra, amellyel összeköttetést szabad létrehozni. A 0.0.0.0 érték tetszőleges IP-címmel megengedi a kapcsolatteremtést.

Protokoll mező

IP-protokoll

Ezzel a beállítással pontosabban specifikálhatók a protokolljaik szerint azok az IP-csomagok, amelyek átkelhetnek a tűzfalon. A protokollra a következő kiválasztási lehetőségek állnak rendelkezésre:

TCP (Transmission Control Protocol, átvitel-ellenőrzési protokoll)

UDP (User Datagramm Protocol, felhasználói adatcsomag protokoll)

ICMP (Internet Control Message Protocol, Internet ellenőrző-üzenet protokoll)

Összes IP-protokoll

Ahhoz, hogy az alkalmazások bejussanak a Hicom-ba, aktivált IP tűzfal esetén számításba kell venni a következő táblázatot:

Alkalmazás	IP-protokoll/IP-port	Utasítás
Telnet	TCP, 23-as port
HiPath 3000 Manager E	TCP, 7000-es Port
CSTA	TCP, 7001-es port
Log	UDP, 69-es port (TFTP)	GET -i log.arc
APS (APS átvitel)	UDP, 69-es port (TFTP)	GET, PUT -i hicom.fli
Díjrögzítés	UDP, 69-es port (TFTP)	GET -i  gez.txt, gel.txt, get.txt
Ügyfél adatbázis	UDP, 69-es port (TFTP)	GET -i kds.txt
ASCII	UDP, 69-es port (TFTP)	GET -i ascii.txt
IP-port

TCP vagy UDP esetén megadható, hogy melyik port engedélyezett. Ezenkívül lehetőség van az összes port engedélyezésére is.  Lásd még az IP-protokoll alatt megadott táblázatot.

ICMP típus

ICMP esetén megadható, hogy melyik ICMP típus engedélyezett. Ezenkívül lehetőség van az összes típus engedélyezésére is.

ICMP kód

ICMP esetén megadható, hogy melyik ICMP kód engedélyezett. Ezenkívül lehetőség van az összes kód engedélyezésére is.

Parancsgombok

A ”>” és ”<” parancsgombokkal lehet lapozni a már létrehozott IP tűzfal bejegyzések között.

Az ”Új” parancsgombbal hozható létre egy új bejegyzés. A bejegyzés száma a ”Rekordsz.:” mellett kerül megjelenítésre.

A ”Vissza” parancsgombbal a megelőző párbeszédpanelbe lehet leágazni. A bevitt adatokat ott lehet végérvényesen átvenni vagy elvetni.


Alkalmazás tűzfal

Ez a párbeszédpanel csak a HiPath 3000 V1.2-től áll rendelkezésre.

Forrás IP-cím

Itt kell bejegyezni az ügyfél alkalmazás forrás IP-címét.

Az (A, B vagy C osztályú) hálózati cím megadásával a megfelelő hálózat engedélyezésre kerül.

Megjegyzés: a ”Venus paraméterek” fülön bejegyzett szerver IP-cím számára az összes HiPath 3000-alkalmazás hozzáférhető anélkül, hogy azt az alkalmazás tűzfalnál kifejezetten be kellene jegyezni.

Alkalmazások mező

A kívánt alkalmazásokat azok beikszelésével engedélyezhetjük a bejegyzett IP-cím részére.

Telnet

A Telnet-en keresztül az Assistant-T funkcionalitása hozzáférhető.

CSTA

CSTA engedélyezése TCP/IP-n keresztül.

APS

APS lekérdezés-töltés engedélyezése TFTP-n keresztül.

KDS

Ügyfél adatbázis olvasásának engedélyezése TFTP-n keresztül.

HiPath 3000 Manager E

HiPath 3000 Manager E hozzáférés engedélyezése TCP/IP-n keresztül.

Log

A naplófájl olvasásának engedélyezése TFTP-n keresztül.

Díjrögzítés

A tarifaadatok (GET,GEL,GEZ) lekérdezésének engedélyezése TFTP-n keresztül.

ASCII

Ezzel a távközlési berendezés alapkonfigurációjának kiolvasását engedélyezhetjük TFTP-n keresztül.

Lásd még:

Hicom 150 H V1.0/Hicom 150 E Office Rel. 2.0-3.0-eSHB Hicom 150 E Office LAN-kapcsolatban

HiPath 3000 V1.2-3.0-eSHB HiPath 3000 LAN-kapcsolatban

Parancsgombok

A ”>” és ”<” parancsgombokkal lehet lapozni a már létrehozott alkalmazás tűzfal bejegyzések között.

Az ”Új” parancsgombbal hozható létre egy új bejegyzés. A bejegyzés száma a ”Rekordsz.:” mellett kerül megjelenítésre.

A ”Vissza” parancsgombbal a megelőző párbeszédpanelbe lehet leágazni. A bevitt adatokat ott lehet végérvényesen átvenni vagy elvetni.


IVM (Integrált hangposta)

Bevezetés

Az IVM a HiPath 3300-tól 3550-ig, ill. HiPath 3700-tól 3750-ig terjedő rendszerekben alapértelmezés szerint 8, ill. 24 B-csatornával kerül üzembe helyezésre.

Az IVM-hez szükséges paraméterek és karbantartási beállítások a HiPath 3000 Manager E/C-vel olvashatók ki és adminisztrálhatók.

Az IVM párbeszédablak a “Beállítások / kapcsolt egységek“ alatt csak akkor áll rendelkezésre, ha a távközlési berendezésbe be van dugva egy IVM−kártya.

Erre a célra a HiPath 3700,3750-nél az IVML8 és IVML24 változatok, a HiPath 3300-tól 3550-ig az IVMS8 és IVMP8 változatok állnak rendelkezésre.

Ezenkívül a mellékek jellemzőinél a mellékállomás-port típusát PHONE_MAIL_PORT típusúra (5 jegyű hívószámmal) kell beállítani.

Az ISDN portjellemzőknél a 3. rétegi CHI formátumot alapértelmezésben egyéb interfész interfész-típusra, a CR hosszát (Call Reference Length, hívási hivatkozás hosszát) pedig 2-re kell állítani.

A Postafiók párbeszédpanelben végrehajtott bejegyzések következetességét vagy manuálisan ellenőrizhetjük az ”Ellenőrzés” gomb megnyomásával, vagy pedig automatikusan az ”Átvétel”, majd ”OK” gombok megnyomásával. Az ellenőrzőprogram a következő hibák ellen emel kifogást:

•	•	•	Két postafióknak azonos a hívószáma, vagy átfedés van a hívószámaik között (pl. ”123” és ”1234”).

•	•	•	Valamely postafiók hívószáma hosszabb a megengedettnél (lásd a ”maximális postafiók-számhossz” paramétert a ”További beállítások” - Általános) párbeszédpanelben.

Ezenkívül a következő műveleteknél figyelmeztető üzenetek jelennek meg, amelyeket a felhasználónak jóvá kell hagynia ahhoz, hogy a művelet hatályba lépjen:

•	•	•	Egy az eredeti adatrekordban előforduló postafiók törlésre kerül. A felhasználónak ezt a műveletet azért kell külön jóváhagynia, mivel ebben az esetben az adott postafiókhoz tartozó összes paraméter visszaállításra kerül, maga a postafiók törlődik az IVM-ből, és ezáltal az adott postafiókhoz tartozó összes üzenetek, üdvözlések stb. is törlésre kerülnek.

A rendszer már az adatbevitel közben észrevételezi a következő műveleteket:

•	•	•	Valamely postafióknál csökkentésre kerül a COS. A felhasználónak ezt a műveletet külön jóvá kell hagynia, mivel ebben az esetben visszaállítódik a szabványos értékekre az összes olyan paraméter, amely az adott postafiók esetében többé nem hozzáférhető szolgáltatásokhoz tartozik.

•	•	•	Ismételten kiadásra kerül egy postafiók-hívószám. Az állapotsorban már közvetlenül a bevitelt követően egy megfelelő figyelmeztetésre kerül sor.

Index oszlop

Az indexen keresztül lehet az egyes postafiókokat egyértelműen azonosítani.

Oszlop	Típus	Alapértelmezés	Tartomány
Postafiók azonosító	Csak olvasásra	A sorszám	1–500
Postafiók hívószám oszlop

Itt kerülnek bevitelre és hozzárendelésre a megfelelő indexhez az egyes postafiókok hívószámai.

Oszlop	Típus	Alapértelmezés	Tartomány
Postafiók hívószám	Adatbeviteli mező	-	1–8 jegyű

Útmutatás: Ha egy postafiókot egy mellékhez kívánunk hozzárendelni, akkor a postafiókhoz ugyanazt a hívószámot kötelező kiosztani, mint amellyel a mellék már rendelkezik.

Név oszlop

Itt a postafiókokhoz tartozó Név kerül bejegyzésre. Ez lehet egy személynév, egy részleg neve, vagy bármely más alkalmas bejegyzés. A név legfeljebb 16 karaktert tartalmazhat.

Azt a melléket, amelynek a részére be kívánunk rendezni egy postafiókot, a Másolás és Beillesztés funkciók segítségével is átmásolhatjuk a Mellékek párbeszédpanelből vagy egy Excel táblázatból a Postafiók párbeszédpanelbe.

Oszlop	Típus	Alapértelmezés	Tartomány
Postafiók név	Adatbeviteli mező	-	ASCII
COS oszlop

A COS 1-gyel az „információs postafiók“ paraméter rendelkezésre állása állítható be postafiókonként.

A "beikszelt" beállítás a postafiókot információs postafiókként jelöli meg, és megengedi a hívó számára az üdvözlő szövegen belüli navigálást, illetve annak ismételt meghallgatását.

A COS 6-ban, a rákapcsolt üdvözlés a HiPath 3000 éjszakai kapcsolási állapotán keresztül vezérelhető.

Ha a ”Nappal/éjjel” beállítást eszközöljük, akkor az IVM a HiPath 3000 éjjeli kapcsolási állapotától függően kapcsolja rá automatikusan a nappali és éjszakai üdvözléseket.

Ha az üdvözlésellenőrzést ”TUI”-ra kapcsoljuk, akkor a 4 lehetséges üdvözlés a TUI-n keresztül manuálisan kerül bekapcsolásra.

Oszlop	Típus	Alapértelmezés	Tartomány
Postafiók COS	Kiválasztó doboz	4	1–7 , felhasználó által definiált
Param. oszlop

A Param oszlop ebben a párbeszédpanelben pontosan ugyanúgy működik, mint a Mellékek párbeszédpanelben. Ha egy kettős kattintással kiválasztjuk ezt, akkor megnyílik a Paraméterek almenü.

Az eszközölt beállítások a Mellékek párbeszédpanelhez hasonlóan másolási mintaként átvihetők a köztes tárolóba, és onnan további postafiókokra is átmásolhatók. A másolási mintaként való megjelölés a ”**” jelen keresztül történik a ”Paraméterek” oszlopban.

További beállítások

Ezzel a gombbal egy további alpanelt érhetünk el az IVM-mel kapcsolatos beállításokhoz.

Postafiók-adatok átvétele a mellékekről

Mindaddig, amíg a táblázatban még nincs bejegyzés, a ”Mellékek” párbeszédpanelből átvehetők ebbe a párbeszédpanelbe az aktív vagy névvel ellátott mellékek.

Az átvételt követően megváltozik ennek a gombnak a funkciója, és ettől kezdve úgy hivjuk, hogy:

A másolósablon beállításainak átvétele

E gomb működtetésével a táblázatban ”**”-al megjelölt postafiók köztes tárolóban elhelyezett beállításai átvihetők egy vagy több más postafiókra is.

Ellenőrzés

Az Ellenőrzés gomb segítségével történik a postafiók-hívószámok ellenőrzése abból a szempontból, hogy nincs-e közöttük hívószámsáv-átfedés, és kerülnek kiadásra a megfelelő figyelmeztetések.


Általános

Általános paraméterek mező

Maximális postafiók-számhossz

Itt rögzíthető, hogy milyen hosszú lehet maximálisan a postafiókszám.

Beállítási tartomány: 1-től 8  jegyig.

A standard érték 3 jegy.

Maximális üzenethosszúság (mp)

Ez az az idő, amely a hívó rendelkezésére áll üzenete rögzítéséhez.

(A beérkező üzenetek maximális hossza másodpercekben).

Beállítási tartomány: 1-től 1200 másodpercig.

A standard érték 120 másodperc.

Minimális üzenethosszúság (mp)

Ez az a minimális kapcsolási idő, amelytől kezdve az üzenet rögzítésre kerül.

Beállítási tartomány: 1-től 10 másodpercig.

A standard érték 1 másodperc.

Tárolható üzenetek száma postafiókonként

Ez azoknak az üzeneteknek a száma, amelyeket a felhasználó a végkészülékén történő további feldolgozáshoz tárolhat.

Beállítási tartomány: 1 üzenettől 255 üzenetig.

A standard érték 5 üzenet.

Postafiók-jelszó hossza

A postafiók-jelszó hossza adja meg, hogy a felhasználónak hány karaktert kell beadnia a jelszó megváltoztatása esetén.

Beállítási tartomány: 3-tól 8 jegyig.

A standard érték 4 jegy.

Idő a segítő bemondásig (mp)

Ez az az idő, amely után rákapcsolódik a segítő bemondás, ha a felhasználó felhívja a postafiókot, majd ezt követően semmilyen további bevitelt nem hajt végre.

Beállítási tartomány: 1-től 5 másodpercig.

A standard érték 3 másodperc.

Segítő bemondás ismétlése

A segítő bemondás annyiszor kerül megismétlésre, ahányszor azt itt beállítjuk.

Beállítási tartomány: 1-től 5 ismétlésig.

A standard érték 3 ismétlés.

Értesítések ismétlési száma

Ha a felhasználó beállította az értesítési szolgáltatást, akkor az IVM annyiszor kísérli meg ismételten elküldeni az értesítést a megadott hívószámra, ahányszor azt itt beállítjuk.

Beállítási tartomány: 1-től 255 ismétlésig.

A standard érték 3 ismétlés.

Értesítések ismétlési ideje (perc)

Az IVM az itt megadott időn belül kísérli meg a beállított számú ismétlődő értesítés elküldését.

Beállítási tartomány: 1 perctől 60 percig

A standard érték 15 perc.

Útmutatás: Ügyelni kell arra, hogy a két érték beállítása (az értesítések ismétlési száma és ismétlési ideje) értelmes kombinációt eredményezzen.

Standard nyelv

Az 1, 2 és 3 nyelvek között lehet választani.

Az itt kiválasztott standard nyelv áttevődik az egyes postafiókok beállításaira.

Útmutatás: Hogy az 1, 2 vagy 3 nyelvek alatt melyik nyelvekről van szó, azt a “Lekérdezés-töltés / Karbantartás / IVM“ párbeszédpanel Adatok olvasása gombjával lehet megtekinteni.

A hívó hívószámának bemondása

A postafióknak a felhasználó által történő visszahallgatásakor vagy bemondásra kerül az üzenettel együtt a hívó fél hívószáma is, vagy a hívószám elhagyásra kerül.

A szabványos beállítás az, hogy a felhasználó számára a hívószám nem kerül bemondásra.

Hálózati paraméterek mező

IP-cím

Beállítási tartomány: 0.0.0.0-tól 255.255.255.255-ig.

A standard érték 192.168.1.2.

Subnet maszk

Beállítási tartomány: 0.0.0.0-tól 255.255.255.255-ig.

A standard érték 255.255.0.0.

Gateway IP-címe

Beállítási tartomány: 0.0.0.0-tól 255.255.255.255-ig.

A standard érték 192.168.1.1

Megengedett LAN-hozzáférések

Itt lehet kiválasztani, hogy meg legyen-e engedve a közvetlen FTP hozzáférés és/vagy TFTP hozzáférés a LAN-on keresztül.

A standard érték mindkét esetben a nem (nincsenek kiválasztva).


# HID_IVM_KALENDER$ NaptárK Heti terv;Hónapáttekintés;Éves terv különleges napok+ weitereEinstellungen:0003

	ebédszünet
	egyébként	éjjeli bemondás
	ebédszünet
	egyébként	éjjeli bemondás


# HID_IVM_ZENTRALE_VERTEILERLISTE$ Központi elosztólisták (SDL)K Célállomások kiválasztása;Lista kiválasztása;Célállomások a listán+ weitereEinstellungen:0004


Automatikus közvetítés

Postafiók-hívószám/név

A kiválasztó dobozban csak a COS 5 és 6 jogosultsággal rendelkező megfelelő postafiókok kerülnek megajánlásra.

Mellékek mező

Itt megjelenítésre kerül az összes olyan mellék, amely

•	•	telepítve lett (aktív vagy névvel van ellátva) és

•	•	nincs hangposta-portként definiálva.

Telepített postafiókok mező

Itt az összes telepített hangpostafiók listája van megjelenítve.

Gyorshívási célállomások mező

Itt 0-tól 9-ig terjedően 10 gyorshívási célállomást, továbbá két ledobási célállomást lehet beállítani. A ledobási célállomásokra a hívás "hallgatás" vagy "nem választás" esetén kerül átadásra. A COS 6-ban bekapcsolt üdvözlés-vezérlés esetén a rendszer választja ki a mindenkori (nappali/éjjeli) célállomást, egyéb esetekben az átadás mindig csak az első (nappali) ledobási célállomásra történik. A célállomásokat a fogd és vidd módszerrel lehet kiválasztani akár a "Mellékek", akár a "Telepített postafiókok" listájáról, a cél típusa ilyenkor automatikusan állítódik hívószámra vagy postafiókra. A gyorshívási célállomások közvetlen bevitele ugyancsak lehetséges, ilyenkor a célállomás típusát a bevitelnek megfelelően kell "postafiókra", “hívószámra“ vagy “városi vonal+hívószámra“ állítani. A “városi vonal+hívószám“ típus esetén az IVM a megadott hívószám tárcsázása előtt lefoglal egy vonalnyalábot. A hiányos bevitel nem kerül elfogadásra. A gyorshívási célállomások a lomtárba történő "fogd és vidd" segítségével törölhetők. Alapértelmezésben a lista üres.

Útmutatás: Ha gyorshívási célállomásként egy további olyan postafiók hívószámát adjuk meg, amely rendelkezik az "Automatikus közvetítés" funkcióval, akkor egy kettős kattintást alkalmazva erre a mezőre közvetlenül az adott postafiókra ugorhatunk.


Postafiók paraméterek

Postafiók mező

Szám, ill. index

Itt a kiválasztott postafiók hívószáma áll. Ha a postafiókhoz még nem került hozzárendelésre hívószám, akkor az index áll itt.

Név

Itt a kiválasztott postafiók neve áll.

Másolási mintának használni

A másolósablon gomb segítségével az adott postafiókra eszközölt beállítások elhelyezhetők egy köztes tárolóban, ahonnan aztán azok később átvihetők egy vagy több más postafiókra is. A "másolósablon beállításainak átvétele" (IVM panel) gombbal kombinálva ilyenkor ezeknél is beállíthatók ugyanazok a postafiók-paraméterek anélkül, hogy ugyanazokat a szolgáltatásokat újra be kellene programozni.

előző

E gomb működtetése esetén az eggyel csökkentett indexű postafiók kerül megjelenítésre, ahol ennek a gombnak semmiféle kihatása sincs, ha éppen az "1" index-számú postafiók van kiválasztva.

következő

E gomb működtetése esetén az eggyel növelt indexű postafiók kerül megjelenítésre,

ahol ennek a gombnak semmiféle kihatása sincs, ha éppen az utolsó postafiók van kiválasztva.

Nyelv

Az 1, 2 és 3 nyelvek között lehet választani.

Alapértelmezésben az 1. nyelv van kiválasztva.

Útmutatás: Hogy az 1, 2 vagy 3 nyelvek alatt melyik nyelvekről van szó, azt a “Lekérdezés-töltés / Karbantartás / IVM“ párbeszédpanel Adatok olvasása gombjával lehet megtekinteni.


# HID_IVM_GRUPPEN_MAILBOX_PARAMETER$ Csoportos postafiókK Index;Név+ weitereEinstellungen:0006


IVM karbantartás

Bevezetés

Ebben a párbeszédpanelben az Adatok olvasása, az SW-zárlat be-/kikapcsolása és a Fölérendelt felhasználó jelszó módosítás műveletek kerülhetnek végrehajtásra a megfelelő gombok működtetésével.

A gombok minden egyes megnyomásával átvitelre kerül az IVM-hez az, majd ezt követően a párbeszédpanelben megjelenített adatok aktualizálása érdekében újra beolvasásra kerül.

Adatok olvasása mező

Az Adatok olvasása működtetésével megjelenítésre kerülnek az aktuális IVM - információk.

Letiltás mező

A HW–letiltás aktív és SW–letiltás aktív két aktiválási dobozában az IVM letiltási állapota jelenik meg az "adatok olvasását" követően.

Az SW-zárlat be-/kikapcsolása gombon keresztül a HiPath 3000 Manager E-vel módosítható az SW–letiltás aktuális állapota.

Az ”aktív csatornák” megjelenítése alapján a zárlat bevezetése után megállapítható, hogy az IVM csatornái mennyire váltottak már át a beszélgetési állapotból a nyugvó állapotba.

Az ”aktív csatornák” kijelzésének frissítéséhez a ”Fájl olvasása” gombot kell működtetni.

Fölérendelt felhasználó jelszó módosítás

A Fölérendelt felhasználó jelszó módosítás gomb működtetése esetén megnyílik egy jelszó párbeszédpanel, amelyben az új fölérendelt felhasználói jelszavat kell beadni és jóváhagyni. A bevitel eltakarva történik. A régi fölérendelt felhasználói jelszó beadását a rendszer nem követeli meg.

További gombok

A "Jelszavak visszaállítása“, “ Postafiókok inicializálása“,“Nyelvek kiválasztása“ és “ Fájlműveletek végrehajtása“ gombokkal a megfelelő alpanelbe kerülünk.


Jelszavak visszaállítása

Postafiókok mező

Ebben a mezőben fel van sorolva és kiválasztható az összes telepített postafiók.

Jelszavak visszaállítása mező

Az ebben a mezőben lévő postafiókokra vissza lehet állítani a jelszót.

A postafiókokat a fogd és vidd módszerével lehet kiválasztani a Postafiókok mezőből, vagy a

Jelszavak visszaállítása mezőben közvetlenül is beadhatók.

A postafiókokat a lomtárba történő "fogd és vidd" segítségével, kettős rákattintással vagy a jobb oldali egérgomb menüjén keresztül lehet törölni.

Alapértelmezésben a lista üres.

Jelszavak visszaállítása

A gomb működtetése révén visszaállításra kerül az összes olyan postafiók jelszava, amely a Jelszavak visszaállítása mezőben fel van tüntetve.


 Postafiókok inicializálása

Postafiókok mező

Ebben a mezőben fel van sorolva és kiválasztható az összes telepített postafiók.

Postafiókok inicializálása mező

Az ebben a mezőben lévő postafiókokat inicializálni lehet.

A postafiókokat a fogd és vidd módszerével lehet kiválasztani a Postafiókok mezőből, vagy a

Postafiókok inicializálása mezőben közvetlenül is beadhatók.

A postafiókokat a lomtárba történő "fogd és vidd" segítségével, kettős rákattintással vagy a jobb oldali egérgomb menüjén keresztül lehet törölni.

Alapértelmezésben a lista üres.

Postafiókok inicializálása

A gomb működtetése révén a Postafiókok inicializálása mezőben feltüntetett postafiókok inicializálásra kerülnek.


 Nyelvek kiválasztása

Rendelkezésre álló nyelvek mező

Itt van felsorolva az IVM-hez rendelkezésre álló összes, az aktuális szoftverrel kompatibilis nyelv.

1-től 3-ig nyelvek mező

Itt találhatók az IVM által jelenleg használt 1-től 3-ig nyelvek. Ezeket módosítani lehet, amennyiben töröljük őket, vagy a fogd és vidd módszer segítségével a rendelkezésre álló nyelvek közül új nyelvet rendelünk hozzá.

Nyelvek beállítása:

a végrehajtott kiválasztás lejelentésre kerül az IVM részére.

Útmutatás: Ez csak akkor lehetséges, ha legalább az 1. nyelv hozzá lett rendelve.


Fájlműveletek végrehajtása

Bevezetés

A Fájlműveletek végrehajtása párbeszédpanelben egy rádiógombbal választható ki a kívánt fájlművelet a “NAPLÓ“, “STATISZTIKA“, “NYOMKÖVETÉS“, “BACKUP“, “VISSZAÁLLÍTÁS vagy “UPGRADE“ közül.

Fájl olvasása mező

NAPLÓ

Az IVM NAPLÓ-fájl az állapotról, a fellépett hibákról és azok elhárításáról tartalmaz információkat.

A NAPLÓ rádiógomb kiválasztása után megnyílik a PC-fájl mező, amely alatt az IVM-ből betöltött fájl elmentésre kerül a PC-n.

Ha ez után megnyomjuk az Olvasás: IVM-->PC gombot, akkor megjelenítésre kerül a NAPLÓ-fájl mérete. Ebből vissza lehet következtetni az adatátvitel várható időtartamára. Az átvitel megkezdésének jóváhagyása után a NAPLÓ-fájl átvitele végrehajtásra kerül.

A sikeres átvitel után az IVM NAPLÓ adatok az előzőleg megadott név alatt elmentésre kerülnek.

STATISZTIKA

Az IVM STATISZTIKA-fájl az IVM használatának megoszlásáról tartalmaz információkat.

A STATISZTIKA rádiógomb kiválasztása után megnyílik a PC-fájl mező, amely alatt az IVM-ből betöltött fájl elmentésre kerül a PC-n.

Ha ez után megnyomjuk az Olvasás: IVM-->PC gombot, akkor megjelenítésre kerül a STATISZTIKA-fájl mérete. Ebből vissza lehet következtetni az adatátvitel várható időtartamára. Az átvitel megkezdésének jóváhagyása után a STATISZTIKA-fájl átvitele végrehajtásra kerül.

A sikeres átvitel után az IVM statisztika adatok az előzőleg megadott név alatt elmentésre kerülnek, és a fájl által tartalmazott adatok megjelenítődnek.

Másik lehetőségként a Töltés:  Fájl --> PC gomb is működésbe hozható, ebben az esetben egy korábban elmentett statisztika-fájlt lehet újból betölteni megjelenítés céljából.

NYOMKÖVETÉS

Az IVM NYOMKÖVETÉS-fájl a hibaeseményekről tartalmaz információkat. E fájl külön felszólításra, egy meghatározott időintervallumra vonatkozóan kerül előállításra az IVM nyomkövető tárából.

A NYOMKÖVETÉS rádiógomb kiválasztása után megnyílik a PC-fájl mező, amely alatt az IVM-ből betöltött fájl elmentésre kerül a PC-n. Ezt követően a nyomkövetésre vonatkozó olyan információk kerülnek megjelenítésre, mint a legrégebbi és a legújabb bejegyzés dátuma.

A Trace kiolvasása: Dátum mezőben a kezdődik és vége beadásával be lehet szűkíteni a kiolvasandó nyomkövetési adatok időintervallumát. A mezők az IVM által javasolt értékekkel vannak kitöltve, és csak ezen a területen módosíthatók. A hibás adatbevitelt, pl. a záródátum < kezdés dátumot a rendszer megakadályozza.

Ha ez után megnyomjuk az Olvasás: IVM-->PC gombot, akkor megjelenítésre kerül a NYOMKÖVETÉS-fájl mérete. Ebből vissza lehet következtetni az adatátvitel várható időtartamára. Az átvitel megkezdésének jóváhagyása után a NYOMKÖVETÉS-fájl átvitele végrehajtásra kerül.

A sikeres átvitel után az IVM-Trace-adatok az előzőleg megadott név alatt elmentésre kerülnek.

BACKUP

A BACKUP-fájl az elmenteni szándékozott postafiókokról tartalmaz adatokat. Ezt a HiPath 3000 Manager E-n keresztül érkező igénylésre az IVM állítja össze.

A BACKUP rádiógomb kiválasztása után megnyílik a PC-fájl mező, amely alatt az IVM-ből betöltött fájl elmentésre kerül a PC-n, és a HiPath 3000 Manager E egy listadobozban megjeleníti a bejelentett postafiókokat.

A BACKUP/VISSZAÁLLÍTÁS paraméterek mezőben egy jelölőkockán keresztül beállítható, hogy a kimentés az üzeneteket is tartalmazza-e. Egy rádiógomb rögzíti, hogy az összes postafiók vagy csak a következő postafiókok adatai kerüljenek-e elmentésre. Amennyiben a “csak a következő postafiókok“ lehetőséget választjuk, akkor az összes telepített postafiók listáján kijelölhetjük a megfelelő postafiókokat.

Ha ez után megnyomjuk az Olvasás: IVM-->PC gombot, akkor megjelenítésre kerül a BACKUP-fájl mérete. Ebből vissza lehet következtetni az adatátvitel várható időtartamára. Az átvitel megkezdésének jóváhagyása után a BACKUP-fájl átvitele végrehajtásra kerül.

Az IVM-Backup-fájl sikeres átvitelét követően az IVM backup-adatok az előzőleg megadott név alatt elmentésre kerülnek.

Fájl írása mező

VISSZAÁLLÍTÁS

A VISSZAÁLLÍTÁS-fájl kivonat egy BACKUP-fájlból, amit a HiPath 3000 Manager E állít össze egy ilyen backup-fájlból. Ha egy VISSZAÁLLÍTÁS-fájl átvitelre kerül az IVM-be, akkor az IVM automatikusan átveszi az abban foglalt adatokat.

A VISSZAÁLLÍTÁS rádiógomb kiválasztása után megnyílik a PC-fájl mező, ahol a rendszer kéri annak a fájlnévnek a beadását, amely alatt a visszaállítási adatok a PC-n el lettek mentve.

A fájlnév beadása után az HiPath 3000 Manager E kiolvassa ebből a fájlból az abban elmentett hangpostafiók-információkat. A tartalmazott postafiókok egy listadobozban kerülnek megjelenítésre. A BACKUP / VISSZAÁLLÍTÁS paraméterek mezőben lévő jelölő kockák az üdvözlések, üzenetek ill. postafiók-konfiguráció közül most csak a backup-fájl által tartalmazott információkat kínálják fel kiválasztásra. Annál az adatfajtánál, amely nem kell, hogy szerepeljen a visszaállításban, a bejelölés eltávolítható.

A Fölülírás jelölőkockával a visszaállítási művelet fajtáját lehet beállítani. Alapértelmezés szerint ez a kocka nincs bejelölve. Ebben az esetben a kiválasztott postafiókok íródnak fölül a visszaállítási adatokkal, ill. kerülnek újra létrehozásra. Abban az esetben, ha a “Fölülírás” kocka be van jelölve, először törlésre kerül az összes IVM-ben telepített postafiók, és csak utána kerülnek beírásra a kiválasztott visszaállítási adatok.

Egy rádiógomb rögzíti, hogy az összes postafiók vagy csak a következő postafiókok adatait kívánjuk-e helyreállítani. Amennyiben a ”csak a következő postafiókok” lehetőséget választjuk, akkor a backup-fájlban előforduló összes postafiók listáján kijelölhetjük a megfelelő postafiókokat.

Ha ez után megnyomjuk az Írás: PC-->IVM gombot, akkor megjelenítésre kerül az áttöltendő adatok volumene. Ebből vissza lehet következtetni az adatátvitel várható időtartamára. Az átvitel megkezdésének jóváhagyása után végrehajtásra kerül a VISSZAÁLLÍTÁS-adatok átvitele az IVM-be.

UPGRADE

Az APS- és nyelvfájlok XML formátumúak. Ezek ellenőrző összeggel vannak bebiztosítva.

Az UPGRADE rádiógomb kiválasztása után fájl megnyitása párbeszédpanelek jelennek meg az APS-fájl, továbbá az 1. nyelvfájl, 2. nyelvfájl és 3. nyelvfájl nevének a beadásához.

Az APS-, 1. nyelvfájl, 2. nyelvfájl és 3. nyelvfájl megadása választható lehetőség, ahol be lehet adni: egyet sem, egyet, kettőt vagy mind a három fájlt.

Ezenkívül még rögzíthető az új szoftverre való átkapcsolás időpontja is. Az Átkapcsolás mezőben egy jelölő kockában megadható az azonnal, vagy pedig egy dátum- és egy időpont mezőben bejegyezhető egy konkrét időpont.

Az Írás: PC--> IVM megnyomása után megjelenítésre kerülnek a következő állapot-információk: A kiválasztott APS- és nyelvfájlok összeférhetősége, a hiányzó fájlok és az esetleges hibaüzenetek.

Ha a fájl megnyitása párbeszédpanelben egyetlen fájlt sem választottunk ki, akkor kijelzésre kerül, hogy be lettek-e már töltve az IVM-be olyan APS- vagy nyelvfájlok, amelyekre át lehet kapcsolni.

Ha a kiválasztott fájlok összeillőek voltak, akkor kijelzésre kerül, hogy mekkora az az összes adatmennyiség, amelyet át kell tölteni az IVM-be. Az átvitel megkezdésének jóváhagyása után az HiPath 3000 Manager E most először a kiválasztott APS-, majd a nyelvfájlokat viszi át az IVM-be, amennyiben azok ki lettek választva.

Ezt követően az IVM a megadott időpontban átkapcsol az új APS-ra. Ha a megadott időpont már elmúlott, akkor az átkapcsolás azonnal megtörténik.


Statisztikai adatok megjelenítése

Az IVM-re vonatkozóan különböző statisztikai adatok kerülnek bemutatásra.

-	Az "Általános" fülön az IVM kihasználtsági fokáról találunk információkat.

-	A "... szerint rendezve" fülek mindig 25 hangpostafiók részletes adatait tartalmazzák, mégpedig a postafiók hívószámát, az adott postafiókhoz rendelkezésre álló üzenetek számát, azt, hogy ezek közül még hány nem került feldolgozásra, a teljes rögzítési időt, az utolsó felhasználói hozzáférés dátumát, valamint a legújabb és a legrégebbi üzenet dátumát. Az egyes fülek itt különböző szempontok (az üzenetek száma, az üzenetek életkora és a teljes rögzítési idő) szerint vannak rendezve, és különböző postafiókokat tartalmazhatnak.

-	A "Foglaltsági idők táblázata" fülön látható, hogy az utolsó 30 napon belül (óránkénti bontásban) melyik időszakban hány percig nem volt elérhető az IVM az összes port foglaltsága miatt. Ebből következtetéseket lehet levonni arra vonatkozóan, hogy az adott ügyfélnél nem kellene-e esetleg növelni a portok számát az elfogadható elérhetőség biztosítása érdekében.


További beállítások

A További beállítások párbeszédpanelen keresztül a következő fülek közül lehet választani:

Általános

Automatikus közvetítés


IVM-paraméterek
IVM−Paraméterek

Az IVM-paraméterek párbeszédpanelen keresztül a következő fület lehet kiválasztani:

Postafiók paraméterek


CMI

A 'CMI' panel az egész rendszert átfogó rendszerjellemző-adatokat tartalmaz.

Útmutatás: A CMI (Cordless Multi-cell Integration, vezeték nélküli többcellás szervezés) az USA-ban nem áll rendelkezésre.

Rendszer azonosító

Ebben a mezőben az egész rendszerben érvényes rendszer azonosítót kell beadni 8 jegyű hexadecimális számjegysorozat formájában.

A számjegyek megfelelése itt:

1. számjegy	E/ARC	Access Right Class (jogosultsági osztály)

2.-5. számjegyek	EIC	Equipment Installers Code (berendezést üzembe helyező kódja)

6.-7. számjegyek	FPN	Fixed Part Number (szám konstans része)

8. számjegy	FPS	Fixed Part Subscriber (mellék konstans része)

Megjegyzés: A bevitt azonosítónak pontosan 8 jegyűnek kell lennie.

Frekvenciasávok

Európa / világszerte	1.88  - 1.90 GHz

Kína	1.90  - 1.92 GHz

Latin-Amerika	1.91  - 1.93 GHz

Az ügyfél adatbázis adatainak olvasásakor a bejegyzett érték összehasonlításra kerül az országparaméterektől függő szabványos értékkel. Eltérés esetén megjelenik egy erre utaló üzenet. A bejegyzés a nyugtázástól függően tartható meg, vagy kerül fölülírásra a szabványos értékkel.

Beszédkódolás

A beszédkódolás (a-law, µ-law) nem kerül bejegyzésre az ügyfél adatbázisba. Itt csak az országparaméterektől függő szabványos érték van megjelenítve.

Rejtjelezés

A rejtjelezés az adatok sifrírozása a Luft-illesztőegységen, és be- vagy kikapcsolható (alapértelmezés: aktív = be).

Bejelentkezési ablak

A bejelentkezési ablak nyitvatartási idejét a nyíl gombok segítségével lehet módosítani.

(Alapértelmezés: 10 perc).


SLC16 táblázat

A DECT-rendszerben található összes SLC16 kártya konfigurálásra kerül, vagyis
az egyes csomópontok (csomópont-ID) összes SLC16 kártyája (SLC16-No).

A Csoport-ID jelenleg nincs használatban, és ezért mindig az 1 értéket tartalmazza.

Az RNR-No az a hívószám, amelyen az SLC-16-os  DSS-1 port (hazai kártya) elérhető más SLC-kből (tartózkodó kártyák).

Ezek az adatok azért fontosak az egyes SLC kártyákhoz, hogy az idegen SLC16 kártyák (tartózkodó kártyák) mellékeit is ki lehessen szolgálni.

Az Olvasás ügyfél adatbázisból listamező tartalmazza az érintett Hicom/HiPath 3000 távközlési berendezés HiPath 3000 Manager E által megnyitott összes ügyfél adatbázis fájljának a nevét.

Az SLC16 táblázatban a listamezőben aktuálisan megjelenített ügyfél adatbázis fájl adatai állnak.

A kiegészítő "Multi-ügyfél" listamező bejegyzéssel (az Olvasás ügyfél adatbázisból listáján) az összes HiPath 3000 Manager E-ben megnyitott ügyfél adatbázis fájl SLC16  táblázatának adatai összevonásra kerülnek.

A több ügyfél adatbázisban azonos adatsorok ilyenkor csak egyszer kerülnek megjelenítésre. Az egyes ügyfél adatbázisokban egymástól eltérő, vagy a többiben nem szereplő adatsorok viszont külön ábrázolásra kerülnek, azonkívül ilyenkor a nem szerkeszthető "sajátosságok" oszlopban feltüntetésre kerül a mindenkori ügyfél adatbázis neve, vagy az adott sort tartalmazó ügyfél adatbázis fájlok száma, ha nem mindegyik rendelkezik ugyanezekkel az adatoksorokkal.

A "multi-ügyfél" ezáltal arra is szolgál, hogy segítse a több ügyfél adatbázis fájl SLC16 táblázatai között fennálló következetlenségek felismerését.

Következetlenek például azok a sorok, amelyek azonos SLC-számot, de különböző RNR-No bejegyzéseket tartalmaznak. A konzisztencia helyreállításához az azonos SLC-számú sorok egyikét (szükség esetén kijavítva) referenciaként kell meghatározni az összes ügyfél adatbázis fájl részére, az ugyanezen SLC-számot tartalmazó többi sort a kontextus-menün keresztül törölni kell, és a táblázatot az összes megnyitott ügyfél adatbázis fájlban el kell menteni.

A konfigurációs adatok elmentésénél ("OK" vagy "Átvétel" gomb) ügyelni kell a Kiválasztás az ügyfél adatbázisba való íráshoz listamező aktuális beállítására.

Ebben a listamezőben is be van jegyezve az összes HiPath 3000 Manager E-ben megnyitott ügyfél adatbázis fájl, valamint ezen kívül még a "Multi-ügyfél" is. Az írás mindig abba az ügyfél adatbázis fájlba történik, amelyik ebben a listamezőben aktuálisan meg van jelenítve. Ezáltal az SLC16 tábláazat adatai átvihetők egyik ügyfél adatbázis fájlból a másikba.

A "Multi-ügyfél" esetén a megjelenített táblázat adatai az összes megnyitott ügyfél adatbázis fájlba beírásra kerülnek, aminek révén ezek a fájlok a táblázat adatait tekintve azonossá válnak.


Foglaltsági tabló gombok feltöltése/törlése

Itt a rendszer a foglaltsági lámpa mezők gyors telepítésére nyújt lehetőséget. A feltöltési lehetőség hívószám-orientált (emelkedő sorrendben); csak a létező hívószámok kerülnek kiosztásra.

Feltöltési irány

A vízszintesen vagy a függőlegesen között lehet választani.  A kezdőgomb az lesz, amelyik ki volt jelölve a jobb oldali egérgomb megnyomásakor.  A következő használat alkalmával az utoljára használt irány kerül megajánlásra.

Művelet

A feltöltés (= alapértelmezés) vagy a törlés között lehet választani.

Feltöltés esetén be kell adni a kezdő hívószámot és záró hívószámot, vagy a kezdő hívószámot és a darabszámot.

Törlésnél csak a darabszámot kell beadni.

Kezdő hívószám

Egy legördülő lista az összes lehetséges hívószámmal.  Itt adjuk meg azt a hívószámot, amelyet az első gombra (= a kiválasztott gombra) kívánunk kiosztani.

Záró hívószám

Egy legördülő lista az összes lehetséges hívószámmal.  Itt az utolsó kijelzendő hívószámot adjuk meg. A záró hívószám megadása esetén a ”Darabszám” mező automatikusan beállításra kerül.  A záró hívószám nem lehet kisebb, mint a kezdő hívószám.

Darabszám

Egy legördülő lista a szóba jöhető gombok számával.  A darabszám a kiválasztott gomb helyzetétől függ.  A darabszám megadása esetén a ”Záró hívószám” mező automatikusan beállításra kerül.


Loadware

Tisztán megjelenítő funkció.

Itt az összes rendelkezésre álló Loadware változatok kerülnek kijelzésre, amelyek a rendszerben találhatóak.


Nyomtatási mód

Itt kell bevinni a kiadási formátumot szabályozó adatokat.

Mindig csak a releváns mezők aktiválhatók.

Űrlapra nyomtatás ? (keret nélkül)

Ha beállítjuk, akkor a feliratok keret nélkül kerülnek kinyomtatásra.

(alapértelmezés : nincs beállítva)

optiPoint 400 Standard

Meg kell adni, hogy optiPoint 400 készülék van-e csatlakoztatva. (ennek ugyanaz a nyomtatási képe, mint az optiPoint 500 Standard-nek)

optiPoint 500 Entry, Basic, Standard, Economy

Meg kell adni, hogy optiPoint 500 Entry, Basic, Standard vagy Economy készülék van-e csatlakoztatva.

optiPoint 500 Advance

Meg kell adni, hogy optiPoint Advance van-e csatlakoztatva.


# HID_FEHLERPROTOKOLL$ Fehlerprotokoll

	24.09.97
	10.10.97
	22.10.97
	19.12.97
	09.01.9
	09.01.9
	09.01.9
	14.01.9
	19.01.9
	22.01.9
	28.01.9
	02.02.9
	03.02.9
	06.02.9
	19.02.9
	23.02.9
	03.03.9
	05.03.9
	09.03.9
	12.03.9
	02.04.9
	08.04.9
	15.04.9
	17.04.9
	21.04.9
	23.04.9
	18.05.9
	20.05.9
	06.07.9
	20.08.9
	03.09.9
	22.10.9
	03.12.9
	10.08.98
	21.09.98
	20.11.98
	15.12.98
	18.12.98
	07.01.99
	Datum	Originator
	22.1.99	T.S.
	19.2.99	T.S.
	08.2.99	T.S.
	24.2.1999	T.S
	26.2.1999	T.S.
	04.05.1999	R.ST.
	04.05.1999	R.ST.
	04.05.1999	R.ST.
	04.05.1999	R.ST.
	05.05.1999	R.ST.
	11.05.99	raz
	12.05.99	raz
	18.05.1999	R.ST.
	19.05.1999	R.ST.
	19.05.1999	R.ST.
	19.05.1999	R.ST.
	20.05.1999	R.ST.
	21.05.1999	R.ST.
	08.06.1999	raz
	10.06.1999	R.ST.
	10.06.1999	R.ST.
	10.06.1999	R.ST.
	10.06.1999	R.ST.
	11.06.1999	R.ST.
	11.06.1999	R.ST.
	11.06.1999	R.ST
	11.06.1999	R.ST.
	14.06.1999	R.ST.
	14.06.1999	R.ST.
	15.06.1999	R.ST.
	15.06.1999	R.ST.
	15.06.1999	R.ST.
	15.06.1999	R.ST.
	15.06.1999	R.ST.
	15.06.1999	R.ST.
	15.06.1999	R.ST.
	22.06.99	raz
	26.06.99	raz
	28.06.99	raz
	29.06.99	raz
	22.06.1999	R.ST.
	23.06.1999	R.ST.
	23.06.1999	R.ST.
	23.06.1999	R.ST.
	24.06.1999	R.ST.
	28.06.1999	R.ST.
	28.06.1999	R.ST.
	28.06.1999	R.ST.
	28.06.1999	R.ST.
	20.07.1999	R.ST.
	20.07.1999	R.ST.
	20.07.1999	R.ST.
	20.07.1999	R.ST.
	20.07.1999	R.ST.
	21.07.1999	R.ST.
	21.07.1999	R.ST.
		R.ST.
		R.ST.
		R.ST.
		R.ST.
	02.08.1999	sma
	02.08.1999	sma
	05.08.1999	sma
	05.08.1999	sma
	16.08.1999	sma
	17.08.1999	sma
	17.08.1999	sma
	17.08.1999	sma
	17.08.1999	sma
	18.08.1999	sma
	19.08.1999	sma
	30.08.1999	sma
	31.08.1999	sma
	31.08.1999	sma
	31.08.1999	sma
	01.09.1999	sma
	29.09.1999	R.ST.
	30.09.1999	sma
	06.10.1999	R.ST.
		R.ST.
	16.11.1999	sma
	16.11.1999	sma
	16.11.1999	sma
	17.11.1999	sma
	17.11.1999	sma
	17.11.1999	sma
	17.11.1999	sma
	17.11.1999	sma
	17.11.1999	sma
	17.11.1999	sma
	02.12.1999	sma
	02.12.1999	sma
	13.12.1999	sma
	13.12.1999	sma
	13.12.1999	sma
	13.12.1999	sma
	20.12.1999	sma
	21.01.2000	sma
	21.01.2000	sma
	01.02.2000	sma
	01.02.2000	sma
	03.02.2000	sma
	03.02.2000	sma
	03.02.2000	sma
	03.02.2000	sma
	03.02.2000	sma
		sma
	04.02.2000	sma
	08.02.2000	RST
	08.02.2000	RST
	09.02.2000	sma
	08.03.2000	RST
	09.03.2000	RST
		sma
	10.03.2000	sma
	10.03.2000	sma
	10.04.2000	sma
	10.04.2000	sma
	10.04.2000	sma
	10.04.2000	sma
	10.04.2000	sma
	10.04.2000	sma
	11.04.2000	sma
	11.04.2000	sma
	11.04.2000	sma
	11.04.2000	sma
	11.04.2000	sma
	12.04.2000	sma
	12.04.2000	sma
	12.04.2000	sma
		sma
	17.04.2000	sma
	12.05.2000	RST
19261 MR HID_ANSAGEEINRICHTUNG, Abschnitt gelöscht: ”TIP: ...”	12.05.2000	RST
	12.05.2000	RST
	12.05.2000	RST
	16.05.2000	RST
	17.05.2000	RST
	17.05.2000	RST
	17.05.2000	RST
	17.05.2000	RST
	17.05.2000	RST
	17.05.2000	RST
	17.05.2000	RST
	19.05.2000	sma
	25.05.2000	RST
	25.05.2000	RST
	31.05.2000	RST
	06.06.2000	sma
	12.07.2000	RST
	12.07.2000	RST
	12.07.2000	RST
	12.07.2000	RST
	13.07.2000	RST
	13.07.2000	RST
	13.07.2000	RST
	14.07.2000	RST
	17.07.2000	RST
. ”Im Fehlerfall wird eine Fehlerdatei (Standardname: ”errorsig.err”) angelegt.”	17.07.2000	RST
	17.07.2000	RST
	17.07.2000	RST
	17.07.2000	RST
	17.07.2000	RST
	18.07.2000	RST
	18.07.2000	RST
	18.07.2000	RST
	18.07.2000	RST
	18.07.2000	RST
	18.07.2000	RST
	19.07.2000	RST
	20.07.2000	RST
	21.07.2000	RST
	27.07.2000	RST
	27.07.2000	RST
	27.07.2000	RST
	01.08.2000	RST
	03.08.2000	RST
	03.08.2000	RST
	03.08.2000	RST
	04.08.2000	RST
	10.08.2000	RST
	10.08.2000	RST
	10.08.2000	RST
	18.08.2000	RST
		SMA
	18.08.2000	SMA
	28.08.2000	SMA
	28.08.2000	SMA
	Datum	Originator
	31.01.2000	ebl
	02.02.2000	ebl
	22.02.2000	ebl
	22.02.2000	ebl
	07.04.2000	ebl
	07.04.2000	ebl
	17.04.2000	ebl
	27.04.2000	ebl
	10.05.2000	ebl
	23.05.2000	ebl
Hicom Xpress@LAN->HiPath HG 1500	11.08.2000	ss
	13.07.2000	ebl
	20.07.2000	ebl
	25.08.2000	ebl
	06.09.2000	ebl
	08.09.2000	ebl
	11.09.2000	ebl
	11.09.2000	ebl
	Datum	Originator
	28.04.2000	ss
	10.05.2000	ss
	11.05.2000	ss
	18.05.2000	ss
	24.05.2000	ss
	25.05.2000	ss
Z23789	26.07.2000	ss
	05.10.2000	raz
	Datum	Originator
	08.11.2000	ebl
	08.11.2000	ebl
	22.11.2000	sma
	22.11.2000	sma
	22.11.2000	sma
	22.11.2000	sma
	22.11.2000	sma
	24.11.2000	sma
	24.11.2000	sma
	24.11.2000	sma
	24.11.2000	sma
	30.11.2000	sma
	13.12.2000	ebl
	13.12.2000	ebl
	18.12.2000	ebl
	18.12.2000	ebl
		sma
		sma
	12.10.2001	lm
	04.02.2002	ebl
	02.05.2002	lm